オペレーションマニュアルについて

・Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

・Mac®/macOS®は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは、ZOOM ギターラボ・サーキット・エミュレータ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

は、Guitar Labに対応している製品（※１）のプリセットパッチとアーティストパッチの膨大なライブラリに即座にアクセスでき、全てのアンプモデル／エフェクトを完全に編集することができます。 を使って編集したパッチは、エミュレートした製品と共有して使うことができます。自宅では省スペースの 、リハーサル／ライブには機動力の高いマルチエフェクトプロセッサー本体と環境に応じて快適に使い分けていただくことができます。USBオーディオインターフェイスとしても利用可能です。DSPを搭載しているのでエミュレートしたサウンドを使ってMac/Windowsにリアルタイムにレコーディングすることができます。

末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

（※１）対応製品については、ZOOMのWEBサイト(https://www.zoom.co.jp)をご確認ください。

各部の名称

①USB端子

　パソコンと接続します。

②POWERインジケーター

　電源ON時に赤く点灯し、パソコンに接続すると緑に点灯します。

③DC 5V端子

　USB電源アダプター、USBモバイルバッテリーなどを接続すると電源供給ができます。

④PHONES端子

　ヘッドフォンを接続します。

⑤VOLUMEダイヤル

　出力音量を調節します。

⑥AUX IN端子

　オーディオ機器などの外部電源を接続します（入力された信号は直接出力端子に送られます）。

⑦INPUT端子

　ギター／ベースを接続します。

ドライバをインストールする

インストールが完了するまで を接続しないでください。

■Windows

1. https://www.zoom.co.jp/ からパソコンに専用ドライバの「ZOOM GCE-3 Driver」をダウンロードする

NOTE

・最新の「ZOOM GCE-3 Driver」は上記WEBサイトからダウンロードできます。

・ご使用のOS環境に対応するドライバをダウンロードしてください。

2. ドライバをインストールする

ドライバパッケージに同封されているInstallation Guideに従って「ZOOM GCE-3 Driver」をインストールしてください。

■Mac

Macで使用する場合、ドライバのインストールは必要ありません。

Guitar Labをインストールする

■Windows/Mac

1. https://www.zoom.co.jp/ からパソコンにエフェクト管理ソフトウェア「Guitar Lab」をダウンロードする

NOTE

・最新の「Guitar Lab」は上記WEBサイトからダウンロードできます。

・ご使用のOS環境に対応する「Guitar Lab」をダウンロードしてください。

2. 「Guitar Lab」をインストールする

「Guitar Lab」パッケージに同封されているInstallation Guideに従って「Guitar Lab」をインストールしてください。

パソコンに接続する

パソコンと を接続すると、Guitar Labでエフェクト管理ができます。また、 をオーディオインターフェイスとしても使用できます。

1. を最小にする

2. のUSB端子とパソコンをUSBケーブルで接続する

正常に接続されると、POWERインジケーターが緑色に点灯します。

NOTE

USBバスパワーの給電能力が低い場合や、アダプターで動作させたい場合には、専用のACアダプター(ZOOM AD-17)を使用してください。

3. INPUT端子にギター/ベースを接続する

HINT

AUX IN 端子にオーディオ機器などを接続すると、外部の音源に合わせて演奏できます。

4. PHONES端子にヘッドフォンを接続する

5. を操作して適切な音量に調節する

故障かな？と思う前に

Guitar Labが を認識しない

・ がパソコンに正しく接続されていることを確認する。

・ を使用しているソフトウェアをすべて終了し、 とつながっているUSBケーブルを抜き差しする。

・ドライバをインストールしなおす。

・USBハブを使用せずに、パソコンのUSBポートに直接 を接続する。

をオーディオデバイスとして使用できない

・使用しているパソコンの［サウンド］の設定にて、［ZOOM GCE-3］が選択されていることを確認する。

・使用しているソフトウェアの入出力設定で が選択されていることを確認する。

PHONES端子から音が出ない／非常に小さい

・ヘッドフォンが正しく接続されていることを確認する。

・ギター／ベースが正しく接続されていることを確認する。

・VOLUMEダイヤルを調節する。

・Guitar Labの設定を確認する。

ノイズが多い

・シールドケーブルが正常であることを確認する。

・専用のACアダプター(ZOOM AD-17)を使用する。

オーディオインターフェイスとして使用したときに再生や録音中に音が途切れる

・使用しているソフトウェアでオーディオのバッファサイズが調節できる場合は、バッファサイズを大きくする。

・オートスリープ機能などの、パソコンの省電力の設定をOFFにする。

・USBハブを使用せずに、パソコンのUSBポートに直接 を接続する。

仕様

サンプリング周波数

44.1 kHz

A/D変換

24-bit 128倍オーバーサンプリング

D/A変換

24-bit 128倍オーバーサンプリング

信号処理

32-bit

入力

INPUT

標準モノラルフォーンジャック

定格入力レベル: -20 dBu

　入力インピーダンス（ライン）： 470 kΩ

AUX IN

ステレオミニジャック

定格入力レベル: -10 dBu

　入力インピーダンス（ライン）： 1 kΩ

出力

PHONES

ステレオミニジャック

最大出力レベル：

　フォーン　15 mW ＋ 15 mW （typ. 負荷 32 Ω時）

入力 S/N

120 dB (typ)

ノイズフロアー（残留ノイズ）

-96 dBu(typ)

USB

コネクタ：USB Type-C

USB 2.0

電源

USBバスパワー（Type-C）/DC 5V電源（Micro-B）

外形

80 mm(D) x 106 mm(W) x 29 mm(H)

重量

90 g

※0dBu = 0.775V

株式会社ズーム

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-4-3

https://www.zoom.co.jp

Z2I-3552-02A