Precauzioni d'uso e sicurezza

Precauzioni di sicurezza

In questo manuale sono usati simboli per sottolineare avvertimenti, da osservare per evitare incidenti. Il significato dei simboli è il seguente.

| Qualcosa che può provocare danni seri o morte.
| Qualcosa che può provocare danni o danneggiare l'apparecchio.

Altri simboli usati

| Azione obbligatoria.
| Azione proibita.

Attenzione

Operatività con adattatore AC

　Non usate mai un adattatore Ac diverso da AD-19 di ZOOM.

Operatività con alimentazione DC esterna

　Usate una fonte di alimentazione DC esterna da 9-18V.

　Studiate attentamente le indicazioni di sicurezza dell'alimentazione DC esterna prima dell'uso.

Operatività a batteria

　Usate 8 batterie da 1.5V tipo AA tra quelle in commercio (batterie alcaline, nickel metallo idruro o litio).

　Studiate attentamente le indicazioni di sicurezza delle batterie prima dell'uso.

　Tenete sempre chiuso il comparto batterie durante l'uso.

Modifiche

　Non aprite e non modificate l'unità.

Cautela

Gestione del prodotto

　Non fate cadere l'unità, e non applicate forza eccessiva su di essa.

　Fate attenzione a non far cadere oggetti estranei o liquidi nell'unità.

Ambiente operativo

　Non usate l'unità in ambienti con temperature eccessive.

　Non usate l'unità in prossimità di fonti di calore.

　Non usate l'unità in presenza di umidità eccessiva o in presenza d'acqua.

　Non usate l'unità in luoghi soggetti a vibrazioni frequenti.

　Non usate l'unità in presenza di polvere o sabbia.

Gestione dell'adattatore AC

　Scollegando la spina dalla presa, afferrate sempre la spina stessa.

　Scollegate la spina dalla presa se l'unità non sarà usata per un lungo periodo e sempre in caso di temporale.

Gestione delle batterie

　Installate le batterie rispettando l'orientamento +/- corretto.

　Usate le batterie specificate.

　　Non usate batterie nuove e usate assieme. Non usate batterie di marchi o tipi diversi assieme.

　Togliete le batterie se l'unità non sarà usata per un lungo periodo.

　　In caso di fuoriuscita di liquido, pulite accuratamente il comparto batterie e i terminali per eliminare il fluido fuoriuscito.

　Può esservi pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in maniera scorretta. Sostituite solo con lo stesso tipo di batteria o equivalente.

　Non esponete le batterie (battery pack o batterie installate) a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.

Gestione del microfono

　Spegnete sempre l'unità prima di collegare un microfono. Non esercitate forza eccessiva collegando il microfono.

　Applicate la protezione se non verrà collegato un microfono per un lungo periodo.

Collegare cavi ai jack ingresso/uscita

　Spegnete sempre tutte le apparecchiature prima di collegare i cavi.

　Scollegate sempre tutti i cavi di connessione e l'adattatore AC prima di spostare l'unità.

Volume

　Non usate l'unità a volume troppo alto per troppo tempo.

Precauzioni d'uso

Interferenza con altro apparecchio elettrico

Per motivi di sicurezza F8n è stato concepito per garantire la massima protezione contro l'emissione di radiazioni elettromagnetiche dall'interno dell'apparecchio, e per fornire protezione da interferenze esterne. Tuttavia, apparecchiature suscettibili di interferenze o che emettano onde elettromagnetiche potenti, potrebbero causare interferenza, se poste nelle vicinanze. In tal caso, posizionate F8n e l'altro apparecchio lontani l'uno dall'altro.

Con qualunque tipo di apparecchiatura elettronica a controllo digitale, compres F8n, l'interferenza elettromagnetica può provocare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e provocare problemi. Fate attenzione.

Pulizia

Usate un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Se necessario, inumidite leggermente il panno. Non usate detergenti abrasivi, cere o solventi, compreso alcol, benzene e solventi per vernice.

Rottura e malfunzionamenti

Se l'unità dovesse guastarsi o operare in maniera scorretta, scollegate immediatamente l'adattatore AC o la fonte di alimentazione DC, spegnete e scollegate i cavi. Contattate il rivenditore dal quale l'avete acquistata o l'assistenza Zoom fornendo le informazioni seguenti: modello del prodotto, numero di serie e dettagli dei sintomi di malfunzionamento riscontrati, assieme al vostro nome, indirizzo e numero di telefono.

Copyright

◎Windows® e Windows® 7 sono marchi o marchi registrati di Microsoft® Corporation.

◎Macintosh, Mac OS e iPad sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.

◎I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi. La tecnologia di compressione audio MPEG Layer-3 è concessa in concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Sisvel S.p.A.

◎Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e sono usati su licenza da ZOOM CORPORATION.

◎Altri nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento restano di proprietà dei rispettivi detentori.

Note: Tutti i marchi e marchi registrati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.

Registrare con altro scopo dall'uso personale da fonti coperte da copyright, compresi CD, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, è proibito dalla legge.

ZOOM CORPORATION non si assume responsabilità in relazione alla violazione dei copyright.

Nota sulla funzione Auto Power Off

L'alimentazione si interrompe automaticamente se l'unità non viene usata per 10 ore. Se volete che l'alimentazione sia sempre attiva, vd "Disabilitare la funzione di risparmio energetico automatico" e disattivate la funzione.

Introduzione

Grazie per aver preferito F8n Multitrack Field Recorder di ZOOM. F8n ha le seguenti caratteristiche:

●8 canali analogici in ingresso con preampli d'altissima qualità

I due set di jack combo XLR/TRS con blocco forniscono ingressi analogici di alta qualità con EIN pari a -127 dBu o meno, +75dB max gain in ingresso e supporto per ingresso a +4dB.

●Registrazione PCM con risoluzione fino a 192kHz/24-bit

●Registra fino a 10 tracce in simultanea

Gli ingressi 1-8 e il mix stereo (sin. e destra) sono registrabili contemporaneamente (8 tracce se la freq. di campionamento è 192 kHz).

●Registrazione a doppio canale di file separati a livelli inferiori in simultanea con la registrazione regolare (Ingressi 1-4)

Con la registrazione a doppio canale con un livello in ingresso inferiore, potete creare delle registrazioni di backup da usare nel caso in cui un rumore inaspettato causi distorsione nella registrazione regolare.

●Limiter dal nuovo design per eliminare la distorsione

Con 10 dB di headroom, questo limiter elimina la distorsione ancora meglio. La soglia può essere impostata anche per mantenere il segnale sotto quel livello.

●Time code con precisione millimetrica

F8n utilizza un oscillatore ad alta precisione che genera time-code con la precisione di 0.2ppm, assicurando stabilità estrema sincronizando audio e video.

●Uscite che includono un jack cuffie stero con potente ampli 100mW+100mW e jack MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2

Ciò consente di inviare un segnale audio a una video camera o altro monitorando in cuffia.

●Mixer digitale incorporato con routing di segnale flessibile

I segnali prefader e postfader dagli ingressi 1-8 possono essere inviati liberamente alle uscite.

●E' possibile l'alimentazione Phantom (supporta +24V/+48V)

Attivabile/disattivabile separatamente per ogni ingresso.

●Tre possibili alimentazioni─batterie, adattatore AC e alimentazione DC esterna

In aggiunta alle batterie tipo AA e all'adattatore AC, è possibile usare una fonte di alimetazione DC esterna a 9-18V.

●Doppio slot per card SDXC

E' possibile la registrazione su 2 card SD in simultanea, e, supportando card SDXC fino a 512 GB, la registrazione può essere molto più lunga di prima. In aggiunta, F8n può essere usato come lettore di card collegandovi a un computer tramite USB.

●Capacità interfaccia audio USB fino a 8 in e 4 out

F8n può essere usato non solo come interfaccia audio 2-in/2-out, ma anche come interfaccia audio 8-in/4-out (è necessario un driver per Windows).

●Altre utili funzioni

Altre utili funzioni comprendono un microfono slate incorporato per memo vocali e un generatore di toni slate per confermare i livelli. Vi sono anche delay in ingresso e uscita e una pre-registrazione per un massimo di 6 secondi.

●Capsule microfoniche ZOOM collegabili

Usate qualsiasi capsula microfonica ZOOM invece degli ingressi 1/2

Leggete attentamente il manuale per capire appieno le funzioni di F8n e ottenerne il meglio a lungo. Conservate il manuale assieme alla garanzia in luogo sicuro.

Nomi delle parti

Collegare microfoni/altri apparecchi agli ingressi 1-8

F8n può registrare un totale di 10 tracce in simultanea: 8 tracce singole tramite gli ingressi 1-8 e un mix stereo di questi ingressi con traccia destra e sinistra.

Potete collegare microfoni e uscite di apparecchi linea come tastiere, mixer, o strumenti attivi agli ingressi 1-8 e registrarli sulle tracce 1-8. In alternativa gli ingressi 1 e 2 possono invece ricevere l'ingresso da una capsula microfonica ZOOM collegata al connettore MIC IN di F8n MIC IN.

Collegare microfoni

Collegate microfoni dinamici e a condensatore con attacco XLR agli ingressi 1-8.

Può essere fornita alimentazione Phantom (+24V/+48V) ai microfoni a condensatore.

NOTE

Scollegando un microfono, afferrate l'attacco XLR mentre spingete il pulsante di rilascio del connettore.

Collegare apparecchi a livello linea

Collegate i connettori TRS di tastiere e mixer direttamente agli ingressi 1-8.

L'ingresso diretto di chitarre passive e di bassi non è supportato. Collegate questi strumenti tramite un mixer o un processore effetti.

Collegare capsule microfoniche

E' possibile collegare una capsula microfonica al connettore MIC IN posto sul retro di F8n.

NOTE

・L'ingresso della capsula microfonica è assegnato alle tracce 1/2.

・Quando è collegata una capsula microfonica, non si possono usare gli ingressi 1/2.

Collegare e scollegare capsule microfoniche

1．Togliete le protezioni da F8n e dalla capsula microfonica o dal cavo.

2．Premendo i pulsanti laterali posti sulla capsula o sul cavo, collegateli all'unità principale, inserendoli completamente.

3．Per scollegare la capsula microfonica o il cavo, estraeteli dall'unità principale premendo i pulsanti posti sui lati.

NOTE

・Non esercitate forza eccessiva scollegando. Ciò potrebbe danneggiare la capsula microfonica, il cavo o l'unità principale.

・Applicate la protezione se una capsula non sarà collegata per molto tempo.

Ingresso stereo

Abilitando lo stereo link per le tracce 1/2, 3/4, 5/6 o 7/8, i corrispondenti ingressi (1/2, 3/4, 5/6 o 7/8) possono essere gestiti come coppia stereo.

Una volta in link, l'ingresso 1, 3, 5 o 7 diventa il canale sini-stro e l'ingresso 2, 4, 6 o 8 il canale destro.

Esempi di connessione

F8n consente di registrare in varie situazioni, come le seguenti.

Filmando

・Ingresso 1: microfono a fucile per il soggetto principale (connessione XLR)

・Ingressi 2-5: microfoni lavalier per gli esecutori (connessioni TRS)

・Ingressi 6-7: microfoni per suono ambiente (connessione XLR)

Registrazione di concerti

・Ingressi 1-4: microfoni per esecuzioni sul palco (connessioni XLR)

・Ingressi 5-6: uscite mixer PA livello linea (connessioni TRS)

・Ingressi 7-8: microfoni per il suono del pubblico (connessioni XLR)

Display LCD

SUGGERIMENTI

Se la schermata Home non è visualizzata, tenete premuto per tornare alla schermata Home.

NOTE

Ruotate per alternare la visualizzazione del mixer (tracce 1-8, MAIN OUT 1/2, SUB OUT 1/2, USB 1-4) o gli indicatori di livello (la visualizzazione di 1-4 può essere impostata) che appaiono sull'LCD.

NOTE

・The following characters can be used in project names:

　(space)!#$'()+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}̃

■Operazioni di editing

Spostare il cursore nel box: e

Selezionare il carattere: Ruotate per spostarvi orizzontalmente e ruotate premendo per spostarvi verticalmente

Confermare il carattere: Premete

Completare l'editing: Spostate il cursore su "Enter" e premete

Annullare l'editing: Premete

SUGGERIMENTI

・Premete + per cancellare il carattere precedente.

・Premete + per spostare il cursore su "Enter".

■Tasti di inserimento automatico

(Date): Automaticamente inserisce la data. Esempio: 180210

(Time): Automaticamente inserisce l'ora. Esempio: 130950

(Project): Automaticamente inserisce "Project***" nel campo.

(Scene): Automaticamente inserisce il nome della scena.

Alimentazione

Usando batterie AA

1．Spegnete l'unità e allentate la vite del coperchio del comparto batterie per aprirlo.

2．Installate le batterie.

3．Chiudete il coperchio del comparto batterie e stringete la vite.

NOTE

・Attenzione: la custodia delle batterie potrebbe allentarsi se la vite del coperchio non è ben stretta.

・Usate un solo tipo di batterie (alcaline, NiMH o litio) alla volta.

・Caricate le batterie, impostate "Power Source" sul corretto tipo di batteria.

・Se l'indicatore di carica residua diventa rosso, spegnete subito e installate nuove batterie.

Usando un adattatore AC

1．Collegate l'apposito adattatore AC al connettore DC IN.

2．Collegate l'adattatore AC alla presa.

Usando una fonte di alimentazione DC esterna

1．Collegate l'alimentazione DC esterna al connettore EXT DC IN.

Collegate una fonte di alimentazione a corrente diretta a 9-18V.

2．Se c'è un adattatore, collegatelo alla presa.

NOTE

・Collegando una fonte di alimentazione DC esterna, assicuratevi di eseguire le impostazioni della fonte di alimentazione stessa.

Caricare una card SD

1．Spegnete l'unità e aprite il coperchio dello slot per card SD.

2．Inserite la card SD nello slot per card SD CARD 1 o 2.

Per estrarre una card SD: Premete ulteriormente la card nello slot finché non sentite un click, poi estraetela.

NOTE

・Spegnete sempre l'unità prima di inserire o togliere una card SD. Inserire o togliere una card mentre l'unità è accesa potrebbe provocare la perdita di dati.

・Inserendo una card SD, assicuratevi di inserirla correttamente con il lato superiore rivolto verso l'alto, come illustrato.

・Se non è caricata nessuna card SD, non sarà possibile la registrazione o la riproduzione.

Accendere e spegnere l'unità

Accendere l'unità

1．Tenete premuto brevemente.

Il LED di si accende.

NOTE

・La prima volta che accendete l'unità dopo l'acquisto, dovete impostare data/ora. Potete cambiare l'impostazione più tardi.

・Se appare "No SD Card!" sul display, verificate che la card SD sia inserita correttamente.

・Se appare "Card Protected!" sul display, significa che la protezione della card è abilitata. Fate scorrere lo sblocco sulla card per disabilitarla.

・Se appare "Invalid SD Card!" sul display, significa che la card non è stata formattata correttamente. Formattate la card o usatene un'altra.

Spegnere l'unità

1．Tenete premuto brevemente.

NOTE

Tenete premuto finché non appare il logo ZOOM sull'LCD.

F8n si spegnerà automaticamente se non usato per 10 ore.

Per tenerlo sempre acceso, vd. "Disabilitare la funzione di risparmio energetico automatico" e impostate Auto Power OFF su Off.

Impostare data e ora (Date/Time (RTC))

Data e ora impostate su F8n sono usate durante la registrazione di file, ad esempio.

Potete anche impostare il formato della data (anno, mese, giorno).

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Date/Time (RTC), e premete .

Alla prima accensione di F8n dopo l'acquisto, dovete impostare data/ora.

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare data e ora

Impostare il formato della data

Impostare data e ora

4．Usate per selezionare Set Date/Time, e premete .

5．Cambiate l'impostazione.

■Cambiare le impostazioni

　Spostare il cursore o cambiare il valore: Ruotate

　Selezionare la voce da cambiare: Premete

6．Usate per selezionare Enter, e premete .

Ciò completa l'impostazione di data e ora.

Impostare il formato della data

4．Usate per selezionare Date Format, e premete .

5．Usate per selezionare il formato, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
mm/dd/yy | Ordine: mese, giorno, anno
dd/mm/yy | Ordine: giorno, mese, anno
yy/mm/dd | Ordine: anno, mese, giorno

Disabilitare la funzione di risparmio energetico automatico (Auto Power Off)

F8n si spegne automaticamente se non usato per 10 ore.

Per tenerlo sempre acceso, disabilitate la funzione di risparmio energetico automatico.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Auto Power Off e premete .

4．Usate per selezionare Off, e premete .

Scegliere il tipo di alimentazione (Power Source)

Impostate il voltaggio d'arresto della fonte di alimentazione DC esterna, il voltaggio nominale e il tipo di batterie, in modo che la visualizzazione della carica residua sia accurata.

Su questa pagina del menu, potete anche verificare il voltaggio di ogni tipo d alimentazione e la carica residua delle batterie.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Power Source, e premete .

　　▶Continuate in base ai una delle seguenti procedure.

Impostare il voltaggio d'arresto della fonte di alimentazione DC (Ext DC)

Impostare il voltaggio nominale della fonte di alimentazione DC (Ext DC)

Impostare il tipo di batteria AA usato (Int AA)

Impostare il voltaggio d'arresto della fonte di alimentazione DC (Ext DC)

Quando si usa una fonte di alimentazione DC esterna, se il voltaggio scende sotto il valore impostato F8n smetterà automaticamente di registrare e si spegnerà.

Se sono installate delle batterie tipo AA (Int AA), tuttavia, l'alimentazione passerà a Int AA e l'operatività continuerà.

4．Usate per selezionare Shutdown Voltage, e premete .

SUGGERIMENTI

・Il voltaggio d'arresto è il voltaggio di quando l'alimentazione DC si arresta e non può fornire alimentazione.

・Vd. il manuale della fonte di alimentazione DC esterna per il valore del voltaggio d'arresto.

5．Usate per selezionare il voltaggio, e premete .

Impostare il voltaggio nominale della fonte di alimentazione DC (Ext DC)

4．Usate per selezionare Nominal Voltage, e premete .

5．Usate per selezionare il voltaggio, e premete .

SUGGERIMENTI

・Il voltaggio nominale è il voltaggio della fonte di alimentazione DC esterna in condizioni normali. Questo valore dovrebbe essere indicato sulla fonte di alimentazione DC esterna.

・Impostabile da 12.0 a 15.0 V a intervalli di 0.2 V.

Impostare il tipo di batteria AA usato (Int AA)

4．Usate per selezionare Battery Type, e premete .

5．Usate per selezionare il tipo, e premete .

NOTE

・Se sono collegate più fonti di alimentazione, saranno usate in base a quest'ordine di precedenza.

・1. Adattatore AC dedicato (DC IN)

・2. Fonte di alimentazione DC esterna (Ext DC)

・3. Batterie tipo AA nell'unità (Int AA)

・Il voltaggio di ognuna apparirà sul display.

Processo di registrazione

La registrazione con F8n segue il processo illustrato sotto.

I dati creati per ogni registrazione sono detti "take".

Abilitare la registrazione su card SD e impostare i formati del file

Il formato del file di registrazione può essere impostato indipendentemente per gli slot SD CARD 1 e 2.

SUGGERIMENTI

・E' possibile registrare lo stesso contenuto su due card usando le stesse impostazioni per entrambi gli slot. Questa funzione può essere usata per creare un backup nel caso il suono salti su una card, ad esempio.

・Potete anche registrare le tracce 1-8 senza mix su una card SD mentre registrate tutte le tracce mixate assieme come dati MP3 con tracce di destra e sinistra.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare Rec to SD1 o Rec to SD2, e premete .

4．Usate per selezionare il tipo di file, e premete .

Valore impostazione

　　None

Tracce registrate

　　-

Spiegazione

　　Non si registra niente sulla card SD.

Valore impostazione

　　Track1-8 (Poly WAV)

Tracce registrate

　　Tracce selezionate 1-8

Spiegazione

　　E' creato un singolo file (multitraccia) che contiene audio per tracce multiple.

Valore impostazione

　　Track1-8 (Mono/Stereo WAV)

Tracce registrate

　　Tracce selezionate 1-8

Spiegazione

　　E' creato un file mono per ogni traccia mono e un singolo file stereo per ogni traccia stereo.

Valore impostazione

　　Track1-8 + L/R (Poly WAV)

Tracce registrate

　　Tutte le tracce selezionate

Spiegazione

　　E' creato un singolo file (multitraccia) che contiene audio per tracce multiple.

Valore impostazione

　　Track1-8 + L/R (Mono/Stereo WAV)

Tracce registrate

　　Tutte le tracce selezionate

Spiegazione

　　E' creato un singolo file mono per ogni traccia mono e un singolo file stereo per ogni traccia stereo.

Valore impostazione

　　L/R (Stereo WAV)

Tracce registrate

　　Tracce L/R

Spiegazione

　　E' creato un file stereo basato sul mix creato dal mixer interno.

Valore impostazione

　　L/R (Stereo MP3)

Tracce registrate

　　Tracce L/R

Spiegazione

　　E' creato un file stereo basato sul mix creato dal mixer interno.

NOTE

・Registrando con impostazione Mono&Stereo, i file audio sono salvati in una cartella take che viene creata.

・Registrando su 2 card SD contemporaneamente, i file sono salvati in cartelle take con lo stesso nome su entrambe le card. Le cartelle sono create automaticamente se non esistono già.

・Se la registrazione si dovesse fermare su una card SD perché, ad es., manca spazio, la registrazione continua sull'altra card. In tal caso, non togliete dallo slot la card che si è fermata. Ciò danneggia la card o i dati.

Selezionare gli ingressi e regolare i livelli

Potete selezionare quale tra gli ingressi 1-8 usare. Gli ingressi saranno registrati sulle tracce aventi gli stessi numeri. Ad esempio, l'ingresso 1 sarà registrato sulla traccia 1 e l'ingresso 2 sulla traccia 2.

Selezionare gli ingressi

1．Fate accendere l'indicatore di traccia premendo il tasto traccia corrispondente al numero dell'ingresso da registrare.

Cambia anche il colore di sfondo del numero di traccia sull'LCD.

Indicatore di traccia | Colore sfondo numero traccia | Spiegazione
Luce rossa | Rosso | Ingresso abilitato.
Spento | Grigio | Ingresso disabilitato.

NOTE

Anche i segnali dagli ingressi selezionati in tal modo saranno inviati alle tracce L/R.

Mettere in link gli ingressi come coppia stereo

1．Premendo il tasto traccia 1, premete il tasto traccia 2.

Le tracce 1 e 2 saranno unite come traccia stereo (stereo link).

Ripetete la stessa procedura per disabilitare lo stereo link.

SUGGERIMENTI

・Le coppie di traccia 3/4, 5/6 e 7/8 possono anche essere messe in link in stereo allo stesso modo.

・Se è collegata una capsula microfonica che consente la selezione indipendente di ingresso L e R, anche lo stereo link può essere abilitato e disabilitato per le tracce.

Regolare i livelli in ingresso

1．Usate per selezionare un assetto, e premete .

2．Usate per regolare il livello in ingresso, e premete .

NOTE

Quando è collegata una capsula microfonica, i livelli in ingresso su 1/2 non possono essere regolati con F8n. Usate il controllo di livello della capsula microfonica per regolarne il volume in ingresso.

SUGGERIMENTI

・Impostabile su una gamma da +10 a +75 dB quando la fonte in ingresso è su "Mic", da -10 a +55 dB quando su "Line", e da -35 a +30 dB quando è su USB.

・Se il suono distorce anche abbassando il livello in ingresso, provate a cambiare il posizionamento del microfono e a regolare i livelli in uscita degli apparecchi collegati.

・Usare il limiter

・Usare il filtro high pass

Registrare

1．Premete .

Si avvia la registrazione.

SUGGERIMENTI

Se è abilitata la funzione timecode, la registrazione si avvia dal frame 00 (00 o 02 usando il drop frame) e i file termineranno esattamente sul secondo. Ciò rende facile la sincronizzazione in caso di editing a posteriori.

2．Premete per avviare una nuova take durante la registrazione.

Ciò terminerà la take attuale e avvierà una nuova take continuando a registrare senza interruzione.

NOTE

E' possibile premere nel corso della registrazione solo dopo aver registrato per almeno un secondo.

3．Premete per mettere in pausa.

NOTE

・Quando in pausa, l'intervallo è di un secondo.

・Quando la registrazione è in pausa, si aggiunge un marker nella posizione. Premete per riavviare la registrazione.

・E' possibile un massimo di 99 marker su una take.

SUGGERIMENTI

・Durante la riproduzione, potete premere e per passare sui punti in cui i marker sono stati aggiunti.

・Potete anche aggiungere marker senza pausa.

4．Premete per fermare.

NOTE

・Se la dimensione massima del file viene superata durante la registrazione, la registrazione continuerà in una nuova take con un numero superiore di uno. Non ci saranno vuoti nel suono tra due take in tal caso.

・Registrando su 2 card SD contemporaneamente, se la registrazione si ferma su una per mancanza di spazio, continuerà sull'altra senza interruzione.

SUGGERIMENTI

・I file sono salvati automaticamente a intervalli regolari durante la registrazione. Anche se l'alimentazione è interrotta o si verifica un altro problema inaspettato durante la registrazione, si può recuperare un file danneggiato suonandolo con F8n.

・Tenete premuto quando la schermata HOME è aperta per verificare il nome che sarà dato alla prossima take registrata.

Impostare la frequenza di campionamento (Sample Rate)

Potete impostare la frequenza di campionamento usata per registrare file.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare Sample Rate, e premete .

4．Usate per selezionare la frequenza di campionamento, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz
Frequenze di campionamento standard.

47.952kHz
Selezionatela registrando video a 23.976 frame per secondo se volete editare a 24 frame per secondo più tardi.

48.048kHz
Selezionatela registrando video a 24 frame per secondo se volete editare a NTSC 29.97 o 23.98 HD più tardi.

47.952kHz (F), 48.048kHz (F)

Queste funzionano allo stesso modo delle due sopra, ma i metadata di frequenza di campionamento saranno registrati come 48kHz per <FILE_SAMPLE_RATE>.

Ciò abilita la riproduzione e l'editing con apparecchi e software che non supportano file a 47.952kHz e 48.048kHz WAV. La riproduzione, tuttavia, si verifica a ±0.1% della velocità di registrazione del file.

NOTE

・Quando il formato di registrazione del file è MP3, si possono selezionare solo 44.1kHz e 48kHz.

・Se è selezionato 192kHz, le tracce L/R non saranno registrate. Anche Input Delay e Output Delay sono disabilitati. Inoltre, Auto Mix, Ambisonic Mode, e Input Limiter > On/Off > On (Advanced) nonsono impostabili.

・Audio Interface with Rec non può essere usato quando sono selezionati valori diversi da 44.1 kHz o 48 kHz.

Impostare la profondità di bit del file WAV (WAV Bit Depth)

Potete impostare la profondità di bit dei file WAV.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare WAV Bit Depth, e premete .

4．Usate per selezionare la profondità di bit, e premete .

SUGGERIMENTI

impostabile su 16-bit o 24-bit.

Impostare il bit rate del file MP3 (MP3 Bit Rate)

Potete impostare il bit rate dei file MP3 registrati.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare MP3 Bit Rate, e premete .

4．Usate per selezionare il bit rate, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile su 128 kbps, 192 kbps o 320 kbps.

Registrare tracce simultaneamente a diversi livelli (Dual Channel Rec)

Assieme alla registrazione regolare, F8n può creare una seconda registrazione regolata su un altro livello in ingresso (registrazione a doppio canale). Ad esempio, usando la registrazione a doppio canale per registrare a un livello in ingresso di 12 dB sotto la registrazione regolare, potete preparare una sostituzione nel caso la registrazione regolare distorca, a causa del livello troppo alto della traccia.

La registrazione a doppio canale è utilizzabile con le tracce 1-4.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare Dual Channel Rec, e premete .

4．Usate per selezionare la traccia, e premete .

5．Usate per selezionare On, e premete .

Quando è attiva la registrazione a doppio canale, cambia il nome della seconda traccia corrispondente (5-8).

6．Aprite il mixer sulla schermata Home.

7．Regolate il livello in ingresso della traccia in registrazione a doppio canale.

Aesempio, quando è selezionata la traccia 1, regolate il livello iningresso della traccia 5.

SUGGERIMENTI

La registrazione a doppio canale aumenta la quantità di spazio usato sulle card SD.

NOTE

・Usando la registrazione a doppio canale, la traccia numerata 4 numeri in più della traccia originale è usata per la seconda registrazione. Ad esempio, la traccia 5 è usata per la registrazione a doppio canale della traccia 1 e la traccia 6 è usata per la traccia 2. Le tracce in registrazione a doppio canale non possono essere usate indipendentemente.

・Quando è abilitata la registrazione a doppio canale, se è abilitato/disabilitato lo stereo-link per le tracce 1/2 o 3/4, la stessa impostazione sarà applicata alle tracce 5/6 o 7/8.

・Il limiter, il filtro high pass e le altre funzioni sono impostabili indipendentemente per le tracce regolari e per quelle a doppio canale.

・Se è collegata una capsula microfonica, il suo livello di registrazione in ingresso per il doppio canale è fisso a -12 dB rispetto alla traccia regolare.

Catturare l'audio prima dell'inizio della registrazione (Pre Rec)

Il segnale in ingresso può essere catturato per un massimo di 6 secondi prima di premere (pre-recording).

Ciò è utile, ad esempio, se viene premuto troppo tardi.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare Pre Rec, e premete .

4．Usate per selezionare On, e premete .

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　44.1kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　47.952kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　47.952kHz(F)

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　48kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　48.048kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　48.048kHz(F)

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　88.2kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　3 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　96kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　3 secondi

Formato file

　　WAV

Frequenza campionamento

　　192kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　1 secondo

Formato file

　　MP3

Frequenza campionamento

　　44.1kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

Formato file

　　MP3

Frequenza campionamento

　　48kHz

Max. tempo di preregistrazione

　　6 secondi

NOTE

La pre-registrazione sarà disabilitata se MENU > TIMECODE > Timecode > Mode è su Int Record Run, Ext o Ext Auto Rec.

Dimensione massima del file (File Max Size)

La dimensione massima dei file di registrazione può essere impostata. Se un file di registrazione supera la dimensione massima, la registrazione continuerà in una nuova take con un numero di una cifra superiore. Non ci saranno interruzioni di suono tra le due take, quando ciò accade.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare File Max Size, e premete .

4．Usate per selezionare Size, e premete .

5．Usate per selezionare la dimensione massima dei file in registrazione, e premete .

SUGGERIMENTI

E' utile impostare la dimensione massima su 640MB o 512MB per il backup su CD.

Visualizzare il tempo di registrazione totale per registrazioni lunghe (Time Counter)

Quando si registra per un lungo periodo, se è raggiunta la dimensione del file impostata con "File Max Size", la registrazione continuerà su una nuova take e il tempo di registrazione sarà resettato. Potete cambiarlo, tuttavia, in modo che non sia resettato e che appaia il tempo totale di registrazione.

1．Premete .

2．Usate per selezionare REC, e premete .

3．Usate per selezionare File Max Size, e premete .

4．Usate per selezionare Time Counter, e premete .

5．Usate per selezionare Continuous, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Continuous | Registrando, anche se si raggiunge la dimensione del file impostata con "Size", il counter sulla schermata Home non sarà resettato.
Reset | Registrando, se si raggiunge la dimensione del file impostata con "Size", il counter sulla schermata Home sarà resettato su 000:00:00.

Struttura di cartelle e file

Registrazndo con F8n, cartelle e file sono creati sulle card SD come illustrato sotto.

In generale, cartelle e file sono usati per gestire scene e take.

Struttura di file e cartelle

La struttura di cartelle e file varia a seconda del formato del file di registrazione. In aggiunta, i nomi di cartelle e file dipendono dal nome delle scene.

SUGGERIMENTI

・Take: è un'unità di dati creata per una singola registrazione.

・Scene: è un'unità contenente file multipli e take che comprendono una sola scena.

NOTE

・Abilitare la registrazione su card SD e impostare i formati del file

・Impostare il nome delle scene (mode)

Nomi delle take

Struttura
Spiegazione

Nome scena: selezionate nessuno, il nome della cartella, la data o un nome inserito dall'utente.

Numero scena: Premete + per avanzare di 1 unità.

Numero take: questo numero aumenta di 1 unità per ogni registrazione fatta con lo stesso nome e numero di scena.

Nomi del file audio

I nomi dei file sono assegnati da F8n in base al formato del file─polifonico, mono o stereo. I numeri di traccia e altri dati sono aggiunti al nome del file.

Nomi dei file

I nomi dei file sono assegnati in base ai seguenti formati.

Tipo
Struttura
Spiegazione

File polifonico

File creato da registrazione polifonica.

L'audio di tracce multiple è registrato su un singolo file.

File mono

File creato da una registrazione monofonica.

File stereo

File creato da una registrazione stereofonica.

File in registrazione a doppio canale

File creato da una registrazione a doppio canale.

SUGGERIMENTI

Registrando con impostazione Mono&Stereo, i file audio sono salvati in una cartella take che viene creata.

Spostare la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE

Se la take appena registrata è sbagliata, potete usare una scorciatoia per spostare la registrazione nella cartella FALSE TAKE.

1．Aprite la schermata Home.

2．Tenete premuto .

SUGGERIMENTI

・Spostare la take appena registrata nella cartella FALSE TAKE riduce il numero della take registrata di 1 unità.

・Anche durante la registrazione, potete spostare la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE.

3．Usate per selezionare Yes, e premete .

Cambiare le note per la successiva take registrata (Note)

Potete inserire caratteri per una nota da usare come metadata nel file.

1．Premete .

2．Usate per selezionare META DATA (for Next Take), e premete .

3．Usate per selezionare Note, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Editare note

Selezionare note dall'elenco history

Editare note

4．Usate per selezionare Edit, e premete .

5．Editate la nota.

Vd "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

Questa nota è inserita nel metadata <NOTE>.

Selezionare note dall'elenco history

4．Usate per selezionare History, e premete .

5．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

NOTE

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Impostare nome e numerazione delle scene

Potete impostare come nominare le scene (name mode), il nome di base della scena e la numerazione della scena.

1．Premete .

2．Usate per selezionare META DATA (for Next Take), e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il nome delle scene (mode)

Cambiare nome alla scena

Selezionare un nome di scena dall'elenco history

Impostare la progressione dei numeri di scena

Impostare il nome delle scene (mode)

3．Usate per selezionare Scene Name Mode, e premete .

4．Usate per selezionare la modalità, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

None

Il nome e il numero della scena non sono usati. Quando sono creati dei file di registrazione, essi sono nominati con il solo numero di take: "T001", "T002", "T003", ecc.

Non si possono usare + per far avanzare il numero di scena di 1 unità.

Esempio: T001.wav

Current Folder

Il nome della cartella attualmente selezionata è usato come nome della scena.

Si possono usare + per far avanzare il numero della scena di 1 unità. Dopo ave fatto avanzare la scena di 1 unità, la cartella corrispondente sarà usata come destinazione di registrazione. Se la cartella non esiste già, sarà creata.

Esempio: FOLDER001-T001.wav

Date

La data è usata come nome della scena.

Non si possono usare + per far avanzare il numero di scena di 1 unità.

Se la registrazione si verifica dopo il cambio di data, sarà creata una cartella scena con la data.

Esempio: 20150101-T001.wav

User Name

Si usa un nome di scena inserito dall'utente.

Si possono usare + per far avanzare il numero di scena di 1 unità.

Nessuna cartella è creata in questo caso.

Esempio: MYSCENE001-T001.wav

Cambiare nome alla scena

Se Scene Name Mode è su User Name, impostate il nome della scena usata in questo modo.

3．Usate per selezionare User Scene Name, e premete .

4．Usate per selezionare Edit, e premete .

5．Editate il nome della scena.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

Il nome scena è inserito nel metadata <SCENE>.

Non potete inserire uno spazio o un segno @ all'inizio del nome.

Selezionare un nome di scena dall'elenco history

3．Usate per selezionare User Scene Name, e premete .

4．Usate per selezionare History, e premete .

5．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

NOTE

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Impostare la progressione dei numeri di scena

3．Usate per selezionare Scene Increment Mode, e premete .

4．Usate per selezionare come far avanzare i numeri di scena e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Numeric

Premete + sulla schermata Home per incrementare il numero di scena di 1 unità.

Esempio: Scene → Scene1 → Scene2 → … → Scene9999

Character

Premete + sulla schermata Home per incrementare di 1 unità la lettera maiuscola posta alla fine del nome di scena.

Se il nome della scena non ha lettere maiuscole alla fine, ne sarà aggiunta una.

Esempio: Scene1 → Scene1A → Scene1B → … → Scene1Z → Scene1AA → Scene1AB → …

Impostare la condizione di reset del nome della take e il formato

Potete impostare la condizione di reset del nome della take e il formato usato durante la registrazione.

1．Premete .

2．Usate per selezionare META DATA (for Next Take), e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare la condizione di reset del nome della take

Impostare il formato del nome della take

Impostare la condizione di reset del nome della take

3．Usate per selezionare Take Reset Mode, e premete .

4．Usate per selezionare la modalità di reset, e premete .

Valore impostaz.
Spiegazione

Off

Il numero di take non sarà resettato. Tuttavia, se la cartella è cambiata e questa contiene un numero più alto dell'attuale numero di take, il numero di take sarà impostato su un numero superiore di un'unità rispetto al numero di take più alto esistente.

Folder Change
Se la cartella di destinazione è cambiata, il numero di take sarà impostato su un numero più alto di un'unità rispetto al numero di take più alto di quella cartella.

Impostare il formato del nome della take

3．Usate per selezionare Take Name Format, e premete .

4．Usate per selezionare il formato, e premete .

Valore impostaz.
Spiegazione

"Scene"-T***

Esempio: Scene001-T001

"Scene"_***

Esempio: Scene001_001

Cambiare nome alla traccia della successiva take registrata (Track Name)

Il nome della traccia impostato con la procedura seguente sarà assegnato alla successiva traccia registrata.

1．Premete .

2．Usate per selezionare META DATA (for Next Take), e premete .

3．Usate per selezionare Track Name, e premete .

SUGGERIMENTI

Sulla schermata Home, si possono usare + per aprire la schermata Track Name.

4．Usate per selezionare la traccia, e premete .

　　▶Continuate in base a una dlle seguenti procedure.

Editare il nome della traccia

Selezionare un nome di traccia dall'elenco history

Editare il nome della traccia

5．Usate per selezionare Edit, e premete .

6．Editate il nome della traccia.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

Il nome della traccia è inserito nel metadata <TRACK> <NAME> .

Selezionare un nome di traccia dall'elenco history

5．Usate per selezionare History, e premete .

6．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

NOTE

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Cambiare il numero della successiva take registrata

Il numero assegnato alla successiva take registrata può essere variato quando la schermata Home è aperta.

1．Tenete premuto .

2．Usate per far aumentare o diminuire il numero di 1 unità, e premete .

NOTE

Questa funzione non può essere usata durante la registrazione e la riproduzione o quando il metodo di assegnazione del nome della scena (Scene Name Mode) è su Date.

Potete cambiare la modalità di assegnazione dle nome con la seguente voce del menu.

MENU > META DATA (for Next Take) > Scene Name Mode

Eseguire le registrazioni

1．Premete .

■Operazioni di riproduzione

　Selezionare la take o passare a un marker: Premete o

　Ricerca indietro/avanti: Tenete premuto /

　Pausa/riprendere riproduzione: Premete

NOTE

Le tracce che non hanno file in riproduzione sono grigie.

SUGGERIMENTI

・Più a lungo tenete premuto /, più è veloce la ricerca indietro/avanti.

・Durante la riproduzione, premete i tasti traccia per passare da riproduzione (acceso in verde) a mute (spento).

・Appare un messaggio "Invalid Take!" se la take selezionata non è valida.

・Appare un messaggio "No Take!" se non esiste nessuna take da eseguire.

・Durante la riproduzione, potete premere per aggiungere un marker da usare per saltare da uno all'altro.

2．Premete per tornare alla schermata Home.

Mixare le take

Potete cambiare volume e pan di ogni traccia durante la riproduzione.

1．Aprite il mixer sulla schermata Home.

2．Premete per avviare la riproduzione.

3．Regolate le impostazioni parametro.

■Operazioni di editing

　Spostare il cursore o cambiare valore: Ruotate

　Selezionare il parametro da cambiare: Premete

Parametro | Gamma impostazione | Spiegazione
Fader | Mute, -48.0 - +24.0 dB | Regola il livello del segnale in ingresso.
Panning | L100 - Center - R100 | Regola la posizione stereo destra-sinistra del suono.

SUGGERIMENTI

・Il pan non può essere regolato quando Track Knob Option è su Fader.

・Potete ruotare per spostare il cursore, e anche per regolare le impostazioni di MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2.

・Se è selezionato un fader o una manopola pan, tenete premuto per resettare ai valori di default. Se è già sui valori di default, selezionare un fader mette in mute la traccia.

NOTE

・Le impostazioni sono salvate separatamente per ogni take e sono usate durante la riproduzione.

・Le impostazioni di mix non sono salvate con la take se il formato è MP3.

Monitorare i segnali in riproduzione di tracce specifiche

Potete monitorare i segnali in riproduzione di tracce specifiche usando la modalità SOLO.

1．Aprite la schermata Home.

2．Premete per avviare la riproduzione.

3．Premete sulle tracce da monitorare.

Il colore di sfondo delle tracce selezionate diventa verde e i rispettivi indicatori di traccia diventano arancio.

NOTE

La modalità SOLO può essere usata solo con tracce che possono essere riprodotte (indicatori accesi in verde).

4．Premete per la traccia monitorata, per fermare il monitoring.

Cambiare la modalità di riproduzione (Play Mode)

Potete cambiare la modalità di riproduzione.

1．Premete .

2．Usate per selezionare PLAY, e premete .

3．Usate per selezionare Play Mode, e premete .

4．Usate per selezionare la modalità di esecuzione, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Play One(single playback) | Sarà eseguita solo la take selezionata.
Play All(all playback) | Le take saranno riprodotte in continuo dalla prima selezionata all'ultima.
Repeat One(single repeat playback) | La take selezionata sarà eseguita ripetutamente.
Repeat All(all repeat playback) | Tutte le take nella cartella selezionata saranno eseguite ripetutamente.

Operazioni di take e cartelle (FINDER)

Il FINDER consente di visualizzare i contenuti delle card SD, take e cartelle e crea cartelle project/scene. Consente anche, ad esempio, di impostare e cancellare le cartelle di registrazione/riproduzione e visualizzare la loro informazione.

1．Premete .

2．Usate per selezionare FINDER, e premete .

3．Ruotate per selezionare la card SD, la cartella o la take da usare.

■Operazioni di editing

　Spostare cursore: Ruotate

　Scendere di 1 livello: Premete

　Salire di 1 livello: Premete

NOTE

・Quando il cursore è su una take, potete premere per eseguire la take selezionata. Potete anche usare , e .

・Appare un segno sulla take in riproduzione e sulla cartella di registrazione/riproduzione.

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Creare cartelle

Selezionare la cartella della take di registrazione/riproduzione

Controllare i marker della take usandoli per la riproduzione

Cambiare nome alla cartella e alla take

Copiare take su altre card e cartelle

Cancellare cartelle e take

Svuotare la cartella TRASH/FALSE TAKE

Creare cartelle

Le cartelle possono essere create all'interno della card SD/cartella attualmente selezionata.

4．Usate per selezionare New Folder, e premete .

5．Editate il nome della cartella.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

・La cartella creata sarà impostata come cartella di registrazione.

・Il nome della cartella creata è scritto come metadata <PROJECT> o <SCENE>.

・Non potete inserire uno spazio o un segno @ all'inizio del nome.

Selezionare la cartella della take di registrazione/riproduzione

Usate questa procedura per selezionare la cartella che contiene la take da eseguire o la cartella da usare per registrare take e tornare alla schermata Home.

4．Tenete premuto , Usate per selezionare Select, e premete .

NOTE

・La prima take all'interno della card SD selezionata o della cartella sarà impostata come take di riproduzione.

・Dopo aver selezionato la cartella della take di registrazione/riproduzione, si riapre la schermata Home.

Controllare i marker della take usandoli per la riproduzione

Potete visualizzare l'elenco dei marker di una take registrata.

4．Tenete premuto , Usate per selezionare Mark List, e premete .

5．Usate per selezionare un marker, e premete .

Si riapre la schermata Home, e la riproduzione si avvia dal marker.

Cambiare nome alla cartella e alla take

4．Tenete premuto , Usate per selezionare Rename, e premete .

5．Editate il nome della cartella/take.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

・Il nome editato della cartella/take è inserito nel metadata <PROJECT> o <SCENE>.

・Non potete inserire uno spazio o un segno @ all'inizio del nome.

Copiare take su altre card e cartelle

4．Tenete premuto , Usate per selezionare Copy, e premete .

5．Usate per selezionare al take da copiare, e premete .

6．Tenete premuto .

7．Usate per selezionare la destinazione di copia, e tenete premuto .

NOTE

Vd. "Operazioni di take e cartelle" per la modalità di selezione di una cartella.

8．Usate per selezionare Yes, e premete .

Cancellare cartelle e take

4．Tenete premuto , Usate per selezionare Delete, e premete .

5．Usate per selezionare la cartella/take da cancellare, e premete .

Premete per annullare la cancellazione.

NOTE

Potete premere per selezionare/deselezionare tutte le cartelle e take attualmente visualizzate.

6．Tenete premuto .

7．Usate per selezionare Yes, e premete .

NOTE

・Le cartelle e le take cancellate non sono immediatamente eliminate dalla card SD. Vengono trasferite nella cartella TRASH.

・Cancellare cartelle e take dalla cartella TRASH eliminerà completamente i dati.

Svuotare la cartella TRASH/FALSE TAKE

4．Usate per selezionare TRASH o FALSE TAKE.

5．Tenete premuto .

6．Usate per selezionare Empty, e premete .

7．Usate per selezionare Yes, e premete .

NOTE

・Svuotare la cartella TRASH eliminerà completamente i dati.

・Svuotare la cartella FALSE TAKE non cancellerà immediatamente i dati dalla card SD. Essi vengono trasferiti nella cartella TRASH.

Veduta d'insieme delle informazioni della take (metadata) salvate sui file

F8n scrive una gamma di informazioni (metadata) su file durante la registrazione.

Quando questi file sono letti da un'applicazione che supporta i metadata, dovreste essere in grado di controllare e usare le informazioni salvate.

SUGGERIMENTI

・I metadata sono dati che contengono informazioni relative ad altri dati. F8n salva nomi di scena e numeri di take, ad esempio, come metadata su file audio.

・Un chunk è un'unità che contiene dati multipli in un blocco singolo.

・Per usare metadata chunk BEXT e iXML, è necessaria un'applicazione che supporti entrambi i formati.

WAV file metadata

I metadata salvati su file registrati da F8n in formato WAV sono raccolti in chunk BEXT (Broadcast Audio Extension) e iXML.

Per informazioni sui metadata salvati in questi chunk, vd. "Metadata contenuti in chunk BEXT in file WAV" e"Metadata contenuti in chunk iXML in file WAV".

Metadata file MP3

I metadata salvati su file registrati da F8n n formato MP3 sono scritti come tag ID3v1.

Per informazioni sui campi ID3 e i formati per salvare metadata, vd. "Metadata e campi ID3 contenuti in file MP3".

SUGGERIMENTI

・I file MP3 di F8n sono conformi allo standard MPEG-1 Layer III.

・I metadata MP3 non sono editabili.

1．Premete .

2．Usate per selezionare FINDER, e premete .

3．Usate per selezionare la take, e premete .

Si apre la schermata Option.

Vd. "Operazioni di take e cartelle" per l'uso di Finder.

4．Usate per selezionare Meta Data Edit, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Controllare ed editare note

Selezionare note dall'elenco history

Controllare ed editare nomi di scena

Selezionare un nome di scena dall'elenco history

Controllare ed editare nomi di take

Circled take

Editare nomi di cartella (tape)

Editare nomi di project

Controllare ed editare nomi di traccia

Selezionare un nome di traccia dall'elenco history

Controllare ed editare metadata della take

Controllare ed editare note

5．Usate per selezionare Note, e premete .

6．Usate per selezionare Edit, e premete .

7．Editate la nota.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

Il contenuto della nota sarà inserito nel metadata <NOTE>.

Selezionare note dall'elenco history

5．Usate per selezionare Note, e premete .

6．Usate per selezionare History, e premete .

7．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

NOTE

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Controllare ed editare nomi di scena

5．Usate per selezionare Scene, e premete .

6．Usate per selezionare Edit, e premete .

7．Editate il nome della scena.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

Il nome della scena è inserito nel metadata <SCENE>.

Selezionare un nome di scena dall'elenco history

5．Usate per selezionare Scene, e premete .

6．Usate per selezionare History, e premete .

7．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

NOTE

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Controllare ed editare nomi di take

5．Usate per selezionare Take, e premete .

6．Cambiate il numero della take.

■Operazioni di editing

　Spostare il cursore o cambiare valore: Ruotate

　Selezionare il parametro da cambiare: Premete

SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 999.

NOTE

Il numero della take è inserito nel metadata <TAKE>.

7．Terminati cambiamenti,usate per selezionare Enter, e premete .

Circled take

Usate questa funzione per aggiungere un segno @ all'inizio del nome della take migliore, in modo da farla notare.

Si chiama "circled take".

5．Usate per selezionare Circle, e premete .

6．Usate per selezionare Circled, e premete .

NOTE

・Per eliminare lo status di "circled", selezionate Not Circled e premete .

・Lo status "circled" è inserito nel metadata <CIRCLE> .

Editare nomi di cartella (tape)

5．Usate per selezionare Folder (Tape) Name, e premete .

6．Editate il nome della cartella (tape).

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

・Il nome della cartella (tape) è inserito nel metadata <TAPE>.

・Il nome della cartella (tape) usato immediatamente dopo la registrazione è il nome della cartella in cui la take è stata registrata.

Editare nomi di project

5．Usate per selezionare Project Name, e premete .

6．Editate il nome del project.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

・Il nome del project è inserito nel metadata <PROJECT>.

・Il nome del project usato immediatamente dopo la registrazione è il nome della cartella di livello più alto (all'interno della root directory della card SD) che contiene la cartella in cui la take è stata registrata.

Controllare ed editare nomi di traccia

5．Usate per selezionare Track Name, e premete .

6．Usate per selezionare la traccia, e premete .

7．Usate per selezionare Edit, e premete .

8．Editate il nome della traccia.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

NOTE

Il nome della traccia è inserito nel metadata <TRACK> <NAME>.

Selezionare un nome di traccia dall'elenco history

5．Usate per selezionare Track Name, e premete .

6．Usate per selezionare la traccia, e premete .

7．Usate per selezionare History, e premete .

8．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

NOTE

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Scrivere sound report (Create Sound Report)

Un sound report comprende informazioni sui tempi di registrazione e sulle take.

I report si possono scrivere come file in formato CSV (F8n_[folder name].CSV). Potete editare i commenti scritti nei sound report.

1．Premete .

2．Usate per selezionare FINDER, e premete .

3．Usate per selezionare la cartella o la card SD per la quale volete creare un sound report, e tenete premuto .

4．Usate per selezionare Create Sound Report, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Scrivere un sound report

Editare i commenti

Selezionare i commenti dall'elenco history

Scrivere un sound report

5．Usate per selezionare Create, e premete .

6．Usate per selezionare Yes, e premete .

Ciò scrive il sound report all'interno della card SD o cartella selezionata.

NOTE

・Nel suond report viene scritta solo l'informazione relativa alle take nella cartella o nella card SD.

・Se esiste già un file di sound report con lo stesso nome, esso sarà sovrascritto. Fate attenzione.

Editare i commenti

5．Usate per selezionare Info Edit, e premete .

6．Usate per selezionare Comments, e premete .

7．Usate per selezionare Edit, e premete .

8．Editate il commento.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

Selezionare i commenti dall'elenco history

5．Usate per selezionare Info Edit, e premete .

6．Usate per selezionare Comments, e premete .

7．Usate per selezionare History, e premete .

8．Usate per selezionare la voce da usare, e premete .

SUGGERIMENTI

L'elenco history sarà cancellato se si usa la funzione Factory Reset.

Flusso di segnale in ingresso e uscita

Regolare il bilanciamento del monitoraggio del segnale in ingresso

Potete regolare il volume e il pan di ogni segnale in ingresso durante il monitoraggio.

1．Aprite il mixer sulla schermata Home.

2．Usate per regolare i fader.

SUGGERIMENTI

・La gamma di impostazone del fader è mute e da -48.0 a +24.0 dB.

・Potete ruotare per spostare il cursore, e anche regolare le impostazioni dei segnali di MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2.

NOTE

・I fader di MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2 non influiscono sui livelli del microfono slate e sul tono slate.

・Queste impostazioni di volume influiscono solo sui segnali del monitoraggio. Non hanno effetto sui dati registrati.

・Le impostazioni sono salvate separatmente per ogni take già registrata e sono modificabili in riproduzione.

・Le impostazioni del mix non sono salvate con la take se il formato di registrazione è MP3.

Impostare la funzione della manopola di traccia (Track Knob Option)

E' possibile variare il layout della schermata Home e le funzioni della manopola di traccia.

Impostare la funzione della manopola di traccia

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, ed premete .

3．Usate per selezionare Track Knob Option, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Regolare le impostazioni di trim con manopole di traccia

Regolare le impostazioni di fader e pan con le manopole di traccia

Regolare le impostazioni di trim con manopole di traccia

Questa funzione è limitata al cambiamento dei livelli in ingresso.

4．Usate per selezionare Trim, e premete .

5．Aprite il mixer sulla schermata Home.

6．Usate di una traccia per regolarne il trim.

SUGGERIMENTI

Il livello dipan e fader è modificabile come segue.

Spostare il cursore, cambiare valore all'impostazione: Ruotate

Selezionare il parametro da variare: Premete

Regolare le impostazioni di fader e pan con le manopole di traccia

Le manopole di traccia possono essere usate per regolare velocemente le impostazioni di fader e pan di ogni traccia.

4．Usate per selezionare Mixer, e premete .

5．Aprite il mixer sulla schermata Home .

6．Usate per selezionare il parametro da regolare, e premete .

7．Usate per la traccia da regolare per cambiarne il valore d'impostazione.

SUGGERIMENTI

La posizione della manopola sul display mostra sempre l'impostazione attuale.

NOTE

Ad es., dopo aver cambiato il parametro da regolare, se le posizioni di e della manopola sul display sono diverse, la manopola sul display sarà grigia, e spostare non influirà sull'impostazione. In tal caso, se regolate perché si abbini alla posizione della manopola sul display, la manopola sul display e saranno in link, e potrete usare per regolarne il valore di impostazione ancora.

Regolare il volume della traccia L/R

1．Aprite la schermata Home.

2．Premete + .

NOTE

Le scorciatoie sono disabilitate durante la riproduzione.

3．Usate per regolare il volume.

NOTE

・Le impostazioni del volume influiscono sul risultato della registrazione.

・Se è registrata solo la traccia L/R, l'impostazione del fader della traccia L/R per la take sarà salvata come 0dB.

4．Terminata la regolazione, premete o + .

NOTE

E' abilitato solo quando Track Knob Option non è su Fader. Se è su Fader, potete solo regolare usando per selezionare.

Monitorare i segnali in ingresso di tracce specifiche (PFL/SOLO)

Potete monitorare i segnali in ingresso di tracce specifiche. Anche le tracce che non sono state impostate su registrazione possono essere inserite nella schermata PFL e i loro suoni in ingresso possono essere monitorati. Ciò è utile usando tracce come ingressi di ritorno. Potete anche eseguire varie impostazioni su queste tracce.

1．Premete sulle tracce da monitorare.

TI tasti delle tracce selezionate si accendono in arancio, e si apre la schermata PFL.

Appare "PFL" o "SOLO" in alto sul display, e sarete in grado di monitorare il segnale in ingresso con le cuffie.

Parametro | Spiegazione
Input Source | Imposta la fonte in ingresso.
Trim | Imposta il livello in ingresso.
Phantom | Imposta l'alimentazione phantom.
HPF | Imposta il filtro high pass.
Input Limiter | Imposta il limiter.
Fader | Imposta il livello del fader.
Pan | Imposta il pan.
Phase Invert | Imposta la fase.
Side Mic Level | Imposta il livello del microfono laterale di una capsula microfonica mid-side.
Input Delay | Imposta il delay in ingresso.
Plugin Power | Imposta l'alimentazione plugin.
Stereo Link | Imposta lo stereo link.
Stereo Link Mode | This sets the stereo link mode.
PFL Mode | This sets the monitoring volume on the PFL screen.

NOTE

Ciò non cambia i segnali in uscita da MAIN OUT e SUB OUT.

SUGGERIMENTI

Usate per selezionare parametri e cambiare valori di impostazione.

2．Premete o per le tracce monitorate.

Aprite la schermata Home.

Impostare la fonte in ingresso (Input Source)

Seguite queste procedure per impostare la fonte in ingresso di ogni traccia.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Input Source, e premete .

4．Usate per selezionare una traccia, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le tracce allo stesso tempo.

5．Usate per selezionare la fonte in ingresso, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Mic
Selezionatela quando collegate un microfono o altro dispositivo con un basso livello in ingresso.

Line

Selezionatela quando collegate dispositivi a livello linea. Il livello in ingresso sarà ridotto di 20 dB rispetto a quando è selezionato "Mic".

USB 1, USB 2, USB 3, USB 4
Quando Audio Interface with Rec è su On, i segnali in uscita dal computer sono trattati come segnali in ingresso.

NOTE

・Quando è collegata una capsula microfonica, Input Source non può essere cambiato per gli ingressi 1 e 2.

・Quando è abilitata la registrazione a doppio canale, Input Source non può essere variato per le tracce in registrazione a doppio canale.

Impostare il volume di monitoraggio sulla schermata PFL (PFL Mode)

Sulla schermata PFL, potete impostare il suono monitorato in modo che sia su ascolto prefader (PFL) o assolo postfader (SOLO).

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare PFL Mode, e premete .

4．Usate per selezionare la traccia, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le tracce allo stesso tempo.

5．Usate per selezionare la modalità, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
PFL | Monitora il suono prefader.
SOLO | Monitora il suono postfader.

NOTE

Quando è aperta la schermata PFL durante la riproduzione, il suono monitorato sarà post-fader (SOLO) a prescindere dall'impostazione.

Tagliare il rumore delle basse frequenze (HPF)

Il filtro high pass può tagliare le basse frequenze per ridurre il rumore del vento, i pop vocali e altri rumori.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare HPF, e premete .

4．Usate per selezionare l'ingresso, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL to set all inputs at the same time.

5．Usate per impostare la frequenza di taglio, e premete .

NOTE

HPF influisce anche sui dati in registrazione a doppio canale.

SUGGERIMENTI

Impostabile su Off o tra 10 e 240 Hz.

Limiter in ingresso

Il limiter può impedire la distorsione controllando i segnali in ingresso che presentano livelli eccessivamente alti.

Quando il limiter è su ON, se il segnale in ingresso supera il valore della soglia impostata, il livello del segnale sarà abbassato per evitare la distorsione.

Il tempo d'attacco indica quanto a lungo il segnale supera la soglia prima che il limiter entri in azione. Il tempo di rilascio indica quanto tempo impiega il limiter a fermarsi, dopo che il segnale scende sotto la soglia. Potete cambiare questi due parametri per regolare la qualità del suono.

SUGGERIMENTI

F8n ha un limiter di nuova concezione, che fornisce 10 dB di headroom, consentendo ai segnali di essere mantenuti sotto la soglia impostata, perciò in grado di impedire più efficacemente la distorsione.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Input Limiter, e premete .

4．Usate per selezionare l'ingresso, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutti gli ingressi allo stesso tempo.

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Usare il limiter

Impostare il tipo

Impostare la soglia

Impostare il tempo di attacco

Impostare il tempo di rilascio

Impostare il livello obiettivo

Usare il limiter

5．Usate per selezionare On/Off, e premete .

6．Usate per selezionare l'impostazione, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Off | Disabilita il limiter.
On (Normal) | Applica un limiter normale. Ratio: 20:1.
On (Advanced) | Individuando preventivamente il livello massimo, questo limiter ottimizzato impedisce la distorsione anche più del limiter normale. La ratio è ∞:1, garantendo maggiore headroom interno.

NOTE

Su On (Advanced), la latenza in ingresso di F8n aumenta di 1 ms. Monitorando i suoni in registrazione con un microfono in tempo reale, l'aumentata latenza può provocare interferenza tra il suono trasmesso dall'aria dalla fonte e il suono delay monitorato, rendendo difficile il monitoraggio accurato.

NOTE

・Su On (Advanced), la frequenza di campionamento non può essere impostata su 192 kHz. Inoltre, quando la frequenza di campionamento è su 192 kHz, l'impostazione On (Advanced) non può essere selezionata.

Impostare il tipo

5．Usate per selezionare Type, e premete .

6．Usate per selezionare il tipo, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Hard Knee | Sono attenuati solo i picchi che superano la soglia. Nessun effetto sotto la soglia.
Soft Knee | Il limiter gradatamente influisce sul segnale circa 6 dB sotto la soglia, per un effetto più delicato.

NOTE

Questa impostazione può essere eseguita quando On/Off è su On (Normal).

Impostare la soglia

Imposta il livello al quale il limiter inizia a operare.

5．Usate per selezionare Threshold, e premete .

6．Usate per regolare l'impostazione, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da -16 a -2 dBFS.

NOTE

Questa impostazione può essere effettuata quando On/Off è su On (Normal).

Impostare il tempo di attacco

Imposta il tempo necessario affinché il limiter si avvii, dopo che il segnale in ingresso supera la soglia.

5．Usate per selezionare Attack Time, e premete .

6．Usate per regolare il tempo, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 4 ms.

NOTE

Questa impostazione può essere effettuata quando On/Off è su On (Normal).

Impostare il tempo di rilascio

Imposta il tempo necessario affinché il limiter si fermi, dopo che il segnale in ingresso è sceso sotto la soglia.

5．Usate per selezionare Release Time, e premete .

6．Usate per regolare il tempo, e premete .

SUGGERIMENTI

・L'operatività del limiter è in link per le tracce che abbiamo stereo link o MS stereo link abilitato. Se il segnale per entrambi i canali in link raggiunge la soglia, il limiter opererà su entrambe le tracce.

・Quando il limiter è in azione, il segmento all'estrema destra dell'indicatore di livello e l'indicatore del limiter del mixer sul display diventano gialli.

NOTE

Questa impostazione può essere effettuata quando On/Off è su On (Normal).

Impostare il livello obiettivo

Quando l'impostazione On/Off del limiter è su On (Advanced), usate questa funzione per impostare il livello di uscita obiettivoe del segnale.

5．Usate per selezionare Target Level, e premete .

6．Usate per regolare l'impostazione, e premete .

SUGGERIMENTI

・Impostabile da -16 a 0 dBFS.

・Dopo che il segnale passa dal limiter, esso non supererà il valore del livello obiettivo impostato.

NOTE

Questa impostazione è disponibile quando On/Off è su On (Advanced).

Invertire la fase in ingresso (Phase Invert)

La fase del segnale in ingresso può essere invertita.

Ciò è utile quando i suoni si cancellano l'un l'altro a causa della posizione del microfono.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Phase Invert, e premete .

4．Usate per selezionare l'ingresso, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutti gli ingressi allo stesso tempo.

5．Usate per selezionare On, e premete .

Cambiare le impostazioni dell'alimentazione phantom (Phantom)

F8n può fornire l'alimentazione phantom. Il voltaggio può essere impostato su +24V o +48V e può essere attivato/disattivato per ogni ingresso separatamente.

SUGGERIMENTI

L'alimentazione phantom è una funzione che fornisce alimentazione a dispositivi che richiedono una fonte di alimentazione esterna, compresi alcuni microfoni a condensatore.

L'alimentazione standard è +48V, ma alcuni dispositivi possono operare con voltaggi più bassi.

NOTE

Non usate questa funzione con un dispositivo che non è compatibile con l'alimentazione phantom. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Phantom, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Usare l'alimentazione phantom

Impostare il voltaggio

Disabilitare l'alimentazione phantom durante la riproduzione

Usare l'alimentazione phantom

4．Usate per selezionare On/Off, e premete .

5．Usate per selezionare l'ingresso, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutti gli ingressi allo stesso tempo.

6．Usate per selezionare On, e premete .

NOTE

Quando è collegata una capsula microfonica, l'alimentazione phantom è su Off per gli ingressi 1/2.

Impostare il voltaggio

4．Usate per selezionare Voltage (For All Inputs), e premete .

5．Usate per selezionare il voltaggio, e premete .

SUGGERIMENTI

Usando microfoni ed altre apparecchiature che operano con vol-taggi inferiori a +48V, selezionare +24V può ridurre il consumo d'energia di F8n.

Disabilitare l'alimentazione phantom durante la riproduzione

4．Usate per selezionare Power Saving (For All Inputs), e premete .

5．Usate per selezionare On (Phantom off during play back), e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Off
L'alimentazione phantom è fornita anche in riproduzione.

On (Phantom off during play back)

L'alimentazione phantom non è fornita in riproduzione.

Ciò può ridurre il consumo di energia di F8n.

SUGGERIMENTI

Se i microfoni non necessitano di alimentazione phantom durante la riproduzione, disabilitare la funzione riduce il consumo di energia di F8n.

NOTE

Questa impostazione influisce su tutti gli ingressi.

Cambiare le impostazioni dell'alimentazione plugin (Plugin Power)

Eseguite questa impostazione quando un microfono compatibile con l'alimentazione plug-in è collegato al jack in ingresso MIC/LINE della capsula microfonica.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Plugin Power, e premete .

4．Usate per selezionare On, e premete .

NOTE

Questa impostazione può essere cambiata solo se è collegata una capsula microfonica che supporta alimentazione plug-in.

Delay dei segnali in ingresso (Input Delay)

Se vi sono differenze di tempo nei suoni in ingresso, usate questa funzione per correggerle registrando.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Input Delay, e premete .

4．Usate per selezionare l'ingresso, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutti gli ingressi allo stesso tempo.

5．Usate per regolare il tempo di delay, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 30.0 ms.

NOTE

Quando la frequenza di campionamento è su 192kHz, Input Delay è disabilitato.

Convertire l'ingresso mid-side in stereo (Stereo Link Mode)

I segnali provenienti da un microfono stereo mid-side in ingresso tramite tracce in stereo-link possono essere convertiti in segnale stereo normale. Vd. "Mettere in link gli ingressi come coppia stereo" per l'uso dello stereo link.

Veduta d'insieme del formato stereo mid-side

Questa tecnica crea una registrazione stereo da segnali in ingresso da un microfono mediano direzionale che cattura il suono al centro e un microfono bidirezionale laterale che cattura i suoni provenienti da destra e sinistra.

La registrazione mid-side consente di cambiare l'ampiezza stereo a piacere regolando il livello del microfono laterale.

Poiché questa tecnica può catturare un'immagine stereo ampia, è ideale per la registrazione in ampi spazi aperti con numerose fonti sonore, comprese orchestre, live e paesaggi sonori.

La registrazione mid-side è anche estremamente efficace per controllare l'atmosfera di una stanza. Per questa ragione, è spesso usata per le esecuzioni live e in studio. Inoltre, il segnale stereo creato da questa tecnica è completamente mono-compatibile, rendendolo particolarmente utile registrando, ad esempio, il suono per un film, video o broadcast.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Stereo Link Mode, e premete .

4．Usate per selezionare la coppia in ingresso, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le coppie in ingresso allo stesso tempo.

5．Usate per selezionare MS Stereo Link, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Stereo Link | Quando in stereo-link, gli ingressi sono gestiti normalmente.
MS Stereo Link | Quando in stereo-link, i segnali provenienti da un microfono mid-side sono convertiti in stereo normale.

NOTE

・Quando è selezionato MS Stereo Link, e tracce dispari sono gestite come segnali mediani e le tracce pari come segnali laterali.

・L'impostazione MS Stereo Link è disabilitata se è collegata una capsula microfonica ZOOM che non può avere segnali L/R impostati singolarmente per le tracce 1/2.

SUGGERIMENTI

・Usate per ogni traccia per regolare il bilanciamento mid/side.

・La schermata PFL consente di regolare il livello del microfono laterale per gli ingressi 1/2 quando è collegata una capsula microfonica mid-side.

Regolare i livelli in ingresso di tracce multiple simultaneamente (Trim Link)

I livelli in ingresso di tracce multiple possono essere messi in link e regolati allo stesso tempo.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Trim Link, e premete .

SUGGERIMENTI

Potete anche aprire la schermata Trim Link dalla schermata Home Screen premendo mentre tenete premuto .

4．Usate per selezionare una traccia da mettere in link, e premete .

SUGGERIMENTI

・Quando Track Knob Option non è su Fader, potete usare per la prima traccia in un gruppo di link, per regolare tutti i livelli in ingresso all'interno di quel gruppo allo stesso tempo.

・Le icone dei nomi dei gruppi sono a fianco delle tracce in link.

NOTE

・Una traccia non può essere in più di un gruppo alla volta.

・Anche i livelli in ingresso delle tracce in MS Stereo Link saranno in link se quelle tracce sono organizzate in gruppi.

・I livelli in ingresso delle tracce con una capsula microfonica collegata non saranno in link anche se quelle tracce sono organizzate in gruppi.

Regolare il livello laterale di una capsula microfonica mid-side (Side Mic Level)

Potete regolare il livello del microfono laterale (ampiezza stereo) prima di registrare, per le tracce che usano una capsula microfonica mid-side.

1．Premete per la traccia 1 o 2.

2．Usate per selezionare Side Mic Level, e premete .

3．Usate per regolare il livello del microfono laterale, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile su Off, RAW o su una gamma da -24 a +6 dB.

NOTE

・Più si aumenta il livello del microfono laterale, maggiore diventa l'ampiezza stereo.

・Su RAW, la registrazione si verifica senza codifica stereo. L'ampiezza stereo dell'audio in formato RAW può essere regolata dopo la registrazione usando MS Decoder di ZOOM o altro software plug-in.

・Regolabile solo quando è collegata una capsula microfonica di tipo mid-side.

SUGGERIMENTI

Quando è attiva la registrazione a doppio canale, il livello del microfono laterale può essere impostato anche per le tracce 5/6, che corrispondono alle tracce 1/2.

Cambiare l'impostazione del mix automatico (Auto Mix)

Usando più microfoni per catturare l'audio durante un meeting, ad es., attenuare automaticamente gli ingressi dei microfoni non attivi può avere i seguenti vantaggi.

・Ridotta probabilità di feedback.

・Il rumore di sottofondo, compresi fan e pubblico è eliminato a un certo livello, a prescindere dal numero di persone che usano microfoni.

・La degradazione della qualità sonora a causa delle variazioni di distanza dei vari microfoni è ridotta.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Auto Mix, e premete .

4．Usate per selezionare una traccia, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le tracce allo stesso tempo.

5．Usate per selezionare On, e premete .

NOTE

・Le seguenti funzioni e impostazioni non possono esere usate con questa funzione.

　－La frequenza di campionamento non può essere su 192 kHz.

　－Il formato Ambisonic Mode non può essere su valori diversi da Off.

・ Quando la frequenza di campionamento è su 44.1-48.048 kHz e Auto Mix su On, la latenza di F8n aumenta di 2 ms.

・Monitorando suoni registrati con un microfono in tempo reale, l'aumentata latenza può provocare interferenza tra il suono trasmesso dall'aria dalla fonte e il suono delay monitorato, rendendo difficile il monitoraggio accurato.

Quando Track Knob Option è su Fader e Auto Mix è abilitato, la schermata Home appare come segue.

Impostare il formato di Ambisonic Mode

Collegando i microfoni che possono inviare in uscita segnali in formato ambisonics A sugli ingressi 1-4, l'audio può essere convertito in formato ambisonics B e registrato.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Ambisonic Mode, e premete .

4．Usate per selezionare Format, e premete .

5．Usate per selezionare il formato, e premete .

FuMa

Converte i segnali dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics FuMa B, e li salva come file polifonico a 4 canali.

AmbiX

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics AmbiX B, e li salva come file polifonico a 4 canali.

Ambisonics A (Stereo Monitor)

Salva i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 come file polifonico a 4 canali senza convertirli in formato ambisonics B. Il segnale del monitoraggio è convertito in formato ambisonics B e poi in segnale stereo regolare.

FuMa(Dual)

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics FuMa , e li salva come file polifonico a 4 canali.

AmbiX(Dual)

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics AmbiX B, e li salva come file polifonico a 4 canali.

FuMa + AmbiX

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics FuMa B, e li registra sulle tracce 1-4. Converte anche i segnali degli ingressi 1-4 in formato AmbiX B, e li registra sulle tracce 5-8. Questi possono essere registrati su diversi livelli in ingresso.

FuMa + Ambisonics A

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics FuMa B, e li registra sulle tracce 1-4. Registra anche i segnali degli ingressi 1-4 sulle tracce 5-8 senza convertirli in formato ambisonics B. Questi possono essere registrati su diversi livelli in ingresso.

AmbiX + Ambisonics A

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1-4 in formato ambisonics AmbiX B, e li registra sulle tracce 1-4. Registra anche i segnali degli ingressi 1-4 sulle tracce 5-8 senza convertirli in formato ambisonics B. Questi possono essere registrati su diversi livelli in ingresso.

NOTE

・La frequenza di campionamento è impostabile solo su 192 kHz quando il formato di Ambisonic Mode è su Off.

・I file ambisonics sono salvati come file polifonici a 4 canali, non come file stereo o mono.

・Si può usare solo una capsula microfonica ZOOM quando il formato di Ambisonic Mode è su Off.

・I parametri seguenti non sono impostabili per le tracce che usano l'ingresso di Ambisonic Mode.

　　　－Pan

　　　－Phase Invert

　　　－Side Mic Level

　　　－Input Delay

　　　－Stereo Link

　　　－Stereo Link Mode

　　　－Dual Channel Rec

　　　－Trim Link

・I file registrati quando il formato di Ambisonic Mode non è su Off saranno riprodotti come fonti audio ambisonic piuttosto che come normali file polifonici a 4 canali. Per questa ragione, queste tracce non possono essere sottoposte a pan o messe in mute durante la riproduzione.

・Quando la frequenza di campionamento è su 44.1-48.048 kHz e Ambisonic Mode non è su Off, la latenza di F8n aumenterà di 2 ms. Monitorando suoni registrati con un microfono in tempo reale, l'aumentata latenza può provocare interferenza tra il suono trasmesso dall'aria dalla fonte e il suono delay monitorato, rendendo difficile il monitoraggio accurato.

・Non utilizzabile con la funzione Auto Mix.

SUGGERIMENTI

・Ambisonic Mode è impostabile durante l'uso come interfaccia audio (Multi Track).

・Anche quando il formato di Ambisonic Mode è su Off, potete premere di traccia per monitorare i suoni in ingresso. Quando la modalità PFL è su PFL, potete monitorare i suoni prima che siano convertiti in formato ambisonics B. Quando la modalità PFL è su SOLO, potete monitorare i suoni dopo che siano convertiti in formato ambisonics B.

・Lo status abilitato/disabilitato delle tracce in ingresso di Ambisonic Mode è in link, per cui le impostazioni di tutte le tracce assegnate possono essere commutate contemporaneamente premendo un qualunque tasto traccias.

・I parametri seguenti, impostabili sulla schrmata PFL sono in link per le tracce in ingresso usando Ambisonic Mode.

　　　－HPF

　　　－Input Limiter

　　　－Phantom

　　　－Fader

　　　－PFL Mode

　　　－Input Source

　　　－Input Level

Quando Ambisonic Mode è abilitato, la schermata Home appare come segue.

Impostare la posizione del microfono usato per la registrazione ambisonic (Mic Position)

Impostando l'orientamento del microfono usato per la registrazione ambisonic come parametro di F8n, il corretto posizionamento può essere mantenuto anche durante la conversione in formato ambisonic B se l'orientamento del microfono varia da diritto a capovolto o orizzontale.

1．Premete .

2．Usate per selezionare INPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Ambisonic Mode, e premete .

4．Usate per selezionare Mic Position, e premete .

5．Usate per selezionare l'orientamento del microfono, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Upright | Usate questa impostazione per registrare col microfono diritto.
Upside Down | Usate questa impostazione per registrare col microfono capovolto.
Endfire | Usate questa impostazione per registrare col microfono orientato orizzontalmente.

SUGGERIMENTI

・La posizione upright è consigliata per la registrazione ambisonic per ridurre al minimo le riflessioni del pavimento e del microfono stesso.

・In caso di difficoltà a usare il microfono diritto, potete posizionarlo capovolto o puntato in avanti e cambiare di conseguenza l'impostazione della posizione del microfono.

NOTE

・Se questa impostazione e la posizione del microfono non concordano, la posizione del suono non sarà ricreata adeguatamente durante la conversione in formato ambisonic B.

Impostare i segnali inviati alle cuffie (Headphone Routing)

Potete impostare il tipo di segnale inviato all'uscita cuffie su prefader o postfader per ogni traccia.

Potete anche salvare 10 combinazioni di impostazione (Impostazione 1 - Impostazione 10).

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Headphone, e premete .

4．Use to select Headphone Routing, and press .

5．Usate e per selezionare l'impostazione da variare.

NOTE

・Potete anche premere + per aprire la schermata Headphone Routing.

・Potete editare e salvare fino a 10 impostazioni di segnale.

・Le impostazioni sono salvate automaticamente.

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il routing

Usare un'uscita mono cuffie

Monitorare i segnali stereo mid-side

Impostare il routing

6．Usate per selezionare le tracce/uscite per il routing delle cuffie e premete .

SUGGERIMENTI

Premete per scorrere ciclicamente le opzioni: Prefader → Postfader → Off.

NOTE

・Non potete impostare L/R , MAIN OUT 1/2 o SUB OUT 1/2 su prefader.

・Quando Audio Interface with Rec è su On, le tracce USB 1-4 possono essere assegnate.

・Non potete selezionare le tracce 1-8, L/R , MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2 allo stesso tempo. Selezionare un tipo deseleziona l'altro.

7．Premete .

Usare un'uscita mono cuffie

6．Usate per selezionare MONO Mix, e premete .

7．Premete .

Monitorare i segnali stereo mid-side

I segnali di un microfono stereo mid-side possono essere convertiti in segnale stereo per il monitoraggio.

6．Usate per selezionare MS, e premete .

7．Premete .

NOTE

・Questa funzione è disabilitata per le tracce in stereo-link che abbiano Stereo Link Mode su MS Stereo Link.

・E' abilitata per le tracce che hanno una capsula microfonica mid-side collegata e Side Mic Level su RAW.

・Quando è abilitato il monitoraggio stereo mid-side, le tracce prefader saranno indirizzate automaticamente ai canali cuffia, con le dispari a sinistra e pari a destra. In tal caso, l'indirizzamento non può essere cambiato manualmente.

Inviare alert tramite cuffie (Alert Tone Level)

E' possibile regolare il volume degli alert in uscita dalle cuffie, quando, ad esempio, la registrazione si avvia e si ferma.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Headphone, e premete .

4．Usate per selezionare Alert Tone Level, e premete .

5．Usate per regolare il volume, e premete .

SUGGERIMENTI

・Impostabile su Off o tra -48 e -12 dBFS.

・Su Off, non saranno inviati alert.

Quando suonano gli alert | Tipo di suono
Bassa carica residua batteria | Tono 880Hz 4 volte ogni 30 secondi
Avvia registrazione | Tono 1000Hz 1 volta
Ferma registrazione | Tono 880Hz 2 volte
Registrazione impossibile | Tono 880Hz 3 volte

Impostare la curva di volume in uscita delle cuffie (Volume Curve)

E' possibile impostare la curva di volume usata regolando il volume delle cuffie.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Headphone, e premete .

4．Use to select Volume Curve, and press .

5．Usate per selezionare la curva di volume, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Linear | Il volume varia uniformemente dal minimo al massimo.
A Curve | Più vicino è il volume alla posizione minima, più rapidamente cambierà.
S Curve | Più vicino è il volume alla posizione centrale, più rapidamente cambierà.

Aumentare l'uscita cuffie per ridurre interferenze col suono registrato (Digital Boost)

Aumentare l'uscita cuffie riduce l'interferenza tra le onde sonore che si muovono nell'aria e il segnale del monitoraggio delle cuffie, consentendo un monitoraggio più accurato del suono in registrazione.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Headphone, e premete .

4．Usate per selezionare Digital Boost, e premete .

5．Usate per regolare la quantità di spinta, e premete .

SUGGERIMENTI

La quantità di spinta è impostabile da 0 a +24 dB.

NOTE

In situazioni in cui il suono inregistrazione si può sentire nella posizione di montoraggio cuffie, le onde sonore che si muovono nell'aria possono interferire con il suono in cuffia, alterando il suono monitorato. Più delay ha il suono sentito in cuffia, e più basso è il suo volume, più grande sarà l'impatto delle onde sonore.

Digital Boost aggiunge un determinato volume di spinta al livello del volume delle cuffie regolato, riducendo l'impatto delle onde sonore che si muovono nell'aria.

Disabilitare le uscite (Output On/Off)

Disabilitando le uscite che non usate, potete ridurre il consumo energetico e aumentare il tempo di operatività, quando usate le batterie.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Output On/Off, e premete .

4．Usate per selezionare l'uscita, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le uscite allo stesso tempo.

5．Usate per selezionare Off, e premete .

Impostare il livello d'uscita standard (Output Level)

E' possibile cambiare il livello d'uscita standard.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Output Level, e premete .

4．Usate per impostare il tipo di uscita, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le uscite allo stesso tempo.

5．Usate per impostare il livello d'uscita standard, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Line (+4 dBu)

Imposta il livello standard su +4 dBu.

Si può selezionare solo MAIN OUT1/2.

Normal (-10 dBV)
Imposta il livello standard su -10 dBV.

Mic (-40 dBV)

Imposta il livello standard su -40 dBV.

Si può selezionare solo SUB OUT1/2.

Impostare i livelli in uscita

E' possibile cambiare i livelli di MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2.

1．Aprite il mixer sulla schermata Home.

2．Usate per aprire la schermata d'impostazioni MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2.

3．Usate per selezionare un fader, e premete .

4．Usate per regolare il livello in uscita, e premete .

SUGGERIMENTI

・Impostabile su Mute o da -48.0 a +12.0 dB.

・Potete anche controllare e regolare varie impostazioni d'uscita sulla schermata impostazione di MAIN OUT e SUB OUT.

Applicare delay alle uscite (Output Delay)

Applicando un delay alle uscite, potete correggere le differenze di tempo dell'ingresso audio di altri apparecchi rispetto a F8n.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Output Delay, e premete .

4．Usate per selezionare l'uscita, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le uscite allo stesso tempo.

5．Usate per regolare il delay in frame, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0.0 a 10.0 frame.

NOTE

・Il delay in millisecondi dipende dal frame rate del timecode selezionato.

・Quando la frequenza di campionamento è 192kHz, Output Delay è disabilitato.

Limiter in uscita

Usare un limiter sull'uscita può proteggere gli apparecchi collegati ai jack uscita.

SUGGERIMENTI

Per dettagli sull'effetto del limiter, vd. "Limiter in ingresso".

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare Output Limiter, e premete .

4．Usate per selezionare l'uscita, e premete .

SUGGERIMENTI

Selezionate ALL per impostare tutte le uscite allo stesso tempo.

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Usare il limiter

Impostare il tipo

Impostare la soglia

Impostare il tempo di attacco

Impostare il tempo di rilascio

Impostare i link

Usare il limiter

5．Usate per selezionare On/Off, e premete .

6．Usate per selezionare On, e premete .

Impostare il tipo

5．Usate per selezionare Type, e premete .

6．Usate per selezionare il tipo, e premete .

Setting value | Explanation
Hard Knee | Sono attenuati solo i picchi che superano la soglia. Non c'è effetto sotto la soglia.
Soft Knee | Il limiter gradatamente influisce sul segnale a circa 6 dB sotto la soglia per un effetto più morbido.

Impostare la soglia

Imposta il livello a partire dal quale il limiter inizia a operare.

5．Usate per selezionare Threshold, e premete .

6．Usate per regolare l'impostazione, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da -16 a -2 dBFS.

Impostare il tempo di attacco

Imposta la quantità di tempo necessario all'avvio del limiter, dopo che il segnale in uscita ha superato la soglia.

5．Usate per selezionare Attack Time, e premete .

6．Usate per regolare il tempo, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 4 ms.

Impostare il tempo di rilascio

Imposta la quantità di tempo necessaria affinché il limiter si fermi, dopo che il segnale in uscita è sceso sotto la soglia.

5．Usate per selezionare Release Time, e premete .

6．Usate per regolare il tempo, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 500 ms.

Impostare i link

Il limiter può essere in link o applicato separatamente a MAIN OUT 1 e MAIN OUT 2, così come a SUB OUT 1 e SUB OUT 2.

5．Usate per selezionare Link, e premete .

6．Usate per selezionare Off, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Off | Separa l'operatività del limiter.
On | Mette in link l'operatività del limiter. Se un segnale in link raggiunge la soglia, il limiter opererà su entrambi i canali.

Selezionare i segnali inviati alle uscite principali (MAIN OUT Routing)

Potete inviare sia i segnali prefader che postfader alle uscite principali per ogni traccia.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare MAIN OUT Routing, e premete .

4．Usate per selezionare la traccia per il routing di MAIN OUT 1 or MAIN OUT 2 e premete .

SUGGERIMENTI

Premete per scorrere ciclicamente le opzioni: Prefader → Postfader → Off.

NOTE

・Quando Audio Interface with Rec è su On, le tracce USB 1-4 possono essere assegnate.

・Le tracce 1-8 possono essere impostate su Prefader o Postfader.

・Le tracce L/R possono essere impostate solo su Postfader.

・Le tracce 1-8, L/R, e USB 1-4 non possonoessere impostate allo stesso tempo. Selezionare un tipo ne deseleziona l'altro.

・Quando è abilitato il monitoraggio stereo mid-side, le tracce pre-fader saranno automaticamente inviate in routing sulle uscite principali, con dispari a sinistra e pari a destra. In tal caso, il routing non può essere variato manualmente.

5．Premete .

Selezionare i segnali inviati alle uscite sub (SUB OUT Routing)

Potete inviare sia segnali prefader che postfader alle uscite sub per ogni traccia.

1．Premete .

2．Usate per selezionare OUTPUT, e premete .

3．Usate per selezionare SUB OUT Routing, e premete .

4．Usate per selezionare la traccia per il routing di SUB OUT 1 o SUB OUT 2 e premete .

SUGGERIMENTI

Premete per scorrere ciclicamente le opzioni: Prefader → Postfader → Off.

NOTE

・Quando Audio Interface with Rec è su On, le tracce USB 1-4 possono essere assegnate.

・Le tracce 1-8 possono essere impostate su Prefader o Postfader.

・Le tracce L/R possono essere impostate solo su Postfader.

・Le tracce 1-8, L/R, e USB 1-4 non possonoessere impostate allo stesso tempo. Selezionare un tipo ne deseleziona l'altro.

・Quando è abilitato il monitoraggio stereo mid-side, le tracce pre-fader saranno automaticamente inviate in routing sulle uscite principali, con dispari a sinistra e pari a destra. In tal caso, il routing non può essere variato manualmente.

5．Premete .

Veduta d'insieme del timecode

F8n può avere in ingresso e in uscita il timecode SMPTE.

Il timecode è un'informazione di tempo scritta su dati durante la registrazione video e audio. E' usata per l'editing video, per il controllo di altri apparecchi, per la sincronizzazione di audio e video, ad esempio.

Usare il timecode per l'editing

Se dati audio e video hanno un timecode registrato, è facile allinearli e sincronizzarli assieme, usando un software di edi-ting non lineare.

SUGGERIMENTI

F8n usa un oscillatore ad alta precisione che consente la generazione di un timecode con un alto grado di accuratezza (+/- 0.2 ppm, o approssimativamente 0.5 frame per 24 ore).

Esempi di connessione

Sono possibili connessioni come le seguenti, in base all'applicazione usata con F8n.

Sincronizzazione con videocamera

F8n registra col microfono e trasmette il timecode.

F8n salva il timecode che genera assieme ai dati audio. Il timecode ricevuto dalla videocamera è registrato coi dati video.

Inviare in ingresso il timecode

Il timecode è trasmesso da un generatore di timecode esterno.

Sia F8n che la videocamera ricevono il timecode e lo registrano con i loro dati audio e video.

Il timecode in ingresso può essere anche usato per sincronizzare il clock audio di F8n.

Impostare le funzioni del timecode

1．Premete .

2．Usate per selezionare TIMECODE, ed premete .

3．Usate per selezionare Timecode, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare la modalità

Fermare il timecode in uscita quando si ferma la registrazione

Sincronizzare il clock audio col timecode esterno

Abilitare automaticamente il timecode interno quando non c'è nessun timecode esterno in ingresso

Impostare i bit utente per il timecode interno

Impostare il frame rate per il timecode interno

Jamming del timecode interno

Riavviare il timecode interno con un valore specifico

Impostare la modalità

Le impostazioni della modalità timecode consentono di specificare:

・Se F8n genera timecode o riceve timecode esterno

・Se timecode continua ad operare quando non si registra o meno

4．Usate per selezionare Mode, e premete .

5．Usate per selezionare Mode, e premete .

6．Usate per selezionare la mpdalità, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Off

Nessun timecode sarà scritto sul file di registrazione.

Il timecode non sarà inviato in uscita dal jack TIMECODE OUT.

Int Free Run

Il timecode interno sarà generato a prescindere dalla modalità di registrazione.

Il timecode interno può essere impostato manualmente usando le seguenti voci del menu.

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Jam

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Restart

Il timecode sarà sempre inviato in uscita dal jack TIMECODE OUT.

Int Record Run

Il timecode interno sarà generato solo durante la registrazione.

Il timecode interno può essere impostato manualmente usando le seguenti voci del menu.

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Jam

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Restart

Passando ad un'altra modalità, il timecode interno si fermerà sull'ultimo valore.

Int RTC Run

Il timecode interno sarà generato a prescindere dalla modalità di registrazione.

Nelle situazioni seguenti, il timecode interno sarà sincronizzato (jamming) con RTC (clock interno).

　・All'avvio

　・Quando cambiano data/ora (RTC)

　・Passando a questa modalità di timecode

Il timecode sarà sempre inviato in uscita dal jack TIMECODE OUT.

Ext

l timecode interno scaccia l'esterno.

Potete anche abilitare la generazione automatica del timecode interno quando non c'è timecode esterno.

Ext Auto Rec

Il timecode interno scaccia l'esterno.

Potete anche abilitare la generazione automatica del timecode interno quando non c'è timecode esterno.

La registrazione si avvia automaticamente quando è individuato il timecode esterno in ingresso. La registrazione si ferma automaticamente quando si ferma il timecode esterno.

Fermare il timecode in uscita quando si ferma la registrazione

Potete impostare se il timecode sarà inviato o meno in uscita dal jack TIMECODE OUT quando la registrazione si ferma.

4．Usate per selezionare Mode, e premete .

5．Usate per selezionare Int Auto Mute, e premete .

6．Usate per selezionare On, e premete .

NOTE

・Il timecode continua ad essere inviato in uscita quando la registrazione/riproduzione è in pausa.

・Non è impostabile se Mode è su Off, Int Record Run, Ext o Ext Auto Rec.

Sincronizzare il clock audio col timecode esterno

4．Usate per selezionare Mode, e premete .

5．Usate per selezionare Ext Audio Clock Sync, e premete .

6．Usate per selezionare On, e premete .

NOTE

・Non è impostabile se Mode è su Off, Int Free Run, Int Record Run o Int RTC Run.

・Se non c'è timecode esterno, il clock audio interno è abilitato per preservare la continuità.

Abilitare automaticamente il timecode interno quando non c'è nessun timecode esterno in ingresso

Potete abilitare la generazione automatica del timecode interno per preservare la continuità quando non c'è timecode esterno.

4．Usate per selezionare Mode, e premete .

5．Usate per selezionare Ext Continuous, e premete .

6．Usate per selezionare On, e premete .

NOTE

・Non è impostabile se Mode è su Off, Int Free Run, Int Record Run o Int RTC Run.

Impostare i bit utente per il timecode interno

I bit utente sono dati che potete impostare in modo da essere inclusi nel timecode. Possono essere inclusi fino a 8 numeri (0-9) e lettere (A-F). Ad esempio, l'informazione sulla data di registrazione può essere utile per l'editing successivo.

Impostare la modalità bit utente (Ubits)

4．Usate per selezionare Ubits, e premete .

5．Usate per selezionare Mode, e premete .

6．Usate per selezionare la modalità, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
uu uu uu uu | Potete impostare questi valori a piacere sulla schermata Edit.
mm dd yy uu | Mese, giorno e anno sono inseriti automaticamente in quell'ordine usando l'impostazione RTC. Potete impostare il valore "uu" a piacere sulla schermata Edit.
dd mm yy uu | Giorno, mese e anno sono inseriti automaticamente in quell'ordine usando l'impostazione RTC. Potete impostare il valore "uu" a piacere sulla schermata Edit.
yy mm dd uu | Anno, mese e giorno sono inseriti automaticamente in quell'ordine usando l'impostazione RTC. Potete impostare il valore "uu" a piacere sulla schermata Edit.

SUGGERIMENTI

Solo la voce "uu" può essere cambiata.

Impostare i bit utente (Ubits)

4．Usate per selezionare Ubits, e premete .

5．Usate per selezionare Edit, e premete .

6．Editate il valore.

■Operazioni di editing

　Spostare il cursore o cambiare valore: Ruotate

　Selezionare il parametro da cambiare: Premete

SUGGERIMENTI

I bit utente consistono solo in numeri da 0 a 9 e lettere da A a F.

7．Terminata la variazione di impostazione, usate per selezionare Enter, e premete .

Impostare il frame rate per il timecode interno

4．Usate per selezionare FPS, e premete .

5．Usate per selezionare il frame rate, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
23.976ND | Si tratta del frame rate più comune, usato con videocamere HD e altre forme di registrazione video ad alta definizione. Il conteggio è più lento dello 0.1% rispetto al tempo effettivo.
24ND | Si tratta del frame rate standard usato per la registrazione di film. Usato anche con videocamere HD.
25ND | Si tratta del frame rate del video PAL. Usato per il video PAL, in uso in Europa e altrove.
29.97ND | Si tratta del frame rate del video NTSC color e delle videocamere HD. Il conteggio è più lento dello 0.1% rispetto al tempo effettivo. Usato per video NTSC, che è in uso in Giappone, Stati Uniti e altrove.
29.97D | Si tratta di un frame rate regolato che usa drop frame perché NTSC si accordi col tempo effettivo. Usato nel broadcast, che richiede che il frame del tempo effettivo sia accordato.
30ND | Usato per sincronizzare il suon col film che viene trasferito in video NTSC. E' lo standard frame rate usato per la televisione in bianco e nero in Giappone, Stati Uniti e altrove.
30D | Rate usato per applicazioni speciali. Sincronizza col suono del film da trasferire in NTSC usando drop frame pari a 29.97fps. Il conteggio è più veloce dello 0.1% rispetto al tempo effettivo.

NOTE

I frame rate devono essere impostati in anticipo per accordarsi su tutti gli apparecchi audio e video collegati.

Jamming del timecode interno

Il timecode in ingresso tramite il jack TIMECODE IN è usato per impostare il timecode interno.

4．Usate per selezionare Jam, e premete .

Riavviare il timecode interno con un valore specifico

4．Usate per selezionare Restart, e premete .

5．Impostate il valore di riavvio.

■Operazioni di editing

　Spostare il cursore o cambiare valore: Ruotate

　Selezionare il parametro da cambiare: Premete

6．Usate per selezionare Restart, e premete .

Impostare il delay automatico di registrazione del timecode (Auto Rec Delay Time)

Se è impostato per registrare automaticamente quando è ricevuto il timecode esterno, si potrebbe verificare una registrazione non necessaria quando il timecode è ricevuto per un breve lasso di tempo. Per evitare ciò, potete impostare il tempo necessario a far avviare la registrazione, dopo che il timecode è stato ricevuto.

1．Premete .

2．Usate per selezionare TIMECODE, e premete .

3．Usate per selezionare Auto Rec Delay Time, e premete .

4．Usate per regolare il tempo, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0.0 a 8.0 s.

Impostare l'inizializzazione del timecode usato all'avvio (Start Timecode)

Poichè il timecode interno si ferma allo spegnimento di F8n, esso è automaticamente inizializzato (jammed) all'avvio.

Potete impostare il valore usato dal jamming in quel momento.

1．Premete .

2．Usate per selezionare TIMECODE, e premete .

3．Usate per selezionare Start Timecode, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare l'inizializzazione del timecode all'avvio

Correggere errori di timecode dopo lo spegnimento dell'unità

Impostare l'inizializzazione del timecode all'avvio

4．Usate per selezionare Mode, e premete .

5．Usate per impostare come inizializzare il timecode, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Restart Time
All'avvio di F8n, il valore impostato da Restart è usato per il jamming del timecode interno.

RTC

All'avvio di F8n, il suo timecode è recuperato da quello del momento dello spegnimento dell'unità e portato in avanti del tempo trascorso usando l'impostazione Data/Ora (RTC).

Poiché RTC è meno preciso del timecode interno, si possono verificare delle discrepanze.

Correggere errori di timecode dopo lo spegnimento dell'unità

Quando la modalità di Start Timecode è su RTC, spegnere l'unità diminuisce la precisione del timecode, ma questa funzione può servire per risolvere l'errore portando a un valore vicino a 0.2 ppm quando si è verificato lo spegnimento.

4．Usate per selezionare RTC Timecode Calibration, e premete .

5．Usate per selezionare Recalibrate, e premete .

6．Usate per selezionare Yes, e premete .

7．La calibratura è completata.

8．Per annullare la calibratura, premete , e usate per selezionare Yes, e premete .

NOTE

・F8n è calibrato prima della spedizione, all'uscita dalla fabbrica.

・Dopo aver calibrato una volta, il risultato sarà mantenuto.

・Se F8n è posizionato e usato in luoghi estremamente caldi o freddi, la precisione del timecode potrebbe variare leggermente allo spegnimento. In tal caso, consigliamo di ri-calibrare.

・La calibratura non è possibile quando Audio Interface with Rec è su On.

・La calibratura è possibile solo quando la modalità di Start Timecode è su RTC.

・La calibratura non è possibile quando è collegato un .

Veduta d'insieme del microfono slate e tono slate

Registrando con F8n, potete aggiungere commenti audio, ad esempio, per spiegare la scena filmata e i tagli. Potete anche registrare segnali di tono slate che possono essere utilizzati per la sincronizzazione col video.

F8n ha un microfono slate incorporato per registrare commenti e può emettere un tono segnale a frequenza variabile.

SUGGERIMENTI

Lo "slate" è il ciak usato registrando video.

NOTE

・Il microfono slate e il tono slate non possono essere usati allo stesso tempo.

・Il microfono slate e il tono slate non possono essere usati durante la riproduzione del file audio.

Registrare col microfono slate (Slate Mic)

Potete usare il microfono slate incorporato per registrare commenti e per appunti sulle take registrate.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SLATE, e premete .

3．Usate per selezionare Slate Mic, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il volume

Impostare il routing

Registrare

Disabilitare il microfono slate

Impostare il volume

4．Usate per selezionare Level, e premete .

5．Usate per regolare il livello, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 24 dB.

Impostare il routing

Impostate la destinazione del segnale del microfono slate.

4．Usate per selezionare Routing, e premete .

5．Usate per selezionare le tracce/uscite per il routing del segnale del microfono slate e premete .

NOTE

Il routing sulle tracce 1-8 non è possibile se F8n opera come interfaccia audio (Stereo Mix).

SUGGERIMENTI

Premete per alternare tra Postfader e Off.

6．Premete .

Registrare

4．Premete per avviare la registrazione.

5．Spingete verso sinistra, verso il simbolo del microfono e lasciate.

6．Per disabilitare il microfono slate, spingete ancora verso sinistra, verso il simbolo del microfono e lasciate.

NOTE

・Quando il tono slate è in uso, gli altri segnali in ingresso sulle tracce sulle quali è in routing, sono in mute.

・Il segnale slate è inviato in uscita dai canali L/R delle cuffie a prescindere dalle impostazioni del routing.

・I fader MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2 non influiscono sui livelli del microfono slate e sul tono slate.

SUGGERIMENTI

Premendo verso sinistra, verso il simbolo del microfono, per due secondi o più, il microfono slate sarà abilitato finché non rilasciate l'interruttore.

Disabilitare il microfono slate

Potete impostarlo in modo che non sia abilitato se è spinto accidentalmente verso sinistra, verso il simbolo del microfono.

4．Usate per selezionare On/Off, e premete .

5．Usate per selezionare Off (Lock), e premete .

Registrare un tono slate (Slate Tone)

Aggiungendo un tono slate all'avvio della registrazione, sarà più facile allineare questa a un file video durante l'editing. Potete anche usare questo per coordinare livelli con gli apparecchi collegati.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SLATE, e premete .

3．Usate per selezionare Slate Tone, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il volume

Impostare la frequenza

Impostare il routing

Registrare

Disabilitare il tono slate

Impostare il volume

4．Usate per selezionare Level, e premete .

5．Usate per regolare il livello, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da -20 a 0 dBFS.

Impostare la frequenza

4．Usate per selezionare Frequency, e premete .

5．Usate per regolare la frequenza, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 100 a 10,000 Hz.

Impostare il routing

Impostate la destinazione per il segnale del tono slate.

4．Usate per selezionare Routing, e premete .

5．Usate per selezionare le tracce/uscite per il routing del segnale del tono slate e premete .

NOTE

Il routing sulle tracce 1-8 non è possibile se F8n opera come interfaccia audio (Stereo Mix).

SUGGERIMENTI

Premete per alternare tra Postfader e Off.

6．Premete .

Registrare

4．Premete per avviare la registrazione.

5．Spingete verso destra, verso il simbolo del tono e lasciate.

NOTE

・Quando il tono slate è in uso, gli altri segnali in ingresso sulle tracce sulle quali è in routing, sono in mute.

・Il segnale slate è inviato in uscita dai canali L/R delle cuffie a prescindere dalle impostazioni del routing.

・I fader MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2 non influiscono sui livelli del microfono slate e sul tono slate.

SUGGERIMENTI

Tenendo premuto verso destra, verso il simbolo del tono per un secondo o più, il tono slate sarà abilitato finché non spingete ancora l'interruttore verso il simbolo del tono.

Disabilitare il tono slate

Potete impostarlo in modo che non sia abilitato se è spinto accidentalmente verso destra, verso il simbolo del tono.

4．Usate per selezionare On/Off, e premete .

5．Usate per selezionare Off (Lock), e premete .

Scambiare dati con un computer (SD Card Reader)

Collegando F8n a un computer, potete controllare e copiare dati su card SD.

Collegarsi a un computer

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare SD Card Reader, e premete .

4．Collegate F8n e il computer con un cavo USB.

NOTE

・Sono supportati i seguenti sistemi operativi:

　Windows: Windows 7 o successivi

　Mac OS: Mac OS X (10.8 o successivi)

・F8n non può operare con alimentazione USB bus. Usate le batterie interne, l'adattatore AC dedicato o una fonte di alimentazione DC esterna per alimentare l'unità.

SUGGERIMENTI

Quando F8n è collegato a un computer, le card SD caricate negli slot 1 e 2 sono riconosciute come card SD separate.

Scollegarsi

1．Scollegatevi dal computer.

Windows: Selezionate F8n dall'icona "Safely Remove Hardware and Eject Media" in basso sulla schermata.

Mac OS: Trascinate l'icona F8n nel Cestino.

NOTE

Seguite sempre le corrette procedure per scollegarvi, prima di togliere il cavo USB.

2．Scollegate il cavo dal computer e F8n, e premete .

Uso come interfaccia audio (Audio Interface)

I segnali in ingresso di F8n possono essere inviati direttamente a un computer o dispositivo iOS, e i segnali in riproduzione su un computer o dispositivo iOS possono essere inviati in uscita da F8n.

Collegarsi a un computer o dispositivo iOS

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare Audio Interface, e premete .

4．Usate per selezionare la modalità e il dispositivo connesso, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Stereo Mix(PC/Mac)
Modalità di connessione 2-in/2-out per Mac/Windows e invia le tracce 1-8 come mix stereo.

Stereo Mix(iPad)
Modalità di connessione 2-in/2-out per dispositivi iOS e invia le tracce 1-8 come mix stereo.

Multi Track(PC/Mac)

Modalità di connessione 8-in/4-out per Mac/Windows e invia le tracce 1-8 come segnali separati (non si può usare con dispositivi iOS).

E' necessario un driver per l'uso con Windows. Scaricate il driver dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp/).

5．Usate un cavo USB per collegare F8n e il computer o dispositivo iOS.

NOTE

・E' necessario un connettore da Lightning a USB Camera Adapter per collegare un dispositivo iOS.

・F8n non può operare con alimentazione USB bus. Usate le batterie interne, l'adattatore AC dedicato o una fonte di alimentazione DC esterna per alimentare l'unità.

・Quando F8n è usato come interfaccia audio e la frequenza di campionamento è su 44.1/48 kHz, la latenza aumenta di 2 ms. Quando la latenza aumenta monitorando suoni registrati con un microfono in tempo reale, si verifica interferenza tra il suono trasmesso dall'aria dalla fonte e il suono delay monitorato, rendendo difficile il monitoraggio accurato.

Scollegarsi

1．Premete .

2．Usate per selezionare Exit, e premete .

3．Usate per selezionare Yes, e premete .

4．Scollegate il cavo dal computer o dispositivo iOS e F8n.

Usare le funzioni di registrazione card SD e interfaccia audio allo stesso tempo (Audio Interface with Rec)

In aggiunta alle due card SD, si può usare anche un computer per il backup di registrazione.

Collegarsi

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare Audio Interface with Rec, e premete .

4．Usate per selezionare On, e premete .

5．Usate un cavo USB per collegare F8n e il computer.

NOTE

・F8n non può operare con alimentazione USB bus. Usate le batterie interne, l'adattatore AC dedicato o una fonte di alimentazione DC esterna per alimentare l'unità.

・Audio Interface with Rec non può essere usato con le seguenti impostazioni e funzioni.

　－Frequenza di campionamento diversa da 44.1/48 kHz

　－SD Card Reader

　－Audio Interface

　－

・E' necessario un driver per l'uso con Windows. Scaricate il driver dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp/).

・Quando Audio Interface with Rec è su On, la frequenza di campionamento non può essere variata.

・Quando Audio Interface with Rec è su On, i file con frequenza di campionamento diverse da F8n non possono essere eseguiti.

・Impostare la fonte in ingresso su USB1-4 o impostate USB1-4 sul routing in uscita per monitorare il suono riprodotto dal computer.

・Quando Audio Interface with Rec è su On, la latenza di F8n aumenta di 2 ms. Monitorando i suoni in registrazione con un microfono in tempo reale, l'aumentata latenza può provocare interferenza tra il suono trasmesso dall'aria dalla fonte e il suono delay monitorato, rendendo difficile il monitoraggio accurato.

Scollegarsi

1．Premete .

2．Usate per selezionare Off, e premete .

3．Scollegate il cavo dal computer e F8n.

Diagramma a blocchi dell'interfaccia audio

Impostazioni dell'interfaccia audio

Le impostazioni seguenti possono essere eseguite quando F8n è usato come interfaccia audio. Vd. le relative pagine per dettagli sull'operatività.

Impostare il loop back (solo Stereo Mix)

Questa funzione consente al suono in riproduzione proveniente dal computer o da dispositivi iOS e agli ingressi di F8n di essere mixati e rinviati al computer o iPad (loop back).

Potete usare questa funzione per aggiungere del parlato alla musica riprodotta dal computer e registrare il mix o inviarlo in streaming al computer, ad esempio.

1．Premete .

2．Usate per selezionare LOOP BACK, e premete .

3．Usate per selezionare On, e premete .

Mixare gli ingressi

Potete regolare il bilanciamento del mix dei segnali in ingresso inviati al computer o dispositivo iOS. In modalità Multitrack, saranno inviati gli ingressi singoli. In modalità Stereo Mix, sarà inviato il segnale stereo mixato.

1．Aprite il mixer sulla schermata Home.

2．Regolate le impostazioni parametro.

Vd. "Regolare il bilanciamento del monitoraggio del segnale in ingresso" per cambiare le impostazioni.

Usare un come controller (Connect)

Collegando un a F8n, potete usarlo per regolare le impostazioni di trim, fader e pan, ad esempio.

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare Connect, e premete .

5．Usate un cavo USB per collegare F8n e .

6．Accendete .

NOTE

Scollegando , selezionate "Disconnect" prima di scollegare il cavo USB.

Impostare il tipo di tastiera collegata a (Keyboard Type)

Potete collegare una pastiera per PC a e usarla per inserire i caratteri.

Impostate il tipo di tastiera per PC collegata a .

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare Keyboard Type e premete .

5．Usate per selezionare il tipo, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
US | Per tastiera in lingua inglese.
JP | Per tastiera in lingua giapponese.

Impostare l'operatività di fader e manopole di (Knob/Fader Mode)

E' possibile impostare l'operatività dei fader di e delle manopole TRIM/PAN quando la loro posizione differisce dai valori parametro effettivi.

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare Knob/Fader Mode, e premete .

5．Usate per selezionare l'operatività del fader e della manopola di , e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Absolute | Quando si usa una manopola o fader, il valore del parametro varia e passa al valore che appare sulla manopola o fader.
Safety | Quando si usa una manopola o fader, il valore del parametro non varia finché la manopola o il fader non raggiungono quel valore.

NOTE

L'operatività del volume delle cuffie di non può essere variata.

Impostare i tasti utente di (User Key)

Potete assegnare funzioni ai tasti utente di .

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare User Key, e premete .

5．Usate per selezionare il tasto al quale assegnare una funzione, e premete .

6．Usate per selezionare la funzione da assegnare, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
None | Nessuna funzione assegnata.
Slate Mic | Abilita e disabilita il microfono slate.
Slate Tone | Genera e ferma i toni slate.
Mark | Aggiunge marker alle take in formato WAV durante la registrazione e la riproduzione.
Set Trim Link | Apre la schermata MENU > INPUT > Trim Link.
Hold | Usata per disabilitare i tasti impostati con "Key Hold Target".
Clear Clip Indicator | Cancella gli indicatori di clip.
Circled | Cerchia la take attualmente selezionata.

Impostare l'alimentazione usata da (Power Source)

Impostate il voltaggio di shutdown dell'alimentazione DC, il voltaggio nominale e il tipo di batterie in modo che la carica residua sia calcolata accuratamente. Su questa pagina del menu, potete controllare il voltaggio di ogni alimentazione e la carica residua delle batterie.

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare Power Source, e premete .

Le impostazioni di alimentazione di sono le stesse di F8n. Vd. "Scegliere il tipo di alimentazione".

NOTE

Quando sono collegate più fonti di alimentazione, esse saranno usate nel seguente ordine di precedenza.

1. Alimentazione DC (Ext DC)

2. Alimentazione USB bus (fornita da F8n)

3. Batterie AA (Int AA)

I voltaggi di ogni alimentazione appaiono sul display.

Alimentare tramite USB bus (USB Bus Power)

F8n può fornire alimemtazione USB bus a .

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare USB Bus Power, e premete .

5．Usate per selezionare Supply to FRC-8, e premete .

SUGGERIMENTI

Quando F8n sta fornendo alimentazione bus, non collegate nessun dispositivo diverso da alla porta USB. Ciò potrebbe danneggiare F8n e il dispositivo collegato.

Impostare la luminosità dei LED di (LED Brightness)

Potete regolare la luminosità dei LED di .

1．Premete .

2．Usate per selezionare USB, e premete .

3．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

4．Usate per selezionare LED Brightness, e premete .

5．Usate per regolare la luminosità, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 5 a 100.

Aggiornare il firmware di

Potete controllare la versione di e aggiornarla portandola all'ultima versione.

E' possibile scaricare un file di aggiornamento all'ultima versione dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp).

1．Vd. "Usare un come controller", e collegate F8n e .

NOTE

Non è possibile aggiornare il firmware se la carica residua delle batterie o dell'alimentazione DC è bassa. In tal caso, sostituite le batterie o usate una fonte di alimentazione DC carica.

2．Copiate il file di aggiornamento firmware nella directory principale di una card SD.

3．Caricate la card SD nello slot per card SD 1.

NOTE

Se c'è una card SD nello slot 2, estraetela.

4．Premete .

5．Usate per selezionare USB, e premete .

6．Usate per selezionare FRC-8, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Controllare la versione firmware

Aggiornare il firmware

Controllare la versione firmware

7．Usate per selezionare Firmware Version, e premete .

Aggiornare il firmware

7．Usate per selezionare Update Firmware, e premete .

8．Usate per selezionare Yes, e premete .

NOTE

Non spegnete l'unità, non rimuovete la card SD, e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento firmware. Ciò potrebbe impedire di avviare .

9．Completato l'aggiornamento, spegnete .

Impostare come visualizzare il timecode (Home Timecode Display Size)

Potete cambiare la dimensione del timecode visualizzato sulla schermata Home.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Home Timecode Display Size, e premete .

4．Usate per selezionare la dimensione, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Small

Il timecode è piccolo e il contatore grande.

Big

Il timecode è grande e il contatore è piccolo.

Impostare l'aspetto dell'indicatore di livello (Level Meter)

Potete impostare l'aspetto degli indicatori di livello sul display.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Level Meter, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il tipo

Impostare peak hold time

Impostare la risoluzione dell'indicatore di livello

Impostare quali indicatori di livello di traccia visualizzare sulla schermata Home

Visualizzare i nomi di traccia sugli indicatori di livello

Impostare il livello di riferimento dell'indicatore di livello

Impostare il tipo

Potete decidere se gli indicatori di livello useranno lo stile VU o Peak.

4．Usate per selezionare Type, e premete .

5．Usate per selezionare il tipo, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Peak Only

Mostra l'effettivo livello di picco di segnale (dBFS).

Peak + VU

Sono mostrati contemporaneamente sia i VU che il picco di livello. In questa modalità, le barre funzionano come un VU meter ad eccezione della barra all'estrema destra, che mostra il livello di picco.

VU Only

Questo stile di display è simile all'udito umano.

Impostare peak hold time

4．Usate per selezionare Peak Hold Time, e premete .

5．Usate per regolare peak hold time, e premete .

Impostare la risoluzione dell'indicatore di livello

4．Usate per selezionare Resolution, e premete .

5．Usate per selezionare la risoluzione, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Segment

(Appare quando impostato su VU Only)

Solid

(Appare quando impostato su VU Only)

Impostare quali indicatori di livello di traccia visualizzare sulla schermata Home

Potete decidere quali tracce visualiizare sulla schermata Home.

4．Usate per selezionare Level Meter View, then View1 - View4, e premete .

5．Usate per selezionare le tracce da visualizzare, e premete .

SUGGERIMENTI

Possono essere visualizzate più tracce. E' possibile anche non mostrare traccia alcuna. Se nessun box è selezionato, non appariranno indicatori di livello sulla schermata Home.

6．Premete .

Visualizzare i nomi di traccia sugli indicatori di livello

4．Usate per selezionare Track Name View, e premete .

5．Usate per selezionare On, e premete .

Valore impostazione
Spiegazione

Off

I nomi delle tracce non sono visualizzati sugli indicatori di livello.

On

I nomi delle tracce impostati con "Track Name" sono visualizzati sugli indicatori di livello.

Impostare il livello di riferimento dell'indicatore di livello

4．Usate per selezionare Reference Level, e premete .

5．Usate per selezionare l'impostazione del livello di riferimento, e premete .

Quando il tipo di indicatore di livello è Peak Only

Valore impostazione
Spiegazione

Normal Level

Il centro dell'indicatore di livello è -12 dBFS. E' possibile il monitoraggio di livelli superiori a -12 dBFS.

Low Level

Il centro dell'indicatore di livello è -20 dBFS. E' possibile il monitoraggio di livelli inferiori a -20 dBFS.

Quando il tipo di indicatore di livello è Peak + VU o VU Only

Valore impostazione
Spiegazione

Normal Level

Il centro dell'indicatore di livello è 0 VU (-20 dBFS). E' possibile il monitoraggio di livelli superiori a 0 VU (-20 dBFS).

Low Level

Il centro dell'indicatore di livello è -10 VU (-30 dBFS). E' possibile il monitoraggio di livelli inferiori a -10 VU (-30 dBFS).

Impostare la luminosità dei LED (LED Brightness)

Potete regolare la luminosità dei LED degli indicatori di livello posti sul lato frontale di F8n.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare LED Brightness, e premete .

4．Usate per regolare la luminosità, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 5 a 100.

Eseguire impostazioni relative al display (LCD)

Potete eseguire impostazioni relative al display.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare LCD, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare la luminosità del display

Cambiare impostazione alla retroilluminazione

Rendere il display più facile da leggere in situazioni molto luminose

Impostare la luminosità del display

4．Usate per selezionare Brightness, e premete .

5．Usate per regolare la luminosità, e premete .

SUGGERIMENTI

Impostabile 5 a 100.

Cambiare impostazione alla retroilluminazione

Potete impostare la retroilluminazione affinché si affievolisca dopo 30 secondidi inutilizzo.

4．Usate per selezionare Power Saving, e premete .

5．Usate per selezionare l'impostazione, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Off | La luminosità della retroilluminazione non cambia anche in caso di inutilizzo.
On (Low-Backlight) | La retroilluminazione si affievolisce in caso di inutilizzo.
On (Backlight-Off) | La retroilluminazione si spegne in caso di inutilizzo.

Rendere il display più facile da leggere in situazioni molto luminose

Il display può essere impostato in modo che sia più facile da leggere in situazioni molto luminose, anche in pieno sole.

4．Usate per selezionare Outdoor Mode, e premete .

5．Usate per selezionare On, e premete .

Aggiungere marker quando l'unità è in pausa (PLAY Key Option)

Potete impostare la modalità con cui inserire marker quando si preme durante la registrazione o la riproduzione di un file in formato WAV.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, ed premete .

3．Usate per selezionare PLAY Key Option, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare come inserire marker durante la registrazione

Impostare come inserire marker durante la riproduzione

Impostare come inserire marker durante la registrazione

4．Usate per selezionare Recording, e premete .

5．Usate per selezionarecome inserire marker, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Pause Only | Premendo va in pausa senza aggiungere marker.
Pause & Mark | Premendo va in pausa e aggiunge un marker.
Mark Only | Premendo aggiunge un marker senza andare in pausa.

Impostare come inserire marker durante la riproduzione

4．Usate per selezionare Playing, e premete .

5．Usate per selezionare come inserire i marker, e premete .

Valore impostazione | Spiegazione
Pause Only | Premendo va in pausa senza aggiungere marker.
Pause & Mark | Premendo va in pausa e aggiunge un marker.
Mark Only | Premendo aggiunge un marker senza andare in pausa.

Impostare il blocco tasti (Key Hold Target)

Usate la funzione di blocco per evitare operazioni accidentali durante la registrazione. Premete + per attivareo/disattivare la funzione. Seguite le istruzioni per impostare quali tasti sono disabilitati dalla funzione di blocco.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Key Hold Target, e premete .

4．Usate per selezionare i tasti bloccati, e premete .

SUGGERIMENTI

Potete selezionare Track 1-8, PFL 1-8, Trim Knob 1-8, Slate Mic, Slate Tone, Encoder, MENU, HP Volume, REW, STOP, FF, PLAY e REC.

5．Premete .

SUGGERIMENTI

・Anche quando è attivo il blocco per "STOP" e "Track1-8", potete premere + per disattivare la funzione di blocco.

・E' possibile operare con e F8 Control anche se la funzione di blocco è attiva.

Verificare le informazioni della card SD (Information)

Potete verificare la dimensione e lo spazio residuo delle card SD.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SD CARD, e premete .

3．Usate per selezionare Information, e premete .

Testare la performance della card SD (Performance Test)

Potete verificare se la card SD può essere usata con F8n. Il Quick Test è un test base, il Full Test controlla l'intera card SD.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SD CARD, e premete .

3．Usate per selezionare Performance Test, e premete .

4．Usate per selezionare la card SD da testare, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Eseguire un test veloce

Eseguire un test completo

Eseguire un test veloce

5．Usate per selezionare Quick Test, e premete .

6．Usate per selezionare Yes, e premete .

Si avvia il test. Dovrebbe impiegarci circa 30 secondi.

7．Il test è completato.

Appare il risultato della valutazione.

8．Premete per fermare il test.

NOTE

Anche se il risultato del test sulla performance è "OK", non c'è garanzia che non si verifichino errori di scrittura.

Questa informazione è solo indicativa.

Eseguire un test completo

5．Usate per selezionare Full Test, e premete .

Apparirà il tempo richiesto da un test completo.

6．Usate per selezionare Yes, e premete .

7．Il test è completato.

Appare il risultato della valutazione.

Se il valore MAX di access rate raggiunge il 100%, la card non sarà utilizzabile (NG).

8．Premete per fermare il test.

NOTE

・Potete premere per mettere in pausa il test e riprenderlo.

・Anche se il risultato del test sulla performance è "OK", non c'è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. Questa informazione è solo indicativa.

Formattare card SD (Format)

Le card SD devono essere formattate per poter essere usate con F8n.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SD CARD, e premete .

3．Usate per selezionare Format, e premete .

4．Usate per selezionare la card da inizializzare, e premete .

5．Usate per selezionare Yes, e premete .

NOTE

・Prima di usare card SD appena acquistate, o formattate da un computer, dovete formattarle con F8n.

・Sappiate che tutti i dati salvati in precedenza su una card SD saranno cancellati dalla formattazione.

Controllare l'elenco scorciatoie di F8n

F8n ha una funzione scorciatoie che consente di accedere velocemente a varie funzioni.

Vd. "Elenco scorciatoie" per informazioni sulle funzioni delle scorciatoie.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Shortcut List, e premete .

Eseguire il back up e caricare impostazioni di F8n (Backup/Load Settings)

Le impostazioni di F8n possono essere salvate e caricate su card SD.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Backup/Load Settings, e premete .

4．Usate per selezionare la card Sd da usare per il backup/carico, e premete .

　　▶Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Backup

Carico

Backup

Salva un file di backup nella cartella "F8n_SETTINGS"nella directory principale sulla card SD.

5．Usate per selezionare Backup e premete .

6．Editate il nome del file salvato.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" per la modalità di inserimento.

SUGGERIMENTI

L'estensione del file di backup salvate è ".ZSF".

Carico

Potete caricare un file di backup salvato nella cartella "F8n_SETTINGS" nella directory principale della card SD.

5．Usate per selezionare Load/Delete, e premete .

6．Usate per selezionare il file da caricare, e premete .

SUGGERIMENTI

Potete tenere premuto per cancellare un file. Cancellare un file ne cancella completamente i dati.

7．Usate per selezionare Yes, e premete .

Riportare ai valori di default (Factory Reset)

Potete riposrtare l'unità ai valori di default.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Factory Reset, e premete .

4．Usate per selezionare Yes, e premete .

Le impostazioni saranno resettate e l'unità si spegnerà automaticamente.

NOTE

Le impostazioni della manopola del volume in ingresso non saranno resettate.

Controllare la versione firmware (Firmware Version)

Potete controllare la versione firmware.

1．Premete .

2．Usate per selezionare SYSTEM, e premete .

3．Usate per selezionare Firmware Version, e premete .

Aggiornare il firmware

Il firmware di F8n può essere aggiornato e portato alla versione più recente.

Il file della versione più recente può essere scaricato dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp).

1．Installate batterie nuove in F8n o collegate l'adattatore AC dedicato al connettore DC IN.

NOTE

Non è possibile aggiornare la versione firmware se la carica delle batterie è bassa. In tal caso, sostituite le batterie con delle nuove o usate l'adattatore.

2．Sul computer, copiate il file di aggiornamento nella directory principale di una card SD.

3．Caricate la card SD nello slot per card SD 1, e accendete l'unità, mentre premete .

NOTE

Se una card SD è caricata nello slot SD CARD 2, estraetela.

4．Usate per selezionare Yes, e premete .

NOTE

Non spegnete l'unità né rimuovete la card SD durante un aggiornamento firmware. Ciò potrebbe impedire l'avvio di F8n.

5．Terminato l'aggiornamento, spegnete l'unità.

Diagnostica

Se pensate che F8n operi in maniera non corretta, verificate prima quanto segue.

Problemi di registrazione/riproduzione

◆Nessun suono o suono molto basso

・Controllate le connessioni al sistema di monitoraggio e le impostazioni di volume.

・Verificate che il volume di F8n non sia troppo basso.

◆Nessun suono dall'apparecchiatura collegata o dagli ingressi o suono molto basso

・Se state usando una capsula microfonica, verificate che sia orientata correttamente.

・Controllate le impostazioni del livello in ingresso.

・Se un lettore CD o un altro apparecchio è collegato a un jack ingresso, alzate il livello in uscita di questo apparecchio.

・Controllate le impostazioni del segnale di monitoraggio in ingresso.

・Controllate le impostazioni dell'alimentazione phantom e dell'alimentazione plug-in.

・Controllate le impostazioni del routing di cuffie, MAIN OUT 1/2 e SUB OUT 1/2.

◆La registrazione non è possibile

・Verificate che i tasti traccia siano accesi in rosso.

・Verificate che la card SD abbia spazio disponibile.

・Verificate che la card SD sia caricata correttamente nello slot.

・Se appare "Card Protected!" sul display, significa che è attiva la protezione di scrittura della card SD. Fate scorrere lo sblocco sulla card SD per disabilitare la protezione.

◆Il suono registrato non si sente o è molto basso

・Verificate che i livelli di volume delle tracce non siano troppo bassi.

・Verificate che i tasti traccia siano accesi in verde durante la riproduzione.

Altri problemi

◆Il computer non riconosce F8n anche se è collegato alla porta USB

・Verificate che il sistema operativo sia compatibile.

・La modalità operativa deve essere impostata su F8n per consentire al computer di riconoscere F8n.

◆Il tempo di operatività delle batterie è limitato

Eseguire le seguenti impostazioni potrebbe aumentare il tempo di operatività delle batterie.

・Impostate correttamente l'alimentazione usata.

・Spegnete le tracce non necessarie.

・Spegnete le uscite non necessarie.

・Impostate il voltaggio dell'alimentazione phantom su 24V.

・Disabilitate l'alimentazione phantom durante la riproduzione.

・Spegnete il timecode se non lo usate.

・Abbassate la luminosità dei LED.

・Abbassate la luminosità del display.

・Impostate il display in modo che si affievolisca se non usato per un certo tempo.

・Abbassate la frequenza di campionamento usata per registrare file.

・Per le loro caratteristiche, usare batterie nickel metallo idruro (specialmente quelle ad alta capacità) o batterie al litio potrebbe consentire un utilizzo più lungo rispetto alle batterie alcaline.

Diagramma dettagliato

Elenco metadata

Metadata contenuti in chunk BEXT in file WAV

Tag

　　SPEED=

Spiegazione

　　Frame rate

Note

　　MENU>TIMECODE>Timecode>FPS

Tag

　　TAKE=

Spiegazione

　　Numero take

Tag

　　UBITS=

Spiegazione

　　Bit utente

Note

　　MENU>TIMECODE>Timecode>Ubits

Tag

　　SCENE=

Spiegazione

　　Nome scena

Note

　　MENU>META DATA (for Next Take)>Scene Name Mode

　　MENU>META DATA (for Next Take)>User Scene Name

　　MENU>FINDER>Option>Meta Data Edit>Scene

　　MENU>FINDER>Option>Rename

Tag

　　TAPE=

Spiegazione

　　Nome della cartella destinazione di registrazione

Note

　　MENU>FINDER (Recording destination folder name)

　　MENU>FINDER>Option>Meta Data Edit>Folder (Tape) Name

Tag

　　CIRCLED=

Spiegazione

　　Circled take

Note

　　MENU>FINDER>Option>Meta Data Edit>Circle

Tag

　　TRL=

　　TRR=

　　TR1=

　　TR2=

　　TR3=

　　TR4=

　　TR5=

　　TR6=

　　TR7=

　　TR8=

Spiegazione

　　Nome traccia sinistra

　　Nome traccia destra

　　Nome traccia 1

　　Nome traccia 2

　　Nome traccia 3

　　Nome traccia 4

　　Nome traccia 5

　　Nome traccia 6

　　Nome traccia 7

　　Nome traccia 8

Note

　　I nomi di traccia sono scritti come segue.

　　TRL = traccia sinistra, TRR = traccia destra

　　TR1 = traccia 1, TR2 = traccia 2…TR8 = traccia 8

　　Nella registrazione a doppio canale, le tracce 1-4 sono scritte sulle tracce 5-8.

Tag

　　NOTE=

Spiegazione

　　Nota take

Note

　　MENU>META DATA (for Next Take)>Note

　　MENU>FINDER>Option>Meta Data Edit>Note

Metadata contenuti in chunk iXML in file WAV

iXML master tag
Scritto
Letto
Note

＜PROJECT＞
○
○

MENU > FINDER (cartella principale card SD)

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Project Name

＜SCENE＞
○
○

MENU > META DATA (for Next Take) > Scene Name Mode

MENU > META DATA (for Next Take) > User Scene Name

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Scene

MENU > FINDER > Option > Rename

＜TAKE＞
○
○

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Take

MENU > FINDER > Option > Rename

＜TAPE＞
○
○

MENU > FINDER (nome cartella destinazione di registrazione)

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Folder (Tape) Name

＜CIRCLED＞
○
○
MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Circle

＜WILD TRACK＞
×
×

＜FALSE START＞
×
×

＜NO GOOD＞
×
×

＜FILE_UID＞
○
×

＜UBITS＞
○
×
MENU > TIMECODE > Timecode > Ubits

＜NOTE＞
○
○

MENU > META DATA (for Next Take) > Note

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Note

＜BEXT＞
×
×

＜USER＞
×
×

iXML master tag：＜SPEED＞

iXML sub tag | Scritto | Letto | Note
＜NOTE＞ | ○ | × |
＜MASTER_SPEED＞ | ○ | ○ | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜CURRENT_SPEED＞ | ○ | × | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜TIMECODE_RATE＞ | ○ | × | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜TIMECODE_FLAG＞ | ○ | × | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜FILE_SAMPLE_RATE＞ | ○ | × | MENU > REC > Sample Rate
＜AUDIO_BIT_DEPTH＞ | ○ | × | MENU > REC > WAV Bit Depth
＜DIGITIZER_SAMPLE_RATE＞ | ○ | × | MENU > REC > Sample Rate
＜TIMESTAMP_SAMPLES_SINCE_MIDNIGHT_HI＞ | ○ | × |
＜TIMESTAMP_SAMPLES_SINCE_MIDNIGHT_LO＞ | ○ | × |
＜TIMESTAMP_SAMPLE_RATE＞ | ○ | × | MENU > REC > Sample Rate

iXML master tag: ＜SYNC_POINT_LIST＞

iXML sub tag | Scritto | Letto | Note
＜SYNC_POINT_TYPE＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_FUNCTION＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_COMMENT＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_LOW＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_HIGH＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_EVENT_DURATION＞ | × | × |

iXML master tag: ＜HISTORY＞

iXML sub tag | Scritto | Letto | Note
＜ORIGINAL_FILENAME＞ | ○ | × |
＜PARENT_FILENAME＞ | × | × |
＜PARENT_UID＞ | × | × |

iXML master tag: ＜FILE_SET＞

iXML sub tag | Scritto | Letto | Note
＜TOTAL_FILES＞ | ○ | × |
＜FAMILY_UID＞ | ○ | × |
＜FAMILY_NAME＞ | × | × |
＜FILE_SET_START_TIME_HI＞ | × | × |
＜FILE_SET_START_TIME_LO＞ | × | × |
＜FILE_SET_INDEX＞ | ○ | × |

iXML master tag: ＜TRACK_LIST＞

iXML sub tag
Scritto
Letto
Note

＜TRACK_COUNT＞
○
×

＜CHANNEL_INDEX＞
○
×

＜INTERLEAVE_INDEX＞
○
×

＜NAME＞
○
○

MENU > META DATA (for Next Take) > Track Name

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Track Name

＜FUNCTION＞
×
×

○ = YES　× = NO

Metadata e campi ID3 contenuti in file MP3

Timecode

Campo ID3 | Formato
Artist Name | TC=[HH:MM:SS:FF]

Scene name, take number

Campo ID3 | Formato
Track Title | SC=[scene name] TK=[take number]

Frame rate, file length (time)

Campo ID3 | Formato
Album Title | FR=[frame rate] D=[file length (time)]

Elenco scorciatoie

Schermata Home

Scorciatoia
Spiegazione

Tenere premuto

Mostra il nome che sarà assegnato alla successiva take registrata.

Esempio: Scene001-T002

+
Fa avanzare la scena di 1 unità (quando la schermata Home è aperta).

Tenere premuto
Sposta la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE (quando la schermata Home è aperta).

Tenere premuto
Il numero assegnato alla successiva take registrata può essere aumentato o diminuito di 1 unità quando la schermata Home è aperta.

+
Apre la schermata MENU > META DATA (for Next Take) > User Scene Name.

+

Apre la schermata MENU > META DATA (for Next Take) > Track Name.

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

Apre la schermata MENU > INPUT > Trim Link.

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

Apre la schermata MENU > META DATA (for Next Take) > Note.

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

Cancella gli indicatori di clip degli indicatori di livello.

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

Apre la schermata d'impostazione del fader della traccia L/R.

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

Apre la schermata MENU > OUTPUT > Headphone > Headphone Routing.

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

Usata per disabilitare i tasti impostati con "Key Hold Target".

In registrazione, non è necessario usare il tasto .

+

(Traccia 1)

Cerchia la take attualmente selezionata.

+

(Traccia 2)

Apre la schermata MENU > TIMECODE > Timecode.

Schermata Mixer

Scorciatoia | Spiegazione
Tenere premuto | Resetta il pan/fader selezionato riportandolo al valore di default (quando è aperto il mixer della schermata Home). Se già impostato sul valore di default, selezionare un fader mette in mute la traccia.

Schermata d'inserimento caratteri

Scorciatoia | Spiegazione
Press and turn | Sposta il cursore verticalmente su una tastiera della schermata di inserimento caratteri.
+ | Cancella un carattere sulla schermata di inserimento caratteri.
+ | Sposta il cursore su "Enter" sulla tastiera della schermata di inserimento caratteri.

Schermata Routing

Scorciatoia | Spiegazione
Premere e ruotare | Sposta il cursore verticalmente

Specifiche tecniche

Supporto registrazione

　　　Slot per due card SD supporta card SD da 16MB-2GB , SDHC da 4GB-32GB e SDXC da 64GB-512GB SDXC

Inputs

　INPUT 1-8

　　Connettori

　　　Jack combo XLR/TRS (XLR: 2 hot, TRS: TIP hot)

　Fonte in ingresso su Mic

　　Gain ingresso

　　　+10 - +75 dB

　　Impedenza ingresso

　　　2 kΩ

　　Max. livello ingresso

　　　+14 dBu (a 0 dBFS, limiter ON)

　　Alimetazione Phantom

　　　+24/+48V 10mA max. per ogni canale

　Fonte in ingresso su Line

　　Gain ingresso

　　　-10 - +55 dB

　　Impedenza ingresso

　　　2.6 kΩ

　　Max. livello ingresso

　　　+24 dBu (a 0 dBFS, limiter ON)

　Rumore ingresso equivalente

　　　-127 dBu o meno (A-weighted, gain ingresso +75dB, ingresso 150Ω)

　Caratteristiche frequenza

　　　10 Hz - 80 kHz +0.5dB/-1dB (frequenza campionamento 192kHz)

　Gamma dinamica A/D

　　　120 dB typ (ingresso -60dBFS, A-weighted)

　Crosstalk

　　　-90 dB o meno (tra canali adiacenti, 1kHz)

　MIC IN

　　　Ingresso capsula microfonica ZOOM (l'uso disabilita ingressi 1/2)

　SLATE MIC

　　　Microfono incorporato per memo vocali assegnabile liberamente alle tracce

Outputs

　MAIN OUT 1/2

　　Connettori

　　　Connettori TA3, uscita bilanciata (2: hot)

　　Impedenza uscita

　　　150 Ω o meno

　　Livello di riferimento in uscita

　　　-10 dBV (normale livello uscita), +4 dBu (Livello uscita : linea), 1 kHz, carico 600Ω

　　Max. livello uscita

　　　+10 dBV (normale livello uscita), +24 dBu (Livello uscita : linea), 1 kHz, carico 600Ω

　SUB OUT 1/2

　　Connettore

　　　Jack mini stereo uscita sbilanciata da 3.5mm

　　Impedenza uscita

　　　100 Ω o meno

　　Livello di riferimento in uscita

　　　-10 dBV (normale livello uscita), -40 dBV (livello microfono uscita), 1 kHz, carico 10kΩ

　　Max. livello uscita

　　　+10 dBV (normale livello uscita), -20 dBV (livello microfono uscita), 1 kHz, carica 10kΩ

　HEADPHONE

　　Connettore

　　　Jack uscita stereo sbilanciato da 1/4"

　　Impedenza uscita

　　　15 Ω o meno

　　Max. livello uscita

　　　100mW + 100mW (carico 32Ω)

　Gamma dinamica D/A

　　　106 dB typ (ingresso -60dBFS, A-weighted)

Formati registrazione

　Quando è selezionato WAV

　　Formati supportati

　　　44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192kHz, 16/24-bit, mono/stereo//2-10ch poly, BWF e iXML

　　Max. n. tracce in registrazione simultanea

　　　10 (8 ingresso + stereo mix)

　　　8 (con frequenza di campionamento 192kHz)

　Quando è selezionato MP3

　　Formati supportati

　　　128/192/320kbps, 44.1/48kHz, ID3v1 tags

　　Max. n. tracce in registrazione simultanea

　　　2

Tempo di registrazione

　Usando una card da 32GB

　　　30:51:00 (48kHz/24-bit stereo WAV)

　　　7:42:00 (192kHz/24-bit stereo WAV)

Timecode

　　Connettore

　　　BNC

　　Modalità

　　　Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext,Ext Auto Rec (audio clock sincronizzabile col timecode)

　　Frame rate

　　　23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND, 30D

　　Precisione

　　　±0.2 ppm

　　Livelli ingresso supportati

　　　0.2 - 5.0 Vpp

　　Impedenza ingresso

　　　4.6 kΩ

　　Livello uscita

　　　3.3 Vpp

　　Impedenza uscita

　　　50 Ω o meno

Alimentazione

　　　Batterie: 8 AA

　　　Adattatore AC: AD-19 DC12V 2A (center plus)

　　　Alimentazione DC esterna: connettore 4-pin HIROSE HR10A-7R-4S (1 pin: -, 4 pin: +), 9-18V

Tempo registrazione in continuo

　Registrando 2 canali a 48kHz/16-bit su SD1 con MAIN/SUB OUT OFF, TIME CODE OFF, LED/LCD Brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF

　　Batterie alcaline

　　　6 ore o più

　　NiMH (2450mAh)

　　　8.5 ore o più

　　Litio

　　　12.0 ore o più

　Registrando 8 canali a 48kHz/24-bit su SD1 con MAIN/SUB OUT OFF, TIME CODE OFF, LED/LCD Brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF

　　Batterie alcaline

　　　3.5 ore o più

　　NiMH (2450mAh)

　　　6.0 ore o più

　　Litio

　　　8.0 ore o più

　Registrando 8 canali a 192kHz/24-bit su SD1 con MAIN/SUB OUT ON, TIME CODE Int Free Run, LED/LCD Brightness 60, 32Ω headphones, PHANTOM 48V

　　Batterie alcaline

　　　1 ora o più

　　NiMH (2450mAh)

　　　2.0 ore o più

　　Litio

　　　3.0 ore o più

Display

　　　LCD full color da 2.4" (320x240)

USB

　Operatività mass storage

　　Classe

　　　USB 2.0 High Speed

　Operatività interfaccia audio multi traccia (driver necessario per　Windows, non necessario per Mac)

　　Classe

　　　USB 2.0 High Speed

　　Specifiche tecniche

　　　Frequenza di campionamento 44.1/48/88.2/96kHz, bit rate 16/24-bit, 8 in/4 out

　Operatività interfaccia audio stereo mix (nessun driver necessario)

　　Classe

　　　USB 2.0 Full Speed

　　Specifiche tecniche

　　　Frequenza di campionamento 44.1/48kHz, bit rate 16-bit, 2 in/2 out

　Audio Interface with Rec (driver necessario per　Windows, non necessario per Mac)

　　Classe

　　　USB 2.0 High Speed

　　Specifiche tecniche

　　　Frequenza di campionamento 44.1/48 kHz, bit rate 16/24-bit, 10 in/4 out

　　　Note: è supportata l'operatività interfaccia audio per dispositivi iOS (solo modalità stereo)

Assorbimento

　　　15 W

Dimensioni esterne

　　　Unità principale: 7.0 in. (W) × 5.5 in. (D) × 2.1 in. (H)

　　　178.2 mm (W) × 140.3 mm (D) × 54.3 mm (H)

Peso (solo unità principale

　　　2.2 pounds (1000 g)

Nazioni EU

Dichiarazione di conformità

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp

Z2I-3269-02A