Introduzione

Questo processore multi effetto ha molti effetti che si possono combinare e usare assieme. Le combina- zioni e le impostazioni parametro possono essere salvate come patch da usare a piacere. Semplicemente commutandole tra patch presettate, potete ottenere variazioni importanti sul suono.

Questo processore comprende una vasta gamma di effetti, compresi distorsione, chorus e riverbero. E' importante capire le caratteristiche di ogni effetto per progettare i vostri suoni. Spegnendo gli effetti di un preset uno alla volta, dovreste essere in grado di studiarne i singoli ruoli. Se capire come un suono è stato variato risulta difficile, provate disattivandoli tutti tranne uno e regolatene i parametri mentre suonate. Anche l'ordine degli effetti influisce sul suono. Sperimentare con l'ordine degli effetti potrebbe avvicinarvi al suono desiderato.

Questo Processore multi effetto consente di godere facilmente di una vasta gamma di suoni.

Vi auguriamo di godervi l'utilizzo per molti anni.

Caratteristiche principali di G1 FOUR/G1 X FOUR

Suoni realistici per ampli ed effetti

La ricca collezione di effetti dall'ultima serie G include pedali raffinati e ampli realistici e modelli di cabinet che emulano fedelmente gli originali.

Usando l'applicazione gratuita di gestione effetti Guitar Lab su computer (Mac/Windows), potete aggiungere effetti distribuiti online così come editare e salvare patch, ad esempio.

Create suoni intuitivamente con operazioni semplici

Con 5 pulsanti e 4 manopole, potete creare suoni intuitivamente come se lavoraste con un pedale effetti o stompbox.

Rhythm pattern e looper

Il looper può registrare fino a 30 secondi e può essere sincronizzato coi rhythm pattern.

Equalizzazione (EQ) regolata facilmente in base alle condizioni di esecuzione

In modalità MEMORY e STOMP, si possono usare 3 manopole EQ (Lo/Mid/Hi) e una manopola volume (Vol) per regolare l'uscita. Queste vi consentono regolazioni veloci sia a casa che in studio, sul palco o altrove.

Lunga operatività a batterie

E' possibile operare in continuo per circa 18 ore con 4 batterie AA (retroilluminazione LCD spenta).

Termini usati in questo manuale

Patch

Una "patch" immagazzina lo stato ON/OFF di un effetto e i valori delle impostazioni parametro. Gli effetti sono salvati e richiamati in unità di patch. Si possono aggiungere cinque effetti a una patch, e G1 FOUR/G1 X FOUR può salvare fino a 50 patch.

Bank

Un gruppo di 10 patch costituisce un "bank". Le patch possono essere richiamate velocemente commutando i bank. G1 FOUR/G1 X FOUR ha 5 bank.

Tipo di effetto

I tipi di effetto disponibili comprendono effetti per chitarra e modelli di simulazione di amp/cabinet. Gli effetti possono essere selezionati tra questi tipi ed aggiunti alle patch.

Modalità MEMORY

Questa modalità consente di selezionare le patch con interruttori a pedale.

Modalità STOMP

Usate questa modalità per commutare su ON/OFF gli effetti in una patch usando gli interruttori a pedale.

Modalità EDIT

In questa modalità, editate tipi e parametri ed effetti usati in una patch.

PRESELECT

Questa funzione consente di passare a una patch in qualunque posizione mentre continuate a usare il tono della patch attualmente selezionata.

BANK HOLD

Questa funzione consente di limitare la commutazione della patch al bank attuale.

AUTO SAVE

Questa funzione salva automaticamente i cambiamenti delle patch e delle impostazioni effetto.

Modalità ECO

Questa modalità spegne automaticamente l'unità dopo 10 ore dall'ultima operazione.

G1 FOUR/G1X FOUR :struttura

■Flusso di segnale

①Il suono in ingresso della chitarra passa attraverso gli effetti 1 – 5 in ordine.

(→"Usare le patch (modalità MEMORY)")

②Il livello della patch è regolato.

(→"Usare le patch (modalità MEMORY)")

③Il suono generale è regolato. Questa impostazione è mantenuta anche cambiando la patch.

(→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

④Le frasi registrate si possono riprodurre in loop.

(→"Usare il looper")

⑤I suoni percussivi possono essere riprodotti usando i rhythm pattern incorporati.

(→"Usare i rhythm")

⑥Il livello generale è regolato.

(→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

⑦Questa funzione abilita l'accordatura della chitarra collegata.

(→"Usare l'accordatore")

■Veduta d'insieme della memoria (patch/bank)

G1 FOUR/G1 X FOUR può salvare fino a 50 patch.

Le patch sono gestite in bank da 10.

■Modalità operative

G1 FOUR/G1 X FOUR ha tre modalità operative utilizzabili secondo necessità.

・Modalità MEMORY

Usatela per selezionare le patch per l'esecuzione.

(→"Usare le patch (modalità MEMORY)")

・Modalità STOMP

Usatela per commutare gli effetti su ON/OFF con gli interruttori a pedale.

(→"Commutare gli effetti su ON/OFF con gli interruttori a pedale (modalità STOMP)")

・Modalità EDIT

Usatela per cambiare gli effetti usati in una patch e per editare i parametri effetto.

(→"Editare gli effetti (modalità EDIT)")

Nomi delle parti

■Pannello frontale

①Display

　Mostra le informazioni, compresi i nomi della patch selezionata, i suoi effetti e i valori parametro.

②Interruttore modalità

　Premetelo per passare ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT.

③Manopole parametro

　Usatele per regolare i parametri effetto e per eseguire varie impostazioni.

④Pulsante RHYTHM

　Premetelo per attivare il rhythm.

⑤Pulsanti effetto/bank

　In modalità MEMORY, cambiano i bank.

　In modalità STOMP, commutano gli effetti su ON/OFF.

　In modalità EDIT, selezionano gli effetti e li commutano su ON/OFF.

⑥Pulsanti ▼/▲

　Usateli per commutare gli effetti in modalità EDIT. Hanno le stesse funzioni degli interruttori a pedale ▼/▲.

⑦Interruttori a pedale ▼/▲

　In modalità MEMORY, usateli per commutare le patch. In modalità STOMP, usateli per selezionare effetti e per commutarli su ON/OFF, ad esempio.

⑧Pulsante SETTING

　Apre la schermata SETTING.

⑨Pulsante LOOPER

　Premetelo per attivare il looper.

⑩Pedale d'espressione (solo G1 X FOUR)

　Quando un effetto della categoria PEDAL è selezionato, questo pedale regola la quantità di tale effetto. (→"Impostare gli effetti del pedale")

■Pannello posteriore

①Interruttore a pedale (solo G1 X FOUR)

　Quando è in uso un effetto della categoria PEDAL, questo commuta quell'effetto su ON/OFF.

②Jack ingresso

　Collegate qui una chitarra.

③Jack AUX IN

　Collegate qui un dispositivo audio o fonte sonora esterna.

SUGGERIMENTI

I segnali in ingresso dal jack AUX IN saranno inviati al jack OUTPUT direttamente senza passare dagli effetti incorporati.

④Connettore adattatore AC

　Collegate qui l'adattatore AC dedicato (ZOOM AD-16).

⑤Porta USB

　Collegate qui un computer o altro dispositivo esterno. Usando Guitar Lab, potete gestire le patch, editare e aggiungere effetti, ad esempio da un computer.

　Potete anche collegare una batteria esterna, ad esempio, per alimentare l'unità.

⑥Jack OUTPUT

　Collegate qui un ampli per chitarra o le cuffie.

Caricare le batterie

1. Aprite il coperchio del comparto batterie posto sul lato inferiore dell'unità e inserite 4 batterie tipo AA.

2. Chiudete il coperchio del comparto batterie.

NOTE

Impostate adeguatamente il tipo di batteria usato, in modo che la carica residua sia visualizzata correttamente. (→"Impostare il tipo di batteria usato")

SUGGERIMENTI

・Se è collegato un adattatore AC dedicato (ZOOM AD-16), l'unità può essere alimentata con corrente AC.

・L'alimentazione può anche essere fornita dalla porta USB.

Veduta d'insieme della modalità ECO

・Di default, la modalità ECO è attiva, per cui l'unità si spegnerà automaticamente se non in uso per 10 ore.

・La modalità ECO può essere impostata anche su "OFF" sulla schermata SETTING. (→"Impostare la modalità ECO")

Collegare

1. Abbassate al minimo il volume dell'ampli per chitarra.

2. Per collegare una fonte di alimentazione AC, collegate l'adattatore AC dedicato (ZOOM AD-16) al jack adattatore AC e alla presa.

G1 FOUR/G1 X FOUR si accende.

3. Per usare un computer, collegate un cavo USB (non accluso) alla porta USB e al computer.

Usando l'alimentazione USB bus per alimentare G1 FOUR/G1 X FOUR, collegare questo cavo accenderà l'unità.

Guitar Lab

Usando Guitar Lab, potete gestire patch ed editare e aggiungere effetti, ad esempio, da un computer.

Scaricate Guitar Lab dal sito web di ZOOM (https://www.zoom.co.jp).

4. Collegate una chitarra al jack INPUT.

Usando le batterie per alimentare G1 FOUR/G1 X FOUR, colleagre questo accenderà l'unità.

5. Per usare un ingresso esterno, collegate un lettore audio portatile o altro dispositivo al jack AUX IN.

SUGGERIMENTI

I segnali in ingresso dal jack AUX IN saranno inviati al jack OUTPUT direttamente senza passare dagli effetti incorporati.

6. Collegate un ampli per chitarra o le cuffie al jack OUTPUT.

7. Alzate il volume dell'ampli per chitarra.

Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita

1. In modalità MEMORY o STOMP, ruotate – .

Funzione | Operazione
Regolare il livello delle basse frequenze | Ruotate
Regolare il livello delle medie frequenze | Ruotate
Regolare il livello delle alte frequenze | Ruotate
Regolare il livello generale | Ruotate

SUGGERIMENTI

Queste regolazioni sono mantenute anche cambiando la patch.

Usare le patch (modalità MEMORY)

G1 FOUR/G1 X FOUR gestisce gli effetti in patch. Una patch può avere fino a cinque effetti e può salvarne gli status ON/OFF e le impostazioni parametro.

Si possono creare fino a 50 patch. Gruppi di 10 patch sono organizzati in bank, per cui gli effetti possono essere velocemente richiamati commutando i bank.

Selezionate le patch da usare in modalità MEMORY.

Passare in modalità MEMORY.

SUGGERIMENTI

La modalità MEMORY appare all'avvio di G1 FOUR/G1 X FOUR.

1. In modalità STOMP o EDIT, premete .

Premendo ripetutamente, si passa ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT in ordine.

Selezionare patch e bank

Commutare le patch

1. Premete o .

Cambia la patch.

Funzione | Operazione
Passare alla patch di numero inferiore | Premete
Passare alla patch di numero superiore | Premete

SUGGERIMENTI

・Continuando a premere o , potete commutare continuamente le patch.

・Usando la funzione PRESELECT, potete passare a una patch in qualunque posizione, mentre continuate a usare il tono di quella selezionata attualmente. (→"Impostare la funzione PRESELECT")

・Usando la funzione BANK HOLD, la commutazione è limitata alle patch dello stesso bank. (→"Impostare la funzione BANK HOLD")

Commutare i bank

1. Premete – .

Cambia il bank. Il LED del bank selezionato si accende.

Funzione | Operazione
Passare alla patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alla patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alla patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alla patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alla patch numero 50 – 59 | Premete

Cambiare singole impostazioni di patch

1. Selezionate la patch alla quale cambiare le impostazioni.

2. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

3. Premete .

Si apre la schermata d'impostazioni della patch.

Il livello della patch e il nome possono essere cambiati. (→"Cambiare livello alla patch", "Cambiare nome alla patch")

Cambiare livello alla patch

1. Ruotate .

Cambia il livello della patch.

SUGGERIMENTI

・Premete per terminare l'impostazione della patch e tornare alla schermata originale.

・In aggiunta alle impostazioni per singole patch, anche il volume generale e l'EQ di G1 FOUR/G1 X FOUR possono essere cambiati. (→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

Cambiare nome alla patch

1. Ruotate .

Si sposta il cursore.

2. Ruotate .

Cambia il carattere posto nella posizione del cursore.

SUGGERIMENTI

・Premete per terminare l'impostazione della patch e tornare alla schermata originale.

・Caratteri e simboli utilizzabili sono:

　A–Z, a–z, 0–9, ! # $ % & ' () +, -. ; = @ [] ^ _ ` { } ~ (spazio)

・Ruotate per cambiare il tipo di carattere.

Commutare gli effetti su ON/OFF con gli interruttori a pedale (modalità STOMP)

In modalità STOMP, potete commutare gli effetti ON/OFF con gli interruttori a pedale.

Attivare la modalità STOMP

1. In modalità MEMORY o EDIT, premete .

Premendo ripetutamente, si passa ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT in ordine.

Commutare gli effetti su ON/OFF con gli interruttori a pedale

1. Premete .

Selezionate l'effetto da controllare.

L'effetto selezionato appare in negativo.

Premete ripetutamente per spostare la selezione a destra.

2. Premete .

Commuta l'effetto su ON/OFF.

Per commutare un effetto su ON/OFF manualmente, premete il pulsante – che corrisponde alla posizione dell'effetto.

Editare gli effetti (modalità EDIT)

In modalità EDIT, potete cambiare gli effetti usati in una patch e regolarne i parametri.

Attivare la modalità EDIT

1. Selezionate una patch in modalità MEMORY.

2. Premete .

Premendo ripetutamente, si passa ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT in ordine.

Selezionare gli effetti

1. Premete – relativamente all'effetto da editare.

Ciò commuta l'effetto.

Il LED relativo all'effetto selezionato si accende.

SUGGERIMENTI

Il numero unitario dell'effetto è costituito dalla sua posizione nell'ordine della patch.

Commutare gli effetti ON/OFF

1. Premete ancora – relativamente all'effetto selezionato.

Premendo – si alterna ON/OFF.

Cambiare tipo di effetto

Selezionare i tipi di effetto

1. Premete o .

Funzione | Operazione
Passare al tipo di effetto precedente | Premere
Passare al tipo di effetto successivo | Premere

Selezionare categorie di effetto

1. Premendo , premete .

Appare il nome della categoria sul display.

Premete ancora per visualizzare il nome della categoria successiva.

Dopo aver visualizzato il nome della categoria per un momento, l'effetto cambia passando al primo di quella categoria.

SUGGERIMENTI

・Premendo , premete per visualizzare il nome della categoria precedente.

・Vd. Guitar Lab per la spiegazione di ogni effetto.

NOTE

Usando G1 FOUR/G1 X FOUR, potete combinare 5 effetti a piacere. Se si supera la capacità di processamento, appare un avviso "PROCESS OVERFLOW" e gli effetti saranno bypassati.

Cambiate un effetto per uscire da questa condizione.

SUGGERIMENTI

Selezionate gli effetti nella categoria PEDAL su G1 X FOUR per usare effetti controllabili dal pedale di espressione.

Regolare i parametri effetto

1. Ruotate – .

I parametri assegnati a ogni manopola dipendono dall'effetto. Fate riferimento ai nomi visualizzati sul display.

Se un effetto ha 5 parametri o più, usate per cambiare schermata.

SUGGERIMENTI

・Quando AUTO SAVE è su ON, i cambiamenti di parametro saranno salvati automaticamente. (→"Impostare la funzione AUTO SAVE")

・Quando AUTO SAVE è su OFF, appare una schermata di salvataggio dei parametri quando cercate di cambiare patch.

・La funzione AUTO SAVE è attiva per default.

Cambiare l'ordine degli effetti

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata CHAIN.

Gli effetti usati nella patch selezionata appaiono come icone.

3. Premete i pulsanti – relativamente all'effetto da spostare.

4. Premete il pulsante – relativo alla posizione di destinazione.

L'effetto sarà spostato nella posizione di destinazione selezionata.

Gestire le patch

Salvare le patch

I cambiamenti alle patch possono essere salvati sulla stessa patch, sovrascrivendola. Possono anche essere salvati su una patch avente un numero diverso.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SAVE.

3. Usate , e – .

Selezionate il numero di patch di destinazione.

Funzione | Operazione
Selezionare la patch precedente | Premete
Selezionare la patch successiva | Premete
Selezionare le patch numero 10 – 19 | Premete
Selezionare le patch numero 20 – 29 | Premete
Selezionare le patch numero 30 – 39 | Premete
Selezionare le patch numero40 – 49 | Premete
Selezionare le patch numero 50 – 59 | Premete

4. Premete e contemporaneamente.

Ciò salva la patch, sovrascrivendo il contenuto.

Scambiare le patch

I contenuti della patch possono essere scambiati con quelli di una patch con numero diverso.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SAVE.

3. Ruotate .

L'icona sul display passa da SAVE a SWAP.

4. Usate , e – .

Selezionate il numero di patch da scambiare.

Funzione | Operazione
Selezionare la patch precedente | Premete
Selezionare la patch successiva | Premete
Selezionare le patch numero 10 – 19 | Premete
Selezionare le patch numero 20 – 29 | Premete
Selezionare le patch numero 30 – 39 | Premete
Selezionare le patch numero 40 – 49 | Premete
Selezionare le patch numero 50 – 59 | Premete

5. Premete e contemporaneamente.

Ciò scambia le patch.

NOTE

Una patch editata deve essere salvata prima dello scambio.

Salvate la patch prima di tentare di scambiarla. (→"Salvare le patch")

Regolare il tempo master

Il tempo master è il tempo condiviso da effetti, rhythm e looper.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

SUGGERIMENTI

・Impostabile da 40 a 250.

・BPM (Beats Per Minute) è il numero di battute (quarti) in un minuto ed è un'unità usata per visualizzare la velocità del tempo musicale. Ad esempio, 60 BPM è un tempo di 60 battute al minuto.

Impostare la funzione AUTO SAVE

Questa funzione può essere usata per salvare automaticamente i cambiamenti effettuati sulle impostazioni di patch ed effetti, nel momento in cui sono eseguiti.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

Impostazioni | Spiegazione
ON | Salvataggio automatico abilitato.
OFF | Salvataggio automatico disabilitato.

■Quando AUTO SAVE è su ON

I cambiamenti alle impostazioni di patch ed effetti sono salvati automaticamente.

■Quando AUTO SAVE è su OFF

I cambiamenti alle impostazioni di patch possono essere salvati seguendo la procedura seguente.

1. Dopo aver editato una patch, passate a una patch differente.

Appare sul display un messaggio di conferma che vogliate effettivamente salvare i cambiamenti.

2. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
YES | I cambiamenti sono salvati.
NO | I cambiamenti non sono salvati.

NOTE

Selezionando "NO", l'altra patch si aprirà senza aver salvato le impostazioni cambiate.

3. Premete o .

Si apre una schermata di selezione del numero di patch da usare per il salvataggio.

4. Usate , e – .

Selezionate il numero di patch di destinazione.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

5. Premete e contemporaneamente.

La patch editata è salvata.

SUGGERIMENTI

Una patch editata può anche essere salvata sulla schermata SETTING. (→"Salvare le patch")

Impostare la funzione PRESELECT

Questa funzione può essere utilizata per passare a una patch situata in qualunque punto mentre si continua ad usare il tono della patch attualmente selezionata.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ON | Usa la funzione PRESELECT.
OFF | Non usa la funzione PRESELECT.

■Quando PRESELECT è su ON

1. In modalità MEMORY, usate , e – .

Si apre una schermata di selezione del numero della patch di destinazione preselezionata.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

2. Premete e contemporaneamente.

Si passa alla patch selezionata.

■Quando PRESELECT è su OFF

1. In modalità MEMORY, usate , e – .

Ciò cambia la patch.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

Impostare la funzione BANK HOLD

Questa funzione può essere usata per limitare allo stesso bank lo scambio di patch.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

■Quando BANK HOLD è su ON

Scendendo dalla patch con numero più basso in un bank si apre la patch col numero più alto all'interno dello stesso bank. Salendo dalla patch con numero più alto in un bank si apre la patch col numero più basso all'interno dello stesso bank.

Esempio: patch attuale nel Bank 1

■Quando BANK HOLD è su OFF

Scendendo dalla patch con numero più basso in un bank e salendo dalla patch con numero più alto in un bank si apre una patch nel bank successivo.

Esempio: patch attuale nel Bank 1

Impostazioni relative ad alimentazione e display

Impostare il tipo di batteria usato

Impostate il tipo di batteria usato attualmente in modo che la carica residua sia visualizzata correttamente.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ALKALI | Batterie alcaline
Ni-MH | Batterie Nickel-metallo idruro

Impostare la modalità ECO

Questa funzione può essere utilizzata per spegnere automaticamente l'unità se non in uso per 10 ore.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ON | L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.
OFF | La modalità ECO è disabilitata.

Impostare il tempo di retroilluminazione

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
OFF | Retroilluminazione disattivata.
ON | Retroilluminazione attiva.
15s | La retroilluminazione si spegne 15 secondi dopo l'ultima operazione.
30s | La retroilluminazione si spegne 30 secondi dopo l'ultima operazione.

Regolare il contrasto del display

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 13.

Usare l'accordatore

Usatelo per accordare la chitarra collegata.

Attivare l'accordatore

1. In modalità MEMORY, STOMP o EDIT, premete e contemporaneamente.

Si attiva l'accordatore.

SUGGERIMENTI

Premere qualsiasi pulsante diverso da provocherà la chiusura dell'accordatore e l'unità tornerà alla schermata originale.

Accordare una chitarra

1. Suonate la corda libera da accordare e regolatela.

Il display sarà diverso in base al tipo di accordatura selezionato. (→"Cambiare le impostazioni dell'accordatore")

■Accordatura CHROMATIC

Appariranno il nome della nota più vicina e lo scostamento di tonalità sul display e grazie ai LED.

Quando l'accordatura è corretta, il LED al centro dell'indicatore di livello sarà verde e i LED a destra e sinistra saranno rossi.

■Altre accordature

Appaiono il numero di corda e lo scostamento di tonalità sul display e grazie ai LED.

Quando l'accordatura è corretta, il LED al centro dell'indicatore di livello sarà verde e i LED a destra e sinistra saranno rossi.

Cambiare le impostazioni dell'accordatore

1. Premete quando la schermata TUNER è aperta.

Si apre la schermata TUNER.

■Impostare il metodo di uscita

1. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
BYPASS | Gli effetti sono bypassati e il suono della chitarra è inviato in uscita.
MUTE | Il suono della chitarra non è inviato in uscita.

SUGGERIMENTI

Potete anche ruotare sulla schermata TUNER per cambiare questa impostazione.

■Regolare la tonalità di riferimento

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

・Imposta A medio tra 435 e 445 Hz.

・Potete anche ruotare sulla schermata Tuner per cambiare questa impostazione.

■Impostare il tipo di accordatura

1. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
CHROMATIC | Lo scostamento di tonalità appare in base alla nota più vicina (in semitoni).
Altri tipi | Il numero della corda più vicina appare in base al tipo selezio- nato, assieme alla quantità di scostamento dalla tonalità. Si possono selezionare i seguenti tipi.

Display | Spiegazione | Numero di corda/nota
GUITAR | Accordatura standard per chitarra con 7a corda | 7 B 6 E 5 A 4 D 3 G 2 B 1 E
OPEN A | Accordatura open A (le corde libere eseguono un accordo di A) | 7 – 6 E 5 A 4 E 3 A 2 C# 1 E
OPEN D | Accordatura open D (le corde libere eseguono un accordo di D) | 7 – 6 D 5 A 4 D 3 F# 2 A 1 D
OPEN E | Accordatura open E (le corde libere eseguono un accordo di E) | 7 – 6 E 5 B 4 E 3 G# 2 B 1 E
OPEN G | Accordatura open G (le corde libere eseguono un accordo di G) | 7 – 6 D 5 G 4 D 3 G 2 B 1 D
DADGAD | Accordatura alternata spesso usata per tap e altre tecniche | 7 – 6 D 5 A 4 D 3 G 2 A 1 D

■Usare accordature ribassate

1. Ruotate .

Tutte le corde possono essere accordate abbassate, rispetto al normale, di uno (♭×1), 2 (♭×2) o 3 (♭×3) semitoni.

NOTE

L'accordature ribassata non è utilizzabile quando il tipo di accordatura è "CHROMATIC".

Usare i rhythm

Potete suonare assieme ai rhythm incorporati.

Attivare la funzione rhythm

1. In modalità MEMORY, STOMP o EDIT, premete .

Si apre la schermata RHYTHM.

SUGGERIMENTI

・Premete per tornare alla modalità originale.

・Durante la riproduzione del rhythm, premete per continuare la riproduzione e tornare alla moda- lità originale.

・Il looper può essere usato durante la riproduzione del rhythm. Quando è aperta la schermata RHYTHM, premete per passare alla schermata LOOPER. (→"Usare il looper")

Impostare il rhythm

■Selezionare rhythm pattern

1. Ruotate .

Seleziona il rhythm pattern. (→"Rhythm pattern")

■Impostare il precount

1. Ruotate .

Imposta il precount.

Esegue un suono prima dell'avvio della registrazione del looper.

Impostazione | Spiegazione
OFF | Nessun precount.
ON | Esegue un precount.

■Regolare il tempo

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

・Impostabile da 40 a 250.

・Il tempo impostato qui sarà condiviso da effetti e looper.

■Regolare il volume

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 100.

Avviare/fermare la riproduzione del rhythm

1. Premete .

Si avvia la riproduzione del rhythm.

2. Premete .

Si ferma la riproduzione del rhythm.

SUGGERIMENTI

Durante la riproduzione del rhythm, potete passare tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT. Per fermare la riproduzione del rhythm, premete per aprire la schermata RHYTHM, e poi premete .

Rhythm pattern

N. | Nome | Indic. tempo
1 | GUIDE | 4/4
2 | 8Beats1 | 4/4
3 | 8Beats2 | 4/4
4 | 8Beats3 | 4/4
5 | 16Beats1 | 4/4
6 | 16Beats2 | 4/4
7 | 16Beats3 | 4/4
8 | Rock1 | 4/4
9 | Rock2 | 4/4
10 | Rock3 | 4/4
11 | ROCKABLY | 4/4
12 | R'n'R | 4/4
13 | HardRock | 4/4
14 | HeavyMtl | 4/4
15 | MtlCore | 4/4
16 | Punk | 4/4
17 | FastPunk | 4/4
18 | Emo | 4/4
19 | TomTomBt | 4/4
20 | Funk1 | 4/4
21 | Funk2 | 4/4
22 | FunkRock | 4/4
23 | JazzFunk | 4/4
24 | R&B1 | 4/4
25 | R&B2 | 4/4
26 | 70's Soul | 4/4
27 | 90's Soul | 4/4
28 | Motown | 4/4
29 | HipHop | 4/4
30 | Disco | 4/4
31 | Pop | 4/4
32 | PopRock | 4/4
33 | IndiePop | 4/4
34 | EuroPop | 4/4
35 | NewWave | 4/4
36 | OneDrop | 4/4
37 | Steppers | 4/4
38 | Rockers | 4/4
39 | Ska | 4/4
40 | 2nd Line | 4/4
41 | Country | 4/4
42 | Shuffle1 | 4/4
43 | Shuffle2 | 4/4
44 | Blues1 | 4/4
45 | Blues2 | 4/4
46 | Jazz1 | 4/4
47 | Jazz2 | 4/4
48 | Fusion | 4/4
49 | Swing1 | 4/4
50 | Swing2 | 4/4
51 | Bossa1 | 4/4
52 | Bossa2 | 4/4
53 | Samba1 | 4/4
54 | Samba2 | 4/4
55 | Breaks1 | 4/4
56 | Breaks2 | 4/4
57 | Breaks3 | 4/4
58 | 12/8 Grv | 12/8
59 | Waltz | 3/4
60 | JzWaltz1 | 3/4
61 | JzWaltz2 | 3/4
62 | CtWaltz1 | 3/4
63 | CtWaltz2 | 3/4
64 | 5/4 Grv | 5/4
65 | Metro3 | 3/4
66 | Metro4 | 4/4
67 | Metro5 | 5/4
68 | Metro |

Usare il looper

Potete registrare la vostra esecuzione e creare frasi in loop mono lunghe fino a 30 secondi.

Attivare il looper

1. In modalità MEMORY, STOMP o EDIT premete .

Si apre la schermata LOOPER.

SUGGERIMENTI

Premete per tornare alla modalità originale.

Impostare il looper

■Impostare il tempo di registrazione del loop

1. Ruotate .

Impostazioni
Spiegazione

MANUAL
La registrazione continua finché non viene fermata manualmente oppure finché non è raggiunto il tempo di registrazione massimo.

♩×1–64

Impostate il valore su 1 – 64 quarti di nota. Il tempo di registrazione effettivo dipende dall'impostazione BPM.

Tempo di registrazione (secondi) = 60 ÷ BPM × quarti di nota

NOTE

・Il tempo di registrazione del looper è tra 1.5 e 30 secondi.

・Le impostazioni non adatte al tempo di registrazione saranno regolate automaticamente.

・Cambiare il tempo di registrazione cancellerà i dati registrati.

■Impostare come fermare il loop

1. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
Instant | Si ferma immediatamente dopo il comando di stop.
Finish | Il loop si ferma dopo essere stato eseguito fino alla fine.
Fade Out | ll loop si ferma dopo il fading out.

■Regolare il tempo

1. Ruotare .

NOTE

Cambiare il tempo cancella i dati registrati.

SUGGERIMENTI

・Impostabile da 40 a 250.

・Il tempo impostato qui sarà condiviso da effetti e rhythm.

■Regolare il volume

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 100.

Registrare ed eseguire loop

1. Premete .

Si avvia la registrazione del loop.

2. Fermate la registrazione e avviate la riproduzione del loop.

Se il tempo di registrazione è su "Manual"

Premere ancora o consentire di raggiungere il tempo massimo di registrazione fermerà la re- gistrazione e avvierà la riproduzione del loop.

Se il tempo di registrazione è su "♩×1–64"

Quando è raggiunto il tempo di registrazione impostato, la registrazione si ferma e si avvia la riproduzione del loop.

3. Premete .

Si ferma la riproduzione del loop.

NOTE

・Durante la riproduzione del rhythm, la registrazione si ferma dopo il precount.

・Il suono in ingresso dal jack AUX IN non sarà registrato.

SUGGERIMENTI

・Durante la riproduzione del rhythm, è abilitata la quantizzazione in modo che anche se il tempo di fine registrazione non è esatto, il loop sarà automaticamente regolato affinché la riproduzione possa rimanere a tempo.

・Durante la riproduzione del loop, potete passare tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT.

Sovrascrivere i loop

Si possono aggiungere esecuzioni aggiuntive al loop registrato.

1. Premete durante la riproduzione del loop.

Si avvia la sovraregistrazione.

Quando è raggiunta la fine del loop, la riproduzione continua dall'inizio, e la sovraregistrazione può essere ripetuta.

2. Premete durante la sovraregistrazione.

Si ferma la sovraregistrazione, ma continua la riproduzione del loop.

Cancellare il loop

1. Quando è ferma la riproduzione del loop, tenete premuto .

Si cancella il loop registrato.

Usare il pedale d'espressione (solo G1 X FOUR)

Se è selezionato un effetto della categoria PEDAL mentre ustae un G1 X FOUR, potete controllare la quantità di effetto col pedale d'espressione.

Impostare gli effetti del pedale

1. In modalità EDIT, selezionate un effetto dalla categoria PEDAL.

NOTE

Si può selezionare un solo effetto dalla categoria PEDAL.

SUGGERIMENTI

Selezionare effetti da categorie (→"Selezionare categorie di effetto")

2. Ruotate – .

Regolate l'effetto pedale. (→"Regolare i parametri effetto")

3. Usate il pedale d'espressione.

Cambia la quantità di effetto.

SUGGERIMENTI

Premete fronte e retro del pedale d'espressione per attivare/disattivare l'effetto. Ciò non salva, tuttavia, l'impostazione ON/OFF.

Regolare il pedale

Regolare la sensibilità del pedale

1. Premendo , accendete G1 X FOUR.

Si apre la schermata PEDAL CALIBRATION.

2. Usate il pedale come illustrato sul display, e premete o ogni volta.

La calibratura è finita quando appare "Complete!".

NOTE

・Regolate la sensibilità del pedale nei seguenti casi.

　– Premere sul pedale ha poco effetto.

　– Il volume e il tono variano molto anche quando il pedale è premuto leggermente.

・Se appare "Error!", iniziate la calibratura ancora dall'inizio.

Regolare la resistenza

1. Inserite una chiave a brugola da 5 mm nell'alloggiamento della vite di regolazione della resistenza, posta sul lato del pedale.

2. Ruotate in senso orario per stringere il pedale e in senso antiorario per allentarlo.

NOTE

Fate attenzione allentando la vite. Allentandola troppo, si potrebbe scollegare internamente, rendendo impossibile mantenere il pedale in posizione.

Gestione del firmware

Controllare le versioni firmware

1. Premendo , accendete G1 FOUR/G1 X FOUR.

Si apre la schermata VERSION del firmware.

2. Premete o .

G1 FOUR/G1 X FOUR si riavvia e si riapre la solita schermata.

Aggiornare il firmware

Visitate il sito web di ZOOM (https://www.zoom.co.jp/), e scaricate il firmware per G1 FOUR/G1 X FOUR.

1. Premendo sia sia , usate un cavo USB per collegare G1 FOUR/G1 X FOUR al computer.

G1 FOUR/G1 X FOUR si accende e si apre la schermata FIRMWARE UPDATE.

2. Lanciate l'applicazione di aggiornamento del firmware sul computer.

Si avvia l'aggiornamento.

Appare "Complete!" al termine dell'aggiornamento.

NOTE

・Non scollegate il cavo USB durante un aggiornamento firmware.

・Nella remota possibilità che l'aggiornamento non dovesse riuscire, eseguite nuovamente le procedure dall'inizio.

SUGGERIMENTI

Visitate il sito web di ZOOM per dettagli sull'uso dell'applicazione.

3. Completato l'aggiornamento, scollegate il cavo USB e spegnete l'unità.

SUGGERIMENTI

L'aggiornamento del firmware non cancella le patch salvate.

Riportare alle impostazioni di default di fabbrica

1. Premendo , accendete G1 FOUR/G1 X FOUR.

Si apre una schermata di conferma dell'inizializzazione.

2. Ruotate .

Selezionate l'operazione.

Impostazione | Spiegazione
YES | Inizializza le impostazioni, riportandole al default di fabbrica.
NO | Annulla l'inizializzazione e riporta alla solita schermata.

3. Premete o .

Si avvia l'inizializzazione.

Terminata l'inizializzazione, appare "Complete!", e si riapre la solita schermata.

NOTE

L'inizializzazione riscriverà tutte le impostazioni, comprese le patch, riportandole ai valori di default di fabbrica. Siatene consapevoli prima di usare questa funzione.

Diagnostica

L'unità non si accende

・Se state usando le batterie, collegate un cavo al jack INPUT.

Nessun suono o uscita molto bassa

・Controllate le connessioni. (→"Collegare")

・Regolate i livelli degli effetti. (→"Regolare i parametri effetto")

・Regolate il livello della patch. (→"Cambiare livello alla patch")

・Regolate il volume in uscita. (→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

・Se state usando il pedale d'espressione per regolare il volume, regolate la posizione del pedale fino ad ottenere il livello di volume corretto.

・Verificate che l'uscita dell'accordatore non sia su "MUTE". (→"Cambiare le impostazioni dell'accordatore")

Molto rumore

・Verificate che la causa non sia un cavo schermato.

・Usate un adattatore AC originale di ZOOM. (→"Collegare")

Gli effetti non funzionano

・Se si supera la capacità di processamento dell'effetto, appare "PROCESS OVERFLOW" sul display. Quando appare "PROCESS OVERFLOW" relativamente ad un effetto, esso sarà bypassato. (→"Cambiare tipo di effetto")

Le batterie si scaricano velocemente

・Verificate che non si tratti di batterie al manganese. Le batterie alcaline dovrebbero fornire circa 18 ore di operatività in continuo.

・Verificate l'impostazione della batteria.

　L'impostazione deve essere coerente con le batterie in uso, affinché la carica residua sia visualizzata correttamente. (→"Impostare il tipo di batteria usato")

・A causa delle loro caratteristiche, le batterie si scaricano più velocemente se usate in ambienti con basse temperature.

Il pedale d'espressione non funziona correttamente (solo G1 X FOUR)

・Controllate le impostazioni del pedale d'espressione. (→"Usare il pedale d'espressione (solo G1 X FOUR)")

・Regolate il pedale d'espressione. (→"Regolare il pedale")

Specifiche tecniche

N. massimo di effetti in simultanea

5

Patch utente

50

Frequenza di campionamento

44.1 kHz

Conversione A/D

24-bit 128× sovracampionamento

Conversione D/A

24-bit 128× sovracampionamento

Processamento di segnale

32-bit

Display

128×32 dot-matrix LCD

Ingressi

INPUT

Jack mono standard

Livello ingresso nominale: −20 dBu

Impedenza in ingresso (linea): 470 kΩ

AUX IN

Mini jack stereo

Livello ingresso nominale: −10 dBu

Impedenza in ingresso (linea): 1 kΩ

Uscita

OUTPUT

Jack stereo standard (combinato linea/cuffia)

Max. livello in uscita:

Linea +2 dBu (10 kΩ o più impedenza in uscita)

Cuffie 17 mW + 17 mW (carico 32 Ω)

Ingresso S/N

120 dB

Noise floor (rumore residuo)

−97 dBu

Alimentazione

Adattatore AC: 9V DC 500mA centro negativo (ZOOM AD-16)

4 batterie tipo AA (circa 18 ore di operatività in continuo usando batterie alcaline con re- troilluminazione LCD disattivata)

USB

USB MIDI, USB Micro-B

・L'alimentazione può anche essere fornita tramite la porta USB.

・Usando un cavo progettato solo per l'alimentazione, altre funzioni USB non sono utilizzabili.

Dimensioni esterne

G1 FOUR　156 mm (D) × 130 mm (W) × 42 mm (H)

G1 X FOUR　156 mm (D) × 216 mm (W) × 52 mm (H)

Peso

G1 FOUR　340 g (escluse batterie)

G1 X FOUR　610 g (escluse batterie)

Note: 0 dBu = 0.775 V

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

https://www.zoom.co.jp

Z2I-3493-01A