安全上の注意／使用上の注意

このオペレーションマニュアルでは、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの意味は次のとおりです。

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

図記号の例

「実行しなければならない（強制）内容」です。

「してはいけない（禁止）内容」です。

警 告

■ ACアダプターによる駆動

ACアダプターは、必ずZOOM AD-19を使用する。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。

異なる電源電圧の地域（例えば国外）で使用する場合は、必ずZOOM製品取り扱い店に相談して適切なACアダプターを使用する。

■ 改造について

ケースの開封や改造をしない。

注 意

■ 製品の取り扱いについて

落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えないこと。

異物や液体を入れないように注意すること。

■ 使用環境について

温度が極端に高いところや低いところでは使わない。

暖房機やコンロなど熱源の近くでは使わない。

湿度が極端に高いところや水滴のかかるところでは使わない。

振動の多いところでは使わない。

砂やほこりの多いところでは使わない。

■ ACアダプターの取り扱いについて

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

長期間使用しないときや雷がなっているときは、電源プラグをコンセントから抜く。

■ 接続ケーブルと入出力ジャックについて

ケーブルを接続するときは、各機器の電源スイッチを必ずOFFにしてから接続する。

移動するときは、必ずすべての接続ケーブルとACアダプターを抜いてから移動する。

■ 音量について

大音量で長時間使用しない。

■ 他の電気機器への影響について

は、安全性を考慮して本体からの電波放出および外部からの電波干渉を極力抑えております。しかし、電波干渉を非常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する機器の周囲に設置すると影響が出る場合があります。そのような場合は、 と影響する機器とを十分に距離を置いて設置してください。

デジタル制御の電子機器では、 も含めて、電波障害による誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発生しかねません。注意してください。

■ お手入れについて

パネルが汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。それでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼって拭いてください。クレンザー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナーなど

の溶剤は絶対に使用しないでください。

■ 故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐにAC アダプターを抜いて電源を切り、他の接続ケーブル類もはずしてください。「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お客様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店またはズームサービスまで連絡してください。

■ 著作権について

◎WindowsⓇは、MicrosoftⓇ社の商標または登録商標です。

◎Macintosh、Mac OS、iPadは、Apple Inc.の商標または登録商標です。

◎SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴは商標です。

◎文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

＊文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有するCD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、（株）ズームは一切の責任を負いません。

■ Auto Power Off 機能に関して

操作をやめてから10時間経過すると自動的に電源が切れます。常に電源をONにしたい場合は、「電源の自動OFF機能を無効にする」を参考に、設定をOFFにして下さい。

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

はじめに

このたびは、ZOOM LiveTrak （以下“”と呼びます）をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。は次のような特長を備えた製品です。

12チャンネルのデジタルミキサー+マルチトラックレコーダー

は、モノラル8チャンネル、ステレオ2チャンネルの合計12チャンネルの入力を持ったデジタルミキサーに、最大14トラックを同時に録音することができるマルチトラックレコーダー、14in4outのUSBオーディオインターフェース機能を統合した製品です。コンパクトで軽量な筐体は持ち運びしやすく、リハーサルスタジオ、カフェなどの小規模なライブPAにも使えるデジタルミキサーです。

高品位なマイクプリアンプ

には高品位なマイクプリアンプを８チャンネル搭載しています。EIN -128 dBu、最大入力ゲイン+60 dB、+48 Vのファンタム電源を供給可能な高品位なアナログ入力です。また、チャンネル1、2はHi-Z入力にも対応し、チャンネル3～8は過大な入力も受けられるように、PAD（26 dB減衰）を搭載しています。

５系統のMONITOR OUT

はMASTER OUTとは別に、５系統のMONITOR OUTを搭載しています。MONITOR OUTは出力先ごとに個別にミックスバランスを設定することができます。ヘッドフォン出力に対応しているため、ヘッドフォンさえあれば演奏者に個別のミックスバランスを送ることが可能です。

直感的な操作が可能なデジタルミキサー

はメニューに入ることなく、アナログミキサーのように、すべてのミキサーのパラメーターをつまみや、キーで操作可能です。各チャンネルには、3バンドのEQを搭載し、モノラルチャンネルにはコンプレッサー機能、高品位なセンドエフェクトも搭載しています。また、最大9つのミキサー状態を本体に保存するシーン機能も搭載しています。

最大14トラック同時録音、12トラック同時再生のレコーダー機能

は、各チャンネル+マスターフェーダー通過後の信号を合わせた14トラックを同時に録音することができます。録音したデータは16/24-bit、44.1/48/96 kHzのWAVフォーマットで保存されるため、パソコンに取り込んでDAWの素材としても利用できます。また、マルチトラックレコーダーのようにオーバーダビング、パンチイン／アウトすることもできます。

14in4outのUSBオーディオインターフェース

は、14in4outのUSBオーディオインターフェースとしても利用可能です。各入力とマスターフェーダー通過後の信号をDAWに録音することができます。また、パソコンからの再生信号をステレオチャンネルに割り当てることも可能です。

iOSデバイスとも接続できるクラスコンプライアントモードにも対応しています。

目次

安全上の注意／使用上の注意

はじめに

各部の名称と機能

フロントパネル

リアパネル

機器の接続例

ライブPAシステム

ディスプレイ表示

ホーム画面

電源のON/OFF

電源を入れる

電源を切る

メニュー画面の操作

ミキサー

入力した音を出力機器から出す

音質や定位を調節する

内蔵エフェクトを使う

シーン機能を使う

MONITOR OUT A～Eから出力する信号を設定する

録音／再生

録音の準備をする

録音／再生する

マークを登録する

一部分のみ録音をやり直す（パンチイン／アウト機能）

ミックスダウンをする

自動で録音する

時間をさかのぼって録音する

プロジェクトの保存先フォルダを選択する

再生したいプロジェクトを選択する

メトロノーム機能を使う

メトロノームを有効にする

メトロノームの設定を変更する

スレートマイクを使う

スレートマイクで録音する

スレートマイクの設定を変更する

プロジェクト

プロジェクトの名前を変更する

プロジェクトを削除する

プロテクトをかける

プロジェクトの情報を確認する

プロジェクトをUSBメモリへ保存する

プロジェクトをUSBメモリから読み込む

マークを管理する

オーディオファイル

オーディオファイルを削除する

オーディオファイルをUSBメモリへ書き出す

オーディオファイルをUSBメモリから読み込む

オーディオインターフェース機能を使う

ドライバをインストールする

パソコンに接続する

パソコンからのリターン信号をステレオチャンネルに入力する

カードリーダー機能を使う

録音／再生の設定

録音フォーマットを変更する

自動録音設定を変更する

録音レベルをレベルメーターに表示する

レイテンシー補正を有効にする

再生モードを変更する

SDカードの設定

SDカードの空き容量を確認する

SDカードを初期化する

SDカードの性能をテストする

各種設定

日付／時刻を設定する

フットスイッチを設定する

サンプルレートを変更する

電源の自動OFF機能を無効にする

ディスプレイのコントラストを調節する

設定を工場出荷状態に戻す

ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェアのアップデート

故障かな？と思われる前に

仕様

センド・エフェクト仕様

ミキサーブロックダイアグラム

各部の名称と機能

フロントパネル

インプットチャンネル部

①［MIC/LINE］入力端子

マイクプリアンプを搭載した入力端子です。マイクやキーボード、ギターを接続します。XLR、1/4フォン（バランス、アンバランス）プラグに対応しています。

②［48 V］スイッチ・インジケーター

+48 Vのファンタム電源の供給をON/OFFします。［MIC/LINE］入力端子1～4、5～8にファンタム電源を供給するときにON（ ）にします。

スイッチON時にインジケーターが点灯します。

③［Hi-Z］スイッチ

［MIC/LINE］入力端子1～2の入力インピーダンスを切り替えます。

ギターやベースギターを接続するときにON（ ）にします。

④［PAD］スイッチ

［MIC/LINE］入力端子に接続した機器の入力信号を26 dB減衰させます。

ラインレベルの機器を接続するときにON（ ）にします。

⑤SIGインジケーター

［GAIN］ノブ通過後の信号レベルを表示するインジケーターです。

信号レベルに応じて、インジケーターの色が変化します。

赤点灯：-3 dB

緑点灯：-48～-3 dB

⑥［GAIN］ノブ

マイクプリアンプの入力ゲインを調節します。

［MIC/LINE］入力端子1～2には［Hi-Z］スイッチ、［MIC/LINE］入力端子3～8には［PAD］スイッチがあり、スイッチのON/OFF状態によって調節範囲が変わります。

端子

調整範囲

［MIC/LINE］入力端子1～2（XLR）

+16～+60 dB

［MIC/LINE］入力端子1～2（TRS）

Hi-Z OFF

+16～+60 dB

Hi-Z ON（TS）

+6～+50 dB

［MIC/LINE］入力端子3～8

PAD OFF

+16～+60 dB

PAD ON

-10～+34 dB

⑦［COMP］ノブ

コンプレッサーのかかり具合を調節します。

⑧［SEL］キー

チャンネルストリップ部でパラメーターを変更する対象のチャンネルを選びます。

点灯しているキーのチャンネルが、チャンネルストリップ部の操作対象になります。

⑨［REC/PLAY］キー

入力する信号をSDカードに録音する、または録音済みのファイルをSDカードから再生するかを切り替えます。

状態

説明

赤点灯

コンプレッサー通過後の入力信号をSDカードに録音します。

緑点灯

録音済みのファイルを再生します。再生信号はイコライザーの手前に挿入されます。このとき入力端子からの信号は無効になります。

消灯

録音／再生を行いません。

⑩［LINE］入力端子（TS）

ラインレベル機器を接続する入力端子です。キーボードやオーディオ機器などを接続します。

1/4フォン （アンバランス）プラグに対応しています。

NOTE

［LINE］入力端子（TS）のLチャンネルのみ接続するとモノラルチャンネルになります。

⑪［LINE］入力端子 （RCA）

ラインレベル機器を接続する入力端子です。オーディオ機器などを接続します。

RCAピンに対応しています。

NOTE

［LINE］入力端子（RCA）と［LINE］入力端子（TS）が同時に接続されている場合は ［LINE］入力端子（TS）が優先されます。

⑫［USB］キー

チャンネル9/10、11/12に入力する信号を切り替えます。

点灯：パソコンから出力されるオーディオリターン信号

消灯：［LINE］入力端子

NOTE

をオーディオインターフェースとしてパソコンに接続してください。（→「パソコンに接続する」）

⑬［MUTE］キー

信号のミュートをON/OFFします。

ミュートしたいときにはONにし、キーを点灯させます。

HINT

SDカードへの録音には影響しません。

⑭レベルメーター

チャンネルフェーダー通過後の信号レベルを表示します。

表示範囲：-48 dB～0 dB

NOTE

現在のチャンネルフェーダー位置とシーン機能等で呼び出されたチャンネルフェーダー位置が異なる場合、レベルメーターには呼び出されたフェーダー位置が表示されます

⑮チャンネルフェーダー

チャンネルの信号レベルを-∞から+10 dBの範囲で調節します。

チャンネルストリップ部（CHANNEL STRIP）

①［EQ OFF］キー

キーが点灯時、HIGH、MID、LOW、LOW CUTをバイパスします。

②［HIGH］ノブ

高域用イコライザーのブースト/カット量を調節します。

タイプ：シェルビング

ゲイン幅：-15 dB～+15 dB

周波数：10 kHz

③［MID FREQ］ノブ

中域用イコライザーの中心周波数を調節します。

周波数：100、140、200、250、315、500、800、1k、1.3k、2k、3k、5k、8 kHz

④［MID］ノブ

中域用イコライザーのブースト/カット量を調節します。

タイプ：ピーキング

ゲイン幅：-15 dB～+15 dB

周波数：［MID FREQ］ノブで設定した周波数

⑤［LOW］ノブ

低域用イコライザーのブースト/カット量を調節します。

タイプ：シェルビング

ゲイン幅：-15 dB～+15 dB

周波数：100 Hz

⑥［LOW CUT］キー

低域をカットするハイパスフィルターをON/OFFします。

ONにすると、75 Hz以下の信号を12 dB/octで減衰します。

⑦［SEND EFX］ノブ

SEND EFXバスに送る送り量を、-∞～+10 dBの範囲で調節します。

⑧［PAN］ノブ

ステレオ出力バスへの定位を調節します。

ステレオ入力チャンネルでは、L/Rの音量バランスを調節するバランスとして機能します。

フェーダーモード部（FADER MODE）

①［MASTER］、［A］～［E］キー

［MASTER OUT］端子、［MONITOR OUT A～E］端子から出力されるミックスバランスを切り替えます。

［MASTER］キー：［MASTER OUT］端子から出力されるミックスバランスを表示、調節することができます。

［A］～［E］キー：［MONITOR OUT A～E］端子から出力されるミックスバランスを表示、調節することができます。

NOTE

［MASTER］、［A］～［E］、それぞれ個別で設定をもつことができるパラメーターは以下のとおりです。

- フェーダー位置（各チャンネル）

シーン部（SCENE）

①［ON］キー

シーン機能を使うときにONにし、キーを点灯させます。

②［RESET］キー

現在のミキサーの設定を工場出荷時に戻す際に使用するキーです。

③［1］～［9］キー

現在のミキサーをシーンとして保存する際に保存先として、または設定したシーンを読み出すときに読み出し元として指定するキーです。

現在のミキサーの設定とシーンの設定が一致している場合、該当の番号のキーが点灯します。

本体には最大9つのシーンを保存することができます。

④［RECALL］キー

［1］～［9］キーに保存したシーンを読み出す際に使用するキーです。

このキーを押すと、すでにシーンが保存されている［1］～［9］キーは点滅し、シーンが保存されていない［1］～［9］キーは消灯します。読み出したい場合は、点滅している［1］～［9］キーを押してください。読み出しをキャンセルしたい場合は、もう一度［RECALL］キーを押してください。

⑤［SAVE］キー

現在のミキサーの設定をシーンとして保存する際に使用するキーです。

このキーを押すと、すでにシーンが保存されている［1］～［9］キーは点灯し、SCENEが保存されていない［1］～［9］キーは点滅します。保存したい場合には、保存したい［1］～［9］キーを押してください。保存をキャンセルしたい場合は、もう一度［SAVE］キーを押してください。

センドエフェクト部（SEND EFX）

①エフェクトタイプリスト

内蔵エフェクトのリストです。

現在選択されているエフェクトタイプ名が点灯します。選択中は点滅します。

決定せずに一定時間が経過すると、前回選択したエフェクトタイプに戻ります。

②［TYPE］ノブ

内蔵エフェクトのタイプを選択します。

ノブを回してタイプを選択し、ノブを押して決定します。

③パラメータノブ1,2

選択したエフェクトタイプのパラメーターを調節します。

各エフェクトタイプのパラメーター（→「センド・エフェクト仕様」）

④［EFX RETURN MUTE］キー

内蔵エフェクトからの信号のミュートをON/OFFします。

ミュートしたいときにはONにし、キーを点灯させます。

⑤［EFX RETURN］レベルメーター

［EFX RETURN］フェーダー通過後の内蔵エフェクトからマスターバスに送る信号レベルを、-48 dB～0 dBの範囲で表示します。

⑥［EFX RETURN］フェーダー

内蔵エフェクトからMASTERバスに送る信号レベルを-∞から+10 dBの範囲で調節します。

NOTE

現在のチャンネルフェーダー位置とシーン機能等で呼び出されたチャンネルフェーダー位置が異なる場合、レベルメーターには呼び出されたフェーダー位置が表示されます。

アウトプット部

①［MASTER OUT］端子

マスターフェーダーで音量調節された信号が出力される端子です。

パワーアンプ、PAシステム、アンプ内蔵スピーカーなどを接続します。

XLRバランス出力に対応しています（2番HOT）。

②［MONITOR OUT A］端子

［MONITOR OUT A］ノブで音量調節された信号が出力される端子です。

オペレーター用のモニターシステムなどを接続します。

1/4フォン（バランス）出力に対応しています。

NOTE

［MONITOR OUT A］端子から出力される信号は、MASTER OUTと同じ信号を出力するか、フェーダーモード部で個別に設定した信号を出力するかを選択することができます。（→「MONITOR OUT A～Eから出力する信号を設定する」）

③［MONITOR OUT A PHONES］端子

［MONITOR OUT A PHONES］ノブで音量調節された信号が出力されるヘッドフォン出力端子です。

NOTE

［MONITOR OUT A PHONES］端子は、常に［MONITOR OUT A］端子と同じ信号を出力します。

④［MONITOR OUT B　PHONES］～［MONITOR OUT E　PHONES］端子

［MONITOR OUT B～E］ノブで音量調節された信号が出力されるヘッドフォン出力端子です。

NOTE

［MONITOR OUT B～E］端子から出力される信号は、MASTER OUTと同じ信号を出力するか、フェーダーモード部で個別に設定した信号を出力するかを選択することができます。（→「MONITOR OUT A～Eから出力する信号を設定する」）

⑤［MONITOR OUT A］ノブ

［MONITOR OUT A］端子に出力される信号の音量を調節します。

⑥［MONITOR OUT A PHONES］ノブ

［MONITOR OUT A PHONES］端子に出力される信号の音量を調節します。

⑦［MONITOR OUT B］～［MONITOR OUT E］ノブ

［MONITOR OUT B　PHONES］～［MONITOR OUT E　PHONES］端子に出力される信号の音量を調節します。

⑧［MONITOR OUT A］スイッチ

［MONITOR OUT A］端子、［MONITOR OUT A PHONES］端子から出力される信号を切り替えます。

状態

説明

MASTER（ ）

MASTER OUTと同じ信号を出力します。

A（ ）

フェーダーモード部で設定した信号を出力します。

⑨［MONITOR OUT B］～［MONITOR OUT E］スイッチ

［MONITOR OUT B　PHONES］～［MONITOR OUT E　PHONES］端子から出力される信号を切り替えるスイッチです。

状態

説明

MASTER（ ）

MASTER OUTと同じ信号を出力します。

B～E（ ）

フェーダーモード部で設定した信号を出力します。

⑩［MASTER REC/PLAY］キー

SDカードにマスターバスに入力された信号を録音する、または録音済みのファイルをSDカードから再生するかを切り替えます。

状態

説明

赤点灯

マスターフェーダー通過後の信号をSDカードに録音します。

緑点灯

マスターバスにファイルの再生信号が挿入されます。このとき他のチャンネルの［REC/PLAY］キーは消灯します。

消灯

録音／再生を行いません。

⑪［MASTER MUTE］キー

［MASTER OUT］端子のミュートをON/OFFします。ミュートしたいときにはONにし、キーを点灯させます。

⑫マスターレベルメーター

［MASTER OUT］端子に出力される信号レベルを-48 dB～0 dBの範囲で表示します。

⑬マスターフェーダー

［MASTER OUT］端子に出力される信号レベルを-∞から+10 dBの範囲で調節します。

NOTE

現在のチャンネルフェーダー位置とシーン機能等で呼び出されたチャンネルフェーダー位置が異なる場合、レベルメーターには呼び出されたフェーダー位置が表示されます。

ただし、AUTO RECが有効のときマスターフェーダーのフェーダー位置は表示されません。

レコーダー部（RECORDER）

①スレートマイク

コメント録音用の内蔵マイクです。

［SLATE］キーが押されている間、マイク入力が有効になります。

挿入されるチャンネルは、チャンネル1～12、MASTER、全チャンネルから選択することができます。（→「スレートマイクのルーティングを変更する」）

②［SLATE］キー／インジケーター

スレートマイクを有効にします。

キーを押し、インジケーターが点灯している間、スレートマイクが有効になります。

③ディスプレイ

レコーダーの状態、メニュー画面を表示します。

④［MENU］キー

メニューに入ります。

⑤セレクトエンコーダー

メニューや数値の変更、移動に使用します。

操作

結果

レコーダートップで回す

1秒単位で早送り、巻き戻しをします。

レコーダートップで押す

マークを設定します。

MENU内で回す

パラメーターを移動、値を変更します。

MENU内で押す

パラメーターを決定します。

⑥［TEMPO］キー／インジケーター

レコーダーに搭載されているメトロノームのテンポを設定します。

キーを押すと平均値からテンポが検出されます。

録音、あるいは再生時、40.0～250.0のテンポの間隔でインジケーターが点滅します。

メトロノームの設定（→「メトロノームの設定を変更する」）

⑦［STOP］キー

レコーダーを停止します。

⑧［PLAY/PAUSE］キー／インジケーター

レコーダーを再生、一時停止します。以下のように、インジケーターが再生状態を示します。

状態

説明

緑点灯

再生中です。

緑点滅

再生一時停止中です。

⑨［REC］キー／インジケーター

レコーダーを録音待機状態にします。以下のように、インジケーターが録音状態を示します。

状態

説明

赤点灯

録音中または録音待機中です。

赤点滅

録音一時停止中です。

⑩［REW］キー

一つ前のマークへ移動します。

マークが設定されていない場合、先頭に移動します。先頭で、キーを押すと、前のプロジェクトへ移動します。

長押しすると、巻き戻しします。（押している時間が長いほどスピードが早くなります。）

⑪［FF］キー

次のマークへ移動します。

最後のマークの場合、ファイルの一番後ろに移動します。さらにキーを押すと、次のプロジェクトへ移動します。

長押しすると、早送りします。（押している時間が長いほどスピードが早くなります。）

⑫［OVER DUB］キー／OVER DUBインジケーター

状態

説明

点灯（ON）

現在と同じプロジェクトフォルダ内で上書き録音します。

消灯（OFF）

プロジェクトフォルダを新たに作り、新規録音を行います。

リアパネル

①［POWER］スイッチ

本体の電源をON/OFFします。

「-」側に倒すと、電源がONになります。「○」側に倒すと、電源がOFFになります。

［POWER］スイッチをOFFにすると、現在のミキサーの設定が本体とSDカード内プロジェクトフォルダ内の設定ファイルに自動保存されます。

②［DC IN］12 V ACアダプター端子

付属のACアダプターを接続します。

③［USB HOST］端子

USBメモリを接続するUSB2.0 HOST端子です。

接続したUSBメモリにプロジェクト、オーディオファイルを保存したり、USBメモリから、プロジェクトやオーディオファイルを読み込むことができます。

④［MODE］スイッチ

USB HOST、カードリーダー、オーディオインターフェースとして使用するかを選択します。

起動後に変更することはできません。

⑤［USB DEVICE］端子

パソコンと接続するUSB 2.0端子です。

［MODE］スイッチで選択されたモードによって、カードリーダーまたはオーディオインターフェースで起動します。

カードリーダーモード

SDカードリーダーとして、パソコンとデータをやり取りできます。

オーディオインターフェースモード

オーディオインターフェースとして、パソコンと音声データをやり取りできます。

入力：チャンネル1～12のコンプレッサー通過後の信号とマスターフェーダー通過後の信号がパソコンに入力されます。

出力：パソコンからの出力は、チャンネル9/10、11/12に割り当てることができます。

［CLASS COMPLIANT MODE］スイッチがONの時、iOSデバイスと接続して使用することができます。

⑥［CLASS COMPLIANT MODE］スイッチ

クラスコンプライアントモードに切り替えます。

iOSデバイスと接続する場合、ONにします。

⑦［SAMPLE RATE］スイッチ

本体のサンプルレートを設定します。

起動後に変更することはできません。

⑧SDカードスロット

SDカードのスロットです。

は、SDカード、SDHC規格対応カード、SDXC規格対応カードに対応しています。

HINT

SDカードが で使用可能かテストすることができます。（→「SDカードの性能をテストする」）

⑨［CONTROL IN］端子

フットスイッチ（ZOOM FS01）を接続することができます。

フットスイッチにレコーダーの再生／停止、マニュアルパンチイン／アウト、内蔵エフェクトのミュートのいずれかの機能を割り当てることができます。（→「フットスイッチを設定する」）

機器の接続例

ライブPAシステム

ディスプレイ表示

ホーム画面

No

名称

説明

①

プロジェクト名

プロジェクト名を表示します。

フォルダ内に前のプロジェクトがある場合に「<」を表示します。

フォルダ内に次のプロジェクトがある場合に「>」を表示します。

②

ステータスアイコン

以下のステータスを表示します。

：停止中

：一時停止中

：録音中

：再生中

③

カウンター

時間：分：秒を表示します。

④

シークバー

プロジェクトの始点から終点までの時間までを、シークバーで表示します。

⑤

フォルダ名

プロジェクトが保存されるフォルダをFOLDER01～FOLDER10で表示します。

⑥

PLAY MODEアイコン

PLAY MODEの設定を表示します。（→「再生モードを変更する」）

⑦

メトロノームアイコン

メトロノームが有効なときに表示します。（→「メトロノームを有効にする」）

⑧

プロジェクトプロテクトアイコン

プロジェクトのプロテクトが有効なときに表示します。（→「プロテクトをかける」）

⑨

残り録音可能時間

残り録音時間を表示します。

の録音状態になっているチャンネルの数に応じて、自動的に変化します。

⑩

録音ファイルフォーマット

機器の録音ファイルフォーマットを表示します。

⑪

日付、現在時刻

現在の日付、時刻を表示します。

⑫

SDカードアイコン

SDカードが認識されたときに表示します。

⑬

マーク

マーク番号と以下のステータスを表示します。

：マークと一致（カウンターの位置にマークが登録されています。）

：マークと不一致（カウンターの位置にマークが登録されていません。）

⑭

プロジェクト内最長ファイル時間

プロジェクト内のファイルのうち最長ファイル時間を表示します。

電源のON/OFF

電源を入れる

1.に接続する出力機器の電源がOFFになっていることを確認する

2. がOFFになっていることを確認する

3.専用ACアダプター（AD-19）を使用してコンセントに接続する

4.すべての とフェーダーを最小の位置に合わせる

5.楽器、マイク、スピーカーなどを接続する

HINT

機器の接続例（→「機器の接続例」）

6. をONにする

7.に接続している出力機器の電源をONにする

NOTE

•パッシブタイプのギターやベースギターを使用する場合は、チャンネル1、2に接続し、をONにしてください。（→「フロントパネル」）

•コンデンサーマイクを使用する場合は、をONにしてください。（→「フロントパネル」）

•は操作をしない状態で10 時間が経過すると、自動的に電源が切れます。常に電源をON にしたい場合は、電源の自動OFF 機能の設定を無効にしてください。（→「電源の自動OFF機能を無効にする」）

電源を切る

1. に接続している機器の音量を最小にする

2. に接続している出力機器の電源をOFFにする

3. をOFFにする

以下の画面が表示され、電源がOFFになります。

NOTE

電源OFF時に、現在のミキサーの設定はSDカード内のプロジェクトに保存されます。SDカードに保存できない場合は、本体に保存されます。

メニュー画面の操作

では、レコーダー機能の設定などをメニュー画面から行います。ここでは、基本的なメニュー操作を説明します。

メニューに入る： を押す

メニュー画面が表示されます。

メニュー項目、パラメーターを選択する： を回す

カーソルが移動します。

メニュー項目、パラメーターを確定する： を押す

選択したメニューの画面や、パラメーターの設定画面が表示されます。

一つ前の画面に戻る： を押す

選択したメニューの画面や、パラメーターの設定画面が表示されます。

以降のページでは、メニュー画面の操作を以下のように表記します。

例：メニュー画面で「METRONOME」を選択後、「CLICK」を選択する場合

　　MENU > METRONOME > CLICK を選択する

ミキサー

入力した音を出力機器から出す

スピーカーから音を出す

1.楽器やマイクで音を出しながら、入力信号を で調節する

NOTE

SIGインジケーターが赤点灯しないように調節してください。

2.音を出力したいチャンネルとMASTERの をOFF（消灯）にする

3.マスターフェーダーを「0」の位置に合わせる

4.各チャンネルフェーダーで音量を調節する

5.マスターフェーダーで全体の音量を調節する

ヘッドフォンから音を出す

1.［MONITOR OUT PHONES A］端子にヘッドフォンを接続する

2. をMASTER（ ）にする

3. で音量を調節する

音質や定位を調節する

1.音質や定位を調節したいチャンネルの を押して、点灯させる

2.チャンネルストリップ部の各ノブ／キーを操作して音質、定位を調節する

音質を調節する： 、 、 、 、

定位を調節する：

NOTE

•イコライザーを一括してオフしたい場合は を押して点灯させてください。HIGH、MID、LOW、LOW CUTがバイパスされます。

•コンプレッサーを使うには（→「インプットチャンネル部」）

HINT

各ノブ／キーの詳細（→「チャンネルストリップ部（CHANNEL STRIP）」）

内蔵エフェクトを使う

には16タイプのセンドリターンエフェクトが搭載されています。

1. を回してエフェクトタイプを選択し を押して決定する

2.EFX RETURNの をOFF（消灯）にする

3.［EFX RETURN］フェーダーを「0」の位置に合わせる

4.エフェクトをかけたいチャンネルの を押して、点灯させる

5. でチャンネルごとのかかり具合を調節する

6.［EFX RETURN］フェーダーで全体のかかり具合を調節する

7.、 で、センドエフェクトのパラメーターを調節する

NOTE

各エフェクトタイプ、 、 で調節できるパラメーター（→「センド・エフェクト仕様」）

シーン機能を使う

シーン機能とは、現在のミキサーの設定をシーンとして最大で９つ保存し、保存した設定をいつでも呼び出せる機能です。

シーンを保存する

1. を押して、点灯させる

シーン機能が有効になります。

2. を押す

～ のうち、すでにシーンが保存されているキーは点灯し、保存されていないキーは点滅します。

シーンの保存を行わない場合は、もう一度 を押します。

3.保存先の番号のキーを押す

NOTE

•９つのシーンは本体に保存されます。（→「シーン部（SCENE）」）

•すでにシーンが保存されているキーを選択した場合は、シーンが上書きされます。

•シーンで保存される対象は以下のとおりです。

　- フェーダー位置（各チャンネル、SEND EFX、MASTER）

　- MUTE ON/OFF（各チャンネル、SEND EFX、MASTER）

　- EQ OFF

　- LOW CUT ON/OFF

　- EQ HIGH

　- EQ MID

　- EQ MID FREQ

　- EQ LOW

　- SEND EFX

　- PAN

　- SEND EFX TYPE

　- SEND EFX パラメーター1,2

　- USBキー設定状態

シーンを呼び出す

1. を押して、点灯させる

シーン機能が有効になります。

2. を押す

～ のうち、すでにシーンが保存されているキーは点滅し、保存されていないキーは消灯します。

シーンの呼び出しを行わない場合は、もう一度 を押します。

3.呼び出したい番号のキーを押す

選択した番号に保存されたシーンが呼び出されます。

NOTE

現在のチャンネルフェーダー位置と呼び出したチャンネルフェーダー位置が異なる場合、レベルメーターに表示されたフェーダー位置と同じ位置にフェーダーを動かすまで、音量は変化しません。（→「インプットチャンネル部」）

ミキサー設定を初期化する

1. を押して、点灯させる

シーン機能が有効になります。

2. を押す

～ のうち、すでにシーンが保存されているキーは点滅し、保存されていないキーは消灯します。

初期化を行わない場合は、もう一度 を押します。

3. を押す

現在のミキサー設定が工場出荷時の状態に戻ります。

MONITOR OUT A～Eから出力する信号を設定する

MONITOR OUT A～Eから出力される信号は、MASTER OUTと同じミックスバランスで出力するか、MASTER OUT とは別のミックスバランスで出力するかを設定することができます。

MONITOR OUT A～Eのミックスバランスを調節する

1.ミックスバランスを調節したい出力先に対応する ～ を押す

選択した出力先のキーが点灯し、各チャンネルのフェーダー操作が可能になります。

NOTE

レベルメーターには、フェーダー位置が表示されます。現在のチャンネルフェーダー位置と呼び出したチャンネルフェーダー位置が異なる場合、レベルメーターに表示されたフェーダー位置と同じ位置にフェーダーを動かすまで、音量は変化しません。

2.各チャンネルのフェーダーを操作して音量を調節する

MONITOR OUT A～Eの出力信号を選択する

1.出力先の［MONITOR OUT］スイッチで出力信号を切り替える

MONITOR OUT A～Eで設定したミックスバランスで出力：

　［MONITOR OUT］スイッチをA～E（ ）にする

MASTERと同じミックスバランスで出力：

　［MONITOR OUT］スイッチをMASTER（ ）にする

NOTE

•各出力のミックスバランスは、シーン、プロジェクトに保存されます。

•MONITOR OUT A～Eからは、センドリターンエフェクトの信号は出力されません。

•MASTER、MONITOR OUT A～Eで個別に設定を持つことができるパラメーターは以下のとおりです。

- フェーダー位置（各チャンネル）

ミックスバランスをコピーする

1.ミックスバランスをコピーしたい出力先に対応する 、 ～ を2秒以上押しながら、点滅しているコピー先の 、 ～ を押す

コピー元のミックスバランスが、コピー先へコピーされます。

録音／再生

録音の準備をする

SDカードをセットする

1. をOFFにする

2.SDカードスロットカバーを外し、SDカードをスロットの奥まで差し込む

取り出したいときはSDカードを一度スロットの奥に押し込んでから、引き抜きます。

NOTE

•SDカードのライトプロテクトを解除してから挿入してください。

•SDカードを抜き差しするときは、必ず をOFFにしてください。

•電源がONのままで行うと、データを破損させる恐れがあります。

•SDカードを抜き差しするときは、カードの向きや裏表に注意してください。

•SDカードが入っていないときは、録音や再生はできません。

•SDカードを初期化するには（→「SDカードを初期化する」）

新しいプロジェクトを作成する

では録音、再生するデータをプロジェクトという単位で管理します。

1.MENU＞PROJECT＞NEW PROJECTを選択する

2. でYESを選択し、 を押す

NOTE

•プロジェクトとは（→「プロジェクト」）

•新しいプロジェクトを作成したときには、現在のミキサーの設定が新しいプロジェクトに引き継がれます。

HINT

の電源を入れると、前回操作していたプロジェクトが自動的に読み込まれます。

録音／再生する

は、最大で14トラックの同時録音と、12トラックの同時再生ができるレコーダー機能を内蔵しています。

各チャンネルのコンプレッサー通過後の信号とマスターフェーダー通過後の信号を録音することができ、また、録音した結果を再生することができます。

録音する

1. でオーバーダビングのON/OFFを選択する

2.録音したいチャンネルのを押して、赤点灯させる

3. を押し、録音待機状態にする

HINT

録音済みファイルがあり、かつ がOFFの場合、 を押すと新しいプロジェクトが作成され、その後録音待機状態になります。

4. を押して録音を開始する

5. を押して録音を停止する

NOTE

•各チャンネルの録音される信号は、コンプレッサー通過後の信号です。（→「ミキサーブロックダイアグラム」）

•パンチイン/アウトするには（→「一部分のみ録音をやり直す（パンチイン／アウト機能）」）

•自動的に録音を開始するには（→「自動で録音する」）

•時間をさかのぼって録音するには（→「時間をさかのぼって録音する」）

•録音が終了するとディスプレイに“Please Wait”と表示されます。この表示中に電源を切ったり、SDカードを取り外さないでください。データ破損や、故障の原因になります。

再生する

1.再生したいチャンネルのを押して、緑点灯させる

2. を押して再生を開始する

3. を押して再生を停止する

NOTE

•再生される信号はイコライザーの手前に挿入されるため、再生中に音の音質、定位を調整できます。（→「ミキサーブロックダイアグラム」）

•再生したいプロジェクトを選択するには（→「再生したいプロジェクトを選択する」）

•再生モードを変更するには（→「再生モードを変更する」）

• MASTERチャンネルの再生時には、他のチャンネルを再生することはできません。

マークを登録する

レコーダーの任意の位置にマークを登録すれば、簡単な操作でその位置に移動できます。

録音／再生中にマークを付ける

1.録音/再生中に を押す

マークの順番に移動する

1.キー操作でマークの順番に移動する

次のマークに進む： を押す

前のマークに戻る： を押す

NOTE

プロジェクト内のマークを確認、削除するには（→「マークを管理する」）

HINT

•マークは1プロジェクトに最大99個までつけられます。

•マークの位置で を押し込むことでマークを削除することもできます。

一部分のみ録音をやり直す（パンチイン／アウト機能）

“パンチイン／アウト”は、すでに録音されているトラックの一部分のみを録音し直す機能です。トラックの状態を再生から録音へと切り替える操作が“パンチイン”、録音から再生へと切り替える操作が“パンチアウト”です。

では、パネル上のキーやフットスイッチ（ZOOM FS01）を使ってパンチイン／アウトを手動で行うことができます。

1. を押してON（インジケーター点灯）にする

2.録り直すトラックの を赤点灯するまで数回押す

3. を押すか、または を左に回して、録り直す部分の手前に移動する

4. を押して再生を開始する

5.録り直したい位置で を押して録音を開始する（パンチイン）

6.録り直しが終わったら、 を押す（パンチアウト）

NOTE

•フットスイッチ（ZOOM FS01）を使ってパンチイン/アウトをするには（→「フットスイッチを設定する」）

•パンチイン／アウトは上書き録音で行います。

•1回の再生で、最大99回連続パンチイン／アウトすることができます。

7.再生を停止するには を押す

ミックスダウンをする

最終的なステレオミックスを、マスタートラックに録音します。

マスターフェーダー通過後の信号がマスタートラックへと送られます。

マスタートラックに録音する

1. を押して点灯させる

NOTE

録音した個々のトラックの音量、定位を調節した状態で操作を始めてください。

2.MASTERの を赤点灯するまで数回押す

3. で先頭に戻る

4. を押して録音待機状態にする

5. を押して録音を開始する

6.ミックスダウンが終了したら、 を押す

マスタートラックを再生する

1.MASTER の を緑点灯するまで数回押す

2. を押す

NOTE

•マスタートラックの再生を解除するには、MASTERの を消灯するまで数回押します。

•マスタートラック再生時には、他のトラックは再生されません。

•MONITOR OUTからマスタートラックの再生を聞く場合は、［MONITOR OUT A～E］スイッチをMASTER（）にしてください。

自動で録音する

マスターフェーダー通過後のレベルに応じて、自動的に録音を開始／終了することができます。

1.MENU > REC/PLAY > AUTO REC > ON / OFF を選択する

2. でONを選択して、 を押す

NOTE

自動録音機能の詳細を設定するには（→「自動録音設定を変更する」）

3. を数回押して、レコーダートップ画面に戻る

4. を押す

インジケーターが点灯し、録音待機状態になります。

MASTERのレベルメーターが自動録音の開始レベルの位置で点滅します。

HINT

設定したレベル（MASTERのレベルメーター上に表示）以上の入力があると、自動的に録音を開始します。

設定したレベル以下の入力になると自動的に録音を終了する機能を使用することもできます。（→「自動停止を設定する」）

5.待機状態から抜けたいときや録音を中止したいときは、 を押す

NOTE

•PRE REC、METRONOME、PRE COUNT機能との併用はできません。AUTO RECをONにした場合、これらの機能は無効となります。

•OVER DUB機能が有効のとき、AUTO REC機能は無効となります。

時間をさかのぼって録音する

入力信号を常に一定時間蓄えておくことにより、録音を開始する2秒前までさかのぼって録音（プリ録音）できます。突然演奏が始まったときなどに備えて設定しておくと便利です。

1.MENU > REC/PLAY > PRE REC を選択する

2. でONを選択して、 を押す

NOTE

•AUTO REC、METRONOME、PRE COUNT、OVER DUB機能との併用はできません。

•AUTO REC、PRE COUNTをONにした場合、PRE RECは無効になります。

•録音の一時停止状態でも、PRE REC機能は有効です。

プロジェクトの保存先フォルダを選択する

録音したプロジェクトを保存するフォルダを10フォルダの中から選択します。

1.MENU > FOLDER を選択する

2. で保存先のフォルダを選択し、 を押す

NOTE

•1フォルダあたり、1000個のプロジェクトを保存することができます。

•プロジェクトがないフォルダを選択した場合、自動的にプロジェクトが作成されます。

再生したいプロジェクトを選択する

SDカードに保存されているプロジェクトを読み込みます。

1.MENU > PROJECT > SELECT を選択する

2. で読み込みたいプロジェクトを選択し、 を押す

NOTE

•異なるフォルダにあるプロジェクトを選択することはできません。別フォルダに保存されているプロジェクトを選択したい場合は、あらかじめフォルダを選択してくださ い。（→「プロジェクトの保存先フォルダを選択する」）

•プロジェクトが読み込まれると、プロジェクトに保存されたミキサーの設定が読み込まれます。

•現在のチャンネルフェーダー位置と読み込んだプロジェクトのチャンネルフェーダー位置が異なる場合、レベルメーターには呼び出されたフェーダー位置が表示されます。現在のフェーダー位置と同じになるまでは、音量は変化しません。

•別のプロジェクトへ移動したとき、移動元のプロジェクトのミキサー設定はプロジェクトフォルダ内の設定ファイルに保存されます。

メトロノーム機能を使う

は、音量、音色を変更することができるプリカウント機能付きメトロノームを搭載しています。各出力ごとに音量を変更することもできます。メトロノームの設定は各プロジェクトごとに保存されます。

メトロノームを有効にする

1.MENU > METRONOME > CLICK を選択する

2.メトロノームが鳴る条件を で選択し、 を押す

設定値

説明

OFF

メトロノームは鳴りません。

REC AND PLAY

録音、再生時に鳴ります。

REC ONLY

録音時のみ鳴ります。

PLAY ONLY

再生時のみ鳴ります。

メトロノームの設定を変更する

メトロノームのテンポを変更する

1. を押す

現在のテンポが画面に表示されます。

2.以下のいずれかの方法でテンポを変更する

・ を回す

・ を設定したいテンポに合わせて押す

前カウントを設定する

録音／再生を開始する前にカウントを鳴らすことができます。

1.MENU > METRONOME > PRE COUNT を選択する

2. で前カウントの動作を選択し、 を押す

設定値

説明

OFF

前カウントしません。

1〜8

録音／再生を始める前に、設定した回数（1〜8）前カウントを鳴らします。

SPECIAL

録音／再生を始める前に以下のようなカウントを鳴らします。

NOTE

•再生時にも前カウントは有効です。

•AUTO REC機能との併用はできません。AUTO RECをONにした場合、PRE COUNTは無効となります。

•PRE REC機能との併用はできません。PRE COUNTをONにした場合、PRE RECは無効となります。

メトロノームの音色を変更する

1.MENU > METRONOME > SOUNDを選択する

2. で音色を選択し、 を押す

HINT

BELL、CLICK、STICK、COWBELL、HI-Qから選択できます。

NOTE

でメトロノームを再生し、音色を確かめることができます。

メトロノームのパターンを変更する

1.MENU > METRONOME > PATTERN を選択する

2. でパターンを選択し、 を押す

HINT

1/4-8/4、6/8から選択できます。

NOTE

でメトロノームを再生し、パターンを確かめることができます。

メトロノームの音量を変更する

MASTER OUT、MONITOR OUT A〜Eそれぞれ個別にメトロノームの音量を調節することができます。

1.MENU > METRONOME > LEVEL > MASTER、A〜E を選択する

2. を回してボリュームを調節し、 を押す

HINT

0–100から選択できます。

NOTE

でメトロノームを再生し、音量を確かめることができます。

スレートマイクを使う

は、コメントを入れることができるスレートマイクを搭載しています。

スレートマイクで録音する

1.録音を開始する（→「録音する」）

2. を押して、スレートマイクを有効にする

を押している間はインジケーターが点灯し、スレートマイクが有効になります。

NOTE

•スレートマイクがルーティングされているチャンネルでは、スレートマイク使用時、入力端子からの信号がミュートされます。

•各チャンネルフェーダーは、録音されるスレートマイクのレベルには影響しません。

スレートマイクの設定を変更する

スレートマイクの音量を変更する

1.MENU > SLATE > LEVEL を選択する

2. を回して音量を調節し、 を押す

スレートマイクのルーティングを変更する

1.MENU > SLATE > ROUTING を選択する

2. を回して、ルーティングするチャンネルを選択する

3. を押して決定する

4. を押す

HINT

を押すたびにON/OFFが交互に切り替わります。

プロジェクト

では録音、再生するデータをプロジェクトと呼ばれる単位で管理します。

プロジェクト に保存されるデータは以下のとおりです。

・ オーディオデータ

・ ミキサーの設定

・ センドリターンエフェクトの設定

・ マーク情報

・ メトロノームの設定

プロジェクトの名前を変更する

現在読み込まれているプロジェクトの名称を変更します。

1.MENU > PROJECT > RENAME を選択する

2.名前を変更する

カーソル移動、文字の変更： を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定： を押す

NOTE

•プロジェクト名の初期値は、作成された日時です。

例）2017年3月14日、18時48分20秒時点に作成されたプロジェクト名：170314_184820

•プロジェクト名の文字数は13文字です。

•プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

   （スペース）!#$%&'（）+,-0123456789;=@

   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ［］^_`

   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

•プロジェクトは、数字、アルファベット順に並び替えられます。

•スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

•プロジェクト名は、SDカード内のプロジェクトフォルダの名称と共通です。

3. を押す

プロジェクトを削除する

選択されているフォルダ内のプロジェクトを削除することができます。

1.MENU > PROJECT > DELETE を選択する

2. で削除したいプロジェクトを選択し、 を押す

3. でYESを選択し、 を押す

NOTE

プロテクトがONになっているプロジェクトは削除できません。

プロテクトをかける

現在読み込まれているプロジェクトにライトプロテクト（書き換え保護）をかけて、プロジェクトの保存や消去、内容の変更ができないようにします。

1.MENU > PROJECT > PROJECT PROTECT を選択する

2. でONを選択し、 を押す

NOTE

•プロテクトがONのプロジェクトは、録音ができません。録音を行うときはプロテクトをOFFにしてください。

•プロテクトがOFFのプロジェクトは、電源をOFFにしたときや、他のプロジェクトを読み込んだときに、必ずSDカードに保存されます。楽曲が完成したら、完成後に行った操作が誤って保存されないように、プロテクトをONにすることをお勧めします。

プロジェクトの情報を確認する

現在読み込まれているプロジェクトの各種情報を確認することができます。

1.MENU > PROJECT を選択する

2. でINFORMATIONを選択し、 を押す

表示項目

説明

NAME

プロジェクト名

PATH

プロジェクトが保存されている場所

DATE

プロジェクト作成年月日（YYYY/MM/DD HH:MM:SS）

FORMAT

録音フォーマット

SIZE

プロジェクトのサイズ

TIME

プロジェクトの時間（HHH：MM：SS）

FILES

トラック・ファイルの情報を表示

プロジェクトをUSBメモリへ保存する

に直接USBメモリを接続して、現在読み込まれているプロジェクトをUSBメモリへ保存することができます。

1. をOFFにする

2.USBメモリを［USB HOST］端子に接続する

3. をUSB HOSTにする

4. をONにする

5.MENU > PROJECT > PROJECT EXPORT を選択する

6.名前を変更する

カーソル移動、文字の変更： を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定： を押す

NOTE

•プロジェクト名の初期値は、作成された日時です。

例）2017年3月14日、18時48分20秒時点に作成されたプロジェクト名：170314_184820

•プロジェクト名の文字数は13文字です。

•プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

   （スペース）!#$%&'（）+,-0123456789;=@

   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ［］^_`

   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

•プロジェクトは、数字、アルファベット順に並び替えられます。

•スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

•プロジェクト名は、SDカード内のプロジェクトフォルダの名称と共通です。

7. を押す

8. でYESを選択し、 を押す

NOTE

•USBメモリのフォルダ構成は以下のとおりです。

このフォルダ構成は、絶対に変更しないでください。

•保存されたプロジェクトはUSBメモリの「ZOOM_L-12」フォルダ内の「PROJECT」フォルダに保存されます。

•“Saving”、“Loading”の表示中は絶対にUSBメモリを抜かないでください。

プロジェクトをUSBメモリから読み込む

USBメモリに保存しているプロジェクトを、SDカードにコピーすることができます。

NOTE

あらかじめ、パソコンでUSBメモリに「ZOOM_L-12」フォルダを作り、「PROJECT」フォルダを作ってください（→「プロジェクトをUSBメモリへ保存する」）。読み込み対象のプロジェクトは、「PROJECT」フォルダ内のプロジェクトのみです。

1. をOFFにする

2.USBメモリを［USB HOST］端子に接続する

3. をUSB HOSTにする

4. を ON にする

5.MENU > PROJECT > PROJECT IMPORT を選択する

6. でUSBメモリ内の読み込みたいプロジェクトを選択し、 を押す

7.名前を変更する

カーソル移動、文字の変更： を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定： を押す

NOTE

•プロジェクト名の初期値は、作成された日時です。

例）2017年3月14日、18時48分20秒時点に作成されたプロジェクト名：170314_184820

•プロジェクト名の文字数は13文字です。

•プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

   （スペース）!#$%&'（）+,-0123456789;=@

   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ［］^_`

   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

•プロジェクトは、数字、アルファベット順に並び替えられます。

•スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

•プロジェクト名は、SDカード内のプロジェクトフォルダの名称と共通です。

8. を押す

9. でYESを選択し、 を押す

NOTE

•読み込まれたプロジェクトは、現在選択されているフォルダに保存されます。

•“Saving”、“Loading”の表示中は絶対にUSBメモリを抜かないでください。

マークを管理する

現在読み込まれているプロジェクトのマークを一覧表示し、マークの確認、再生、削除を行うことができます。

1.MENU > PROJECT > MARK LIST を選択する

マークの一覧が表示されます。

2. でマークを選択し、再生または削除を行う

を押す：マークの位置に移動する

を押す：マークを削除する

オーディオファイル

では、録音先のチャンネルに応じて以下のオーディオファイルが作成されます。

・ チャンネル1～8：モノラルWAVファイル

・ チャンネル9/10、11/12、MASTER：ステレオWAVファイル

ファイルフォーマットは、機器固有のサンプルレート（→「サンプルレートを変更する」）、または量子化ビット数の設定（→「録音フォーマットを変更する」）に応じて変わります。

また、DAWソフトウェアで作ったオーディオファイルをで再生することもできます（→「オーディオファイルをUSBメモリから読み込む」）

NOTE

•オーディオファイルは、チャンネルによってファイル名が異なります。

チャンネル1～8：TRACK01〜TRACK08

チャンネル9/10、11/12：TRACK09_10、TRACK11_12

MASTER：MASTER

•録音中にファイルサイズが2 GBを超えたときは、新しいファイルが同一プロジェクト内で自動的に作成され、録音は継続されます。このときファイル名の末尾に-01、-02のように番号が付加されます。

オーディオファイルを削除する

不要なオーディオファイルを削除できます。

1.MENU > PROJECT > FILE DELETE を選択する

2. で削除したいファイルを選択し、 を押す

NOTE

を押すとファイルを全て選択／選択解除することができます。

3. を押す

4. でYESを選択し、 を押す

NOTE

プロテクトがONになっているプロジェクトは、オーディオファイルを削除できません。

オーディオファイルをUSBメモリへ書き出す

プロジェクトから任意のオーディオファイルをUSBメモリに書き込むことができます。

書き出されたオーディオファイルはUSBメモリの「ZOOM_L-12」フォルダ内の「AUDIO」フォルダに保存されます。

1. を OFF にする

2.USBメモリを［USB HOST］端子に接続する

3. をUSB HOSTにする

4. をONにする

5.MENU > PROJECT > FILE EXPORT を選択する

6. で書き出したいファイルを選択し、 を押す

7.名前を変更する

カーソル移動、文字の変更： を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定： を押す

NOTE

•オーディオファイル名の文字数は24文字です。

•プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

   （スペース）!#$%&'（）+,-0123456789;=@

   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ［］^_`

   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

•スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

8. を押す

9. でYESを選択し、 を押す

NOTE

•“Saving”、“Loading”の表示中は絶対にUSBメモリを抜かないでください。

•保存されたオーディオファイルはUSBメモリのZOOM_L-12フォルダ内のAUDIOフォルダに保存されます。

オーディオファイルをUSBメモリから読み込む

USBメモリから任意のオーディオファイルを既存のプロジェクトへ読み込み、各チャンネルに割り当てることができます。

NOTE

あらかじめ、パソコンでUSBメモリに「ZOOM_L-12」フォルダを作り、「AUDIO」フォルダを作ってください（→「プロジェクトをUSBメモリへ保存する」）。読み込み対象のオーディオファイルは、「AUDIO」フォルダ内のオーディオファイルのみです。

1. を OFF にする

2.USBメモリを［USB HOST］端子に接続する

3. をUSB HOSTにする

4. をONにする

5.MENU > PROJECT > FILE IMPORT を選択する

6. で読み込みたいファイルを選択し、 を押す

NOTE

プロテクトがONになっているプロジェクトは、USB メモリからのオーディオファイルの 読み込みはできません。

7. でファイルを割り当てたいチャンネルを選択し、 を押す

NOTE

•モノラルチャンネルはモノラルWAVファイル、ステレオチャンネルはステレオWAVファイルのみ割り当てることができます。

•すでにファイルが割り当てられているチャンネルには、ファイルを新たに読み込むことはできません。

•ファイルを読み込むと、読み込んだチャンネルに応じてファイル名が自動的に変更されます。

8. でYESを選択し、 を押す

NOTE

“Saving”、“Loading”の表示中は絶対にUSBメモリを抜かないでください。

オーディオインターフェース機能を使う

は14in4outのオーディオインターフェースとして動作します。各入力チャンネルは、対応するUSBオーディオチャンネルにコンプレッサー通過後の信号を常時出力します。チャンネル1〜12、マスターフェーダー通過後のステレオ信号の合計14チャンネルをパソコンに送ります。

ドライバをインストールする

1.http://www.zoom.co.jpからパソコンに「ZOOM L-12 Driver」をダウンロードする

NOTE

•最新の「ZOOM L-12 Driver」は上記WEB サイトからダウンロードできます。

•ご使用のOS環境に対応するドライバをダウンロードしてください。

2.インストーラーを起動して、ドライバをインストールする

指示に従って「ZOOM L-12 Driver」をインストールします

NOTE

詳細なインストール手順については、ドライバパッケージに同封されている「InstallationGuide」を参照してください。

パソコンに接続する

1.［USB DEVICE］端子にUSBケーブルでパソコンを接続する

2. スイッチをAUDIO INTERFACEにする

3. をONにする

NOTE

•iOSデバイスと接続するには、 をONにしてください。

•iOSデバイスと接続するには、Lightning to USBカメラアダプタ／Lightning - USB 3カメラアダプタを使用してください。

4.パソコンのサウンドデバイスに を設定する

NOTE

•サンプルレートが96 kHzの場合は、オーディオインターフェース機能を使うことができません。

パソコンからのリターン信号をステレオチャンネルに入力する

1.入力先のステレオチャンネルの 、 をONにする

チャンネルでコントロールする信号がUSBオーディオチャンネルの信号（プリEQ）に置き換わります。

カードリーダー機能を使う

パソコンと接続して、SDカード内のデータの確認やコピーができます。

1.［USB DEVICE］端子にUSBケーブルでパソコンを接続する

2. をCARD READERにする

3. をONにする

NOTE

CARD READERとして起動しているとき、他の機能、キーは使用することができません。

録音／再生の設定

録音フォーマットを変更する

音質やファイルサイズを考慮しながら、フォーマットを変更できます。

1.MENU > REC / PLAY > REC FORMAT を表示する

2. でフォーマットを変更し、 を押す

HINT

上書きで録音する場合は、元のファイルのビット長で録音されます。例えば16-bit で録音されたファイルに24-bitで上書きすることはできません。

自動録音設定を変更する

自動録音を開始する条件や、自動停止の設定を行えます。

自動録音開始レベルを設定する

1.MENU > REC / PLAY > AUTO REC > REC START LEVEL を表示する

2. でスタートレベルを変更し、 を押す

MASTERフェーダー通過後の信号が設定したレベルを上回ったときに、自動的に録音を開始します。

HINT

-48～0 dBの範囲で設定できます。

自動停止を設定する

1.MENU > REC / PLAY > AUTO REC > AUTO STOP を表示する

2. で自動停止する時間を選択し、 を押す

HINT

OFFまたは0～5秒の範囲で設定できます。

3.MENU > REC / PLAY > AUTO REC > REC STOP LEVEL を表示する

4. でストップレベルを設定し、 を押す

MASTERフェーダー通過後の信号が設定したレベルを下回り、手順2で設定した時間が経過したときに自動的に録音を終了します。

NOTE

自動録音の自動開始／停止を有効にしてから録音を開始すると、手順4で設定したレベルがMASTERのレベルメーター上に表示されます。

録音レベルをレベルメーターに表示する

レコーダーに録音される信号レベル、オーディオインターフェース機能を使用する際のパソコンに録音される信号レベルを、各チャンネルのレベルメーターに表示することができます。

1.MENU > REC / PLAY > REC LEVEL METER を表示する

2. でONを選択し、 を押す

ポストフェーダーのレベルより、録音される信号レベルが大きいとき、録音される信号レベルがレベルメーター上に薄い色の点灯で表示されます。

レイテンシー補正を有効にする

オーバーダビング時のアナログ→デジタル変換時間、信号処理時間、デジタル→アナログ変換の遅延時間を補正することができます。

1.MENU > REC / PLAY > LATENCY ADJUST を表示する

2. でONにし、 を押す

再生モードを変更する

1.MENU > REC / PLAY > PLAY MODE を表示する

2. で再生モードを選択し、 を押す

設定値

説明

OFF

選択した1プロジェクトのみを再生し、ファイル終端に達しても再生し続けます。

PLAY ONE

（1曲再生）

選択した1プロジェクトのみを再生し、ファイル終端で停止します。

PLAY ALL

（全曲再生）

選択したプロジェクトから最後のプロジェクトまでを再生します。

REPEAT ONE

（1 曲リピート再生）

選択した1プロジェクトのみを繰り返し再生します。

REPEAT ALL

（全曲リピート再生）

選択中のフォルダ内のすべてのプロジェクトを繰り返し再生します。

SDカードの設定

SDカードの空き容量を確認する

1.MENU > SD CARD > REMAIN を表示する

空き容量が表示されます。

NOTE

では、SDカードの書き込みパフォーマンスが低下しないように、実際の容量より少なめに表示されます。

SDカードを初期化する

SD カードを 用に初期化します。

1.MENU > SD CARD > FORMAT を表示する

2. でYESを選択し、 を押す

NOTE

•市販のSDカードや、他のパソコンで初期化されたSDカードを使用する場合は、最初に で初期化する必要があります。

•SDカードを初期化すると、それまでに保存されていたデータはすべて消去されますので、ご注意ください。

•96 kHzで録音する際は、録音前にSDカードを初期化してください。

SDカードの性能をテストする

SDカードが で使用可能かどうかテストします。

短時間で行う簡易テストと、SDカードの全領域を検査するフルテストがあります。

簡易テストを行う

1.MENU > SD CARD > PERFORMANCE TEST を表示する

2. で QUICK を選択し、 を押す

3. で YES を選択し、 を押す

カードの性能テストが始まります。テストには30秒ほどかかります。

テストが終了すると、判定結果が表示されます。

4.テストを中止するには を押す

NOTE

性能テスト判定がOK になっても書き込み不良が起きないことを保障するものではありません。あくまで目安として考えてください。

フルテストを行う

1.MENU > SD CARD > PERFORMANCE TEST を表示する

2. で FULL TEST を選択し、 を押す

所要時間が表示されます。

3. で YES を選択し、 を押す

テストが終了すると判定結果が表示されます。

アクセスレートMAX が100％になるとNG となります。

4.テストを中止するには を押す

HINT

を押すとテストを一時中断・再開することができます。

NOTE

性能テスト判定がOK になっても書き込み不良が起きないことを保障するものではありません。あくまで目安として考えてください。

各種設定

日付／時刻を設定する

1.MENU＞SYSTEM＞DATE/TIMEを選択する

2.日付／時刻を設定する

カーソル移動／数値変更：を回す

項目選択／変更内容の確定：を押す

3. を押す

ご購入後、初めて電源をON にした場合は、日付／時刻の設定を行う必要があります。

フットスイッチを設定する

［CONTROL IN］端子にフットスイッチ（ZOOM FS01）を接続すると、レコーダーの再生／停止、マニュアルパンチイン／アウト、センドエフェクトのミュートON/OFFを足元で操作することができます。

1.MENU > SYSTEM > CONTROL INを表示する

2. で設定値を変更する

設定値

説明

PLAY

フットスイッチを押すたびに、再生／一時停止が切り替わります。（ に相当）

PUNCH I/O

マニュアルパンチイン→パンチアウトを制御します。（ に相当）

SEND EFX MUTE

センドエフェクトのミュートをON/OFFします。

サンプルレートを変更する

レコーダーで録音する際のファイルフォーマットはこの設定に依存します。

サンプルレートを変更するには、 の電源を一度OFFにする必要があります。

1. がOFFになっていることを確認する

2. の位置を変更する

HINT

44.1 kHz、48 kHz、96 kHzから選択できます。

NOTE

•96 kHzを選択したときには、本体の動作に制限がかかります。制限がかかる機能は下記のとおりです。

- 録音できるトラック：1～12トラックのみ

- SEND EFX：無効

- EQ：無効

- OVER DUB：無効

- オーディオインターフェース：無効

- MONITOR OUT：出力される信号はMASTERと同じのみ。

•96 kHzで録音する際は、録音前にSDカードを初期化してください。

3. をONにする

NOTE

•動作中にサンプルレートを変更することはできません。

•本体のサンプルレートと異なるサンプルレートのプロジェクトが読み込まれたとき、録音、再生することはできません。

電源の自動OFF機能を無効にする

は操作をしない状態で10時間が経過すると、自動的に電源が切れます。

常に電源をONにしたい場合は、電源の自動OFF機能の設定を無効にしてください。

1. を押しながら、 をONにする

2. で OFF を選択し、 を押す

NOTE

この設定は本体に保存されます。

ディスプレイのコントラストを調節する

1.MENU > SYSTEM > DISPLAY CONTRAST を表示する

2. で設定値を変更する

HINT

1～10の範囲で設定できます。

設定を工場出荷状態に戻す

工場出荷時の状態に戻すことができます。

1. MENU > SYSTEM > FACTORY RESET を表示する

2. で YES を選択し、 を押す

NOTE

ミキサーの設定は初期化されません。(→「ミキサー設定を初期化する」)

ファームウェアのバージョンを確認する

のファームウェアのバージョンを表示します。

1.MENU > SYSTEM > FIRMWARE VERSION を表示する

ファームウェアのバージョンが表示されます。

ファームウェアのアップデート

のファームウェアを、最新のものにアップデートできます。

1.ファームウェアアップデート用ファイルをSDカードのルートディレクトリにコピーする

NOTE

最新のファームウェアアップデート用ファイルはZOOM のWebサイト（www.zoom.co.jp）からダウンロードできます。

2. SDカードを にセットする

3. を押しながら、 をON にする

4. を押す

NOTE

ファームウェアアップデート中に電源をOFFにしたり、SD カードを抜かないでください。 が起動しなくなるおそれがあります。

5.ファームウェアアップデートが完了したら、 をOFFにする

故障かな？と思われる前に

共通

音が出ない、もしくは非常に小さい

•スピーカーの接続、およびスピーカーの音量を確認する。

•楽器やマイクの接続を確認する。

•コンデンサーマイクを使用している場合は をONにする。

•SIGインジケーターが緑色に点灯していることを確認する。

• が消灯していることを確認する。

•各チャンネルのフェーダー、マスターフェーダーを上げ、レベルメーターが点灯していることを確認する。

•MASTERのが消灯、赤色に点灯していることを確認する。

録音した音が大きい、小さい、もしくは無音

•入力ゲインを調節し、SIGインジケーターが緑色に点灯していることを確認する。

•コンデンサーマイクを使用している場合は をONにする。

•SDカードに録音する場合、が赤く点灯していることを確認する。

録音できない

•SDカードに録音する場合、が赤く点灯していることを確認する。

•SDカードに空き容量があることを確認する。

•SDカードに録音する場合、プロジェクトにプロテクト（書き換え保護）がかけられていないか確認する。

再生している音が聞こえない、もしくは小さい

•SDカードのデータを再生する場合、が緑点灯していることを確認する。

•再生チャンネルのフェーダーを上げ、レベルメーターが点灯していることを確認する。

入力端子に接続している機器の音が歪む

•SIGインジケーターが赤く点灯していないことを確認する。点灯する場合は、入力ゲインを小さくする。あるいは をONにする。

•レベルメーターが一番上まで点灯していないかを確認する。点灯している場合は、フェーダーを下げる。

センドエフェクトがかからない

•EFX RETURNの が消灯していることを確認する。

•［EFX RETURN］フェーダーが上がって、［EFX RETURN］レベルメーターが点灯していることを確認する。

•エフェクトをかけたいチャンネルのセンドエフェクトへの送り量を確認する。

MONITOR OUT A～Eの音が出ない、もしくは非常に小さい

•各出力のミックスバランスを確認する。

•各出力のボリューム（［MONITOR OUT A PHONES］ノブ、［MONITOR OUT A～E］ノブが上がっていることを確認する。

•［MONITOR OUT A～E］スイッチの設定を確認する。

オーディオインターフェース

のデバイスを選択できない、使用できない

•がパソコンに正しく接続されていることを確認する。

•のがOFFになっていることを確認する。

•が使用しているソフトウェアをすべて終了し、 の電源を入れ直す。

•ドライバーをインストールし直す。

•USBハブを使用せずに、パソコンのUSBポートに直接 を接続する。

再生や録音中に音が途切れる

•使用しているソフトウェアでオーディオのバッファサイズが調節できる場合は、バッファサイズを大きくする。

•USBハブを使用せずに、パソコンのUSBポートに直接を接続する。

•オートスリープ機能などの、パソコンの省電力の設定をOFFにする。

再生や録音ができない

•がパソコンに正しく接続されていることを確認する。

•使用しているパソコンの［サウンド］の設定にて、［ZOOM L-12］が選択されていることを確認する。

•使用しているソフトウェアの入出力設定で が選択されていることを確認する。

•チャンネル9/10のまたは11/12のが赤く点灯し、レベルメーターが点灯していることを確認する。

•が使用しているソフトウェアをすべて終了し、 とつながっているUSBケーブルを抜き差しする。

仕様

入出力

チャンネル数

入力

モノラル（MIC/LINE）

8

ステレオ（LINE）

2

出力

MASTER OUT

1

MONITOR OUT

5

入力

モノラル

（MIC/LINE）

仕様

XLR/TRS コンボジャック（XLR:2番HOT TRS:TIPホット）

入力ゲイン

PAD OFF：+16～+60 dB

PAD ON：-10～+34 dB

Hi-Z ON：+6～+50 dB

入力インピーダンス

XLR：3 kΩ

TRS：10 kΩ / 1 MΩ（Hi-Z機能 ON）

最大入力レベル

PAD OFF：0 dBu （@0 dBFS）

PAD ON：+26 dBu （@0 dBFS）

ファンタム電源

+48 V

ステレオ（LINE）

仕様

TSフォンジャック/ RCAピン （アンバランス）

最大入力レベル

+10 dBu

出力

MASTER OUT

仕様

XLRジャック （バランス）

最大出力レベル

+14.5 dBu

出力インピーダンス

100 Ω

MONITOR OUT

A（TRS）

仕様

TRSフォンジャック（バランス）

最大出力レベル

+14.5 dBu

出力インピーダンス

100 Ω

MONITOR OUT

A ～E（PHONES）

仕様

標準ステレオフォンジャック

最大出力レベル

42 mW + 42 mW @60 ohm

出力インピーダンス

100 Ω

バス

MASTER

1

MONITOR

5

SEND EFX

1

チャンネルストリップ

COMP

LOW CUT

75 Hz、12 dB/OCT

EQ

HIGH：10 kHz 、±15 dB 、シェルビング

MID：100 Hz～8 kHz 、±15 dB 、ピーキング

LOW：100 Hz 、±15 dB 、シェルビング

レベルメーター

12セグメント

センドエフェクト

16タイプ

レコーダー

最大同時録音トラック数

14@44.1/48 kHz

12@96 kHz

最大同時再生トラック数

12

録音フォーマット

WAV 44.1/48/96 kHz　16/24-bit　モノラル/ステレオ

WAVフォーマット

記録メディア

SDカード 16 MB～2 GB SDHC規格対応カード4 GB～32 GB SDXC規格対応カード64 GB～512 GB

オーディオインターフェース

44.1/48 kHz

録音：14チャンネル

再生：4チャンネル

bit長

24-bit

インターフェイス

USB2.0

カードリーダー

クラス

マスストレージクラス　

USB2.0 High Speed

USB HOST

クラス

USB2.0 High Speed

サンプルレート

44.1/48/96 kHz

周波数特性

周波数特性（44.1 kHz）：-1.0 dB：20 Hz～20 kHz

周波数特性（96 kHz）：-3.0 dB：20 Hz～40 kHz

入力換算ノイズ

実測:EIN -128 dB（IHF-A） @+60 dB、150 Ωinput

表示

バックライト付きLCD （128x64ドット）

電源

ACアダプター：DC12 V 2 A AD-19

消費電力

最大17 W

外形寸法

445 mm（W）×282 mm（D）×70.5 mm（H）

質量（本体のみ）

2.53 kg

センド・エフェクト仕様

No

Type名

説明

パラメーター

ノブ1

パラメーター

ノブ2

テンポ

同期

1

Hall 1

明るい音色のホールリバーブ

TONE

DECAY

2

Hall 2

初期反射時間が長いホールリバーブ

TONE

DECAY

3

Room 1

粗い反射のルームリバーブ

TONE

DECAY

4

Room 2

密度の高いルームリバーブ

TONE

DECAY

5

Plate

プレートリバーブのシミュレーション

TONE

DECAY

6

Church

教会の響きをシミュレートしたリバーブ

TONE

DECAY

7

DrumAmb

ドラムに自然なアンビエンス（空気感）を加えるリバーブ

TONE

DECAY

8

GateRev

パーカッシブな演奏に適した特殊なリバーブ

TONE

DECAY

9

Spring

スプリングリバーブのシミュレーション

TONE

DECAY

10

Delay

くっきりした音色のデジタル・ディレイ

TIME

FEEDBACK

●

11

Analog

暖かみのあるアナログディレイのシミュレーション

TIME

FEEDBACK

●

12

P-P Dly

ディレイ音が左右交互に出力されるエフェクト

TIME

FEEDBACK

●

13

Vocal 1

ディレイとホール系リバーブを組み合わせた汎用性の高いエフェクト

TIME

DECAY

14

Vocal 2

ディレイとモノラル出力リバーブを組み合わせたエフェクト

TIME

DECAY

15

Vocal 3

バラード向きのディレイとプレート系リバーブを組み合わせたエフェクト

TIME

DECAY

16

Vocal 4

ロック向けのディレイとルーム系リバーブを組み合わせたエフェクト

TIME

DECAY

* テンポ同期するディレイ系エフェクトは、プロジェクトのテンポと同期することができます。

同期するには、TEMPOキーを押してテンポを設定してください。テンポに対し、4分音符で同期します。

ミキサーブロックダイアグラム

株式会社ズーム

〒101-0062 　東京都千代田区神田駿河台4-4-3

http://www.zoom.co.jp

Z2I-3045-02