■ オペレーションマニュアルについて

　このマニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。

　本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

　◎WindowsⓇは、MicrosoftⓇ社の商標または登録商標です。

　◎Macintosh、macOS、iPad は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

　◎iOS は、米国をはじめとする国々における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

　◎Apple Store は Apple Inc. のサービスマークです。

　◎SD ロゴ、SDHC ロゴ、SDXC ロゴは商標です。

　◎BluetoothⓇのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ズームはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

　◎文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

　＊文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

　他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、（株）ズームは一切の責任を負いません。

はじめに

このたびは、ZOOM LiveTrak L-20R をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

L-20R は、ライブも制作も強力にサポートするデジタルミキサー + マルチトラックレコーダー ＋ USB オーディオインターフェイスです。iOS デバイスからの操作に特化したスマート且つコンパクトな L-20R は、ライブ演奏のミックス、モニター、レコーディングを同時に１台で行えます。

L-20R の主な特長

iOS デバイスを使用してリモート・コントロール

L-20R を機材の接続に適した場所に設置したまま、iOS デバイス用アプリケーション L-20 Control を使って客席やモニタースピーカー前など会場内のどこからでも音を聴きながらワイヤレスでミックスを調整できます。

20 チャンネルのデジタルミキサー+ マルチトラックレコーダー

L-20R は、モノラル16 チャンネル、ステレオ2 チャンネルの合計20 チャンネルの入力を持ったデジタルミキサーに、最大22 トラックを同時に録音することができるマルチトラックレコーダー、22in4out の USB オーディオインターフェース機能を統合した製品です。コンパクトで軽量な筐体は持ち運びしやすく、リハーサルスタジオ、カフェなどの小規模なライブ PA にも使えるデジタルミキサーです。

高品位なマイクプリアンプ

L-20R には高品位なマイクプリアンプを16 チャンネル搭載しています。EIN -128 dBu、最大入力ゲイン+60 dB、+48 V のファンタム電源を供給可能な高品位なアナログ入力です。また、チャンネル1、2 は Hi-Z 入力にも対応し、チャンネル3 ～ 16 は過大な入力も受けられるように、PAD（26 dB 減衰）を搭載しています。

6 系統の MONITOR OUT

L-20R は MASTER OUT とは別に、6 系統の MONITOR OUT を搭載しています。MONITOR OUT は出力先ごとに個別にミックスバランスを設定することができ、演奏者ごとに別のミックスバランスを送ることが可能です。また、ヘッドフォンやモニタースピーカーへの出力に対応しています。

最大22 トラック同時録音、20 トラック同時再生のレコーダー機能

L-20R は、各チャンネル+ マスターフェーダー通過後の信号を合わせた22 トラックを同時に録音することができます。録音したデータは16/24-bit、44.1/48/96 kHz の WAV フォーマットで保存されるため、パソコンに取り込んで DAW の素材としても利用できます。また、マルチトラックレコーダーのようにオーバーダビング、パンチイン／アウトすることもできます。

22in4out の USB オーディオインターフェース

L-20R は、22in4out の USB オーディオインターフェースとしても利用可能です。各入力とマスターフェーダー通過後の信号を DAW に録音することができます。また、パソコンからの再生信号をステレオチャンネルに割り当てることも可能です。

iOS デバイスとも接続できるクラスコンプライアントモードにも対応しています。

各部の名称と機能

正面

インプットチャンネル部

① ［Hi-Z］スイッチ

　［MIC/LINE］入力端子1 ～ 2の入力インピーダンスを切り替えます。

② ［48V］スイッチ／インジケーター

　+48 Vのファンタム電源の供給を ON/OFF します。

　［MIC/LINE］入力端子1 ～ 4、5 ～ 8、9 ～ 12、13 ～ 16 にファンタム電源を供給するときに ON（）にします。

　スイッチ ON 時にインジケーターが点灯します。

③ ［PAD］スイッチ

　［MIC/LINE］入力端子3 ～ 16に接続した機器の信号を26 dB減衰させます。

　ラインレベルの機器を接続するときに ON（）にします。

④ ［SIG］インジケーター

　［GAIN］ノブ通過後の信号レベルを表示します。

　信号レベルに応じて、インジケーターの色が変化します。赤点灯しないように調節してください。

　赤点灯：クリップレベル(0 dBFS)に対し、-3 dBFS以上の信号レベル入力時

　緑点灯：クリップレベル（0 dBFS）に対し、-48 ～ -3 dBFSの信号レベル入力時

⑤ ［GAIN］ノブ

　マイクプリアンプの入力ゲインを調節します。

　［MIC/LINE］入力端子1 ～ 2 には［Hi-Z］スイッチ、［MIC/LINE］入力端子3 ～ 16 には［PAD］スイッチがあり、スイッチの ON/OFF 状態によって調節範囲が変わります。

端子 | 調節範囲
［MIC/LINE］入力端子1 ～ 2（XLR） | +16 ～ +60 dB
［MIC/LINE］入力端子1 ～ 2（TRS） | Hi-Z OFF　+16 ～ +60 dB
［MIC/LINE］入力端子1 ～ 2（TRS） | Hi-Z ON（TS）　+6 ～ +50 dB
［MIC/LINE］入力端子3 ～ 16 | PAD OFF　+16 ～ +60 dB
［MIC/LINE］入力端子3 ～ 16 | PAD ON　-10 ～ +34 dB

⑥ ［COMP］ノブ

　コンプレッサーのかかり具合を調節します。

モニター部

① ［MONITOR OUT］ノブ

　［MONITOR OUT］端子に出力される信号の音量を調節します。

② ［MONITOR OUT］スイッチ

　［MONITOR OUT］端子から出力される信号を切り替えます。

　MASTER（）：マスターフェーダー通過後の信号を出力します。

　A ～ F（）：フェーダーモードで設定した信号を出力します。

③ ［PHONES］端子

　ヘッドフォンを接続します。

④ ［VOLUME］ノブ

　［PHONES］端子の音量を調節します。

⑤ ［SELECT］ノブ

　［PHONES］端子から出力される信号を選択します。

　MASTER、SOLO、MONITOR OUT A ～ F から選択することができます。

　MASTER：マスターフェーダー通過後の信号を出力します。

　A ～ F：フェーダーモードで設定した信号を出力します。

　SOLO：SOLO が有効なチャンネルの信号を出力します。

⑥ ［MONITOR OUT PHONES/SPEAKER 切り替え］スイッチ

　［MONITOR OUT］端子に接続する機器を選択します。

　（）：ヘッドフォンに接続する際に選択します。［MONITOR OUT］端子から出力される信号は、ステレオ信号になります。

　（）：スピーカーに接続する際に選択します。［MONITOR OUT］端子から出力される信号は、モノラル、バランス信号になります。

ディスプレイ部

① ［REMOTE］端子

　ZOOM 専用無線アダプター（BTA-1など）を接続することができます。

② ［POWER］スイッチ

　本体の電源を ON/OFF します。

　「 I 」側に倒すと、電源が ON になります。「○」側に倒すと、電源が OFF になります。

　［POWER］スイッチを OFF にすると、現在のミキサーの設定が本体と SD カード内プロジェクトフォルダ内の設定ファイルに自動保存されます。

③ セレクトエンコーダー

　メニュー、数値の変更、移動に使用します。

操作 | 結果
ホーム画面で回す | 1秒単位で早送り、巻き戻しをします。
ホーム画面で押す | マークを設定します。
MENU 内で回す | パラメーターを移動、値を変更します。
MENU 内で押す | パラメーターを決定します。

④ ［MENU］キー

　メニューに入ります。

⑤ ［PLAY/PAUSE］キー／インジケーター

　レコーダーを再生、一時停止し、インジケーターで再生状態を示します。

状態 | 説明
緑点灯 | 再生中です。
緑点滅 | 再生一時停止中です。

⑥ ［REC］キー／インジケーター

　レコーダーを録音状態にし、インジケーターで録音状態を示します。

状態 | 説明
赤点灯 | 録音中または録音待機中です。
赤点滅 | 録音一時停止中です。

⑦ ［STOP］キー

　レコーダーを停止します。

⑧ SD カードスロット

　SD カードのスロットです。

　L-20R は、SDHC 規格対応カード、SDXC 規格対応カードに対応しています。

HINT

SD カードが L-20R で使用可能かテストすることができます。（→「SD カードの性能をテストする」）

⑨ ［USB DEVICE］端子

　パソコンと接続する USB 2.0端子です。

　［MODE］スイッチで選択されたモードによって、カードリーダーまたはオーディオインターフェースで起動します。

　カードリーダーモード

　SD カードリーダーとして、パソコンとデータをやり取りできます。

　オーディオインターフェースモード

　オーディオインターフェースとして、パソコンと音声データをやり取りできます。

　入力：チャンネル1 ～ 20 のコンプレッサー通過後の信号とマスターフェーダー通過後の信号がパソコンに入力されます。

⑩ ［SAMPLE RATE］スイッチ

　本体のサンプルレートを設定します。

　起動後に変更することはできません。

⑪ ディスプレイ

　レコーダーの状態、メニュー画面を表示します。

⑫ ［MODE］スイッチ

　USB HOST、カードリーダー、オーディオインターフェースとして使用するかを選択します。起動後に変更することはできません。

⑬ ［USB HOST］端子

　USB メモリを接続する USB 2.0 HOST 端子です。

　接続した USB メモリにプロジェクト、オーディオファイルを保存したり、USB メモリから、プロジェクトやオー

　ディオファイルを読み込むことができます。

⑭ ［CLASS COMPLIANT MODE］スイッチ

　クラスコンプライアントモードに切り替えます。起動後に変更することはできません。

　iOS デバイスと接続する場合、ON にします。

背面

① ［CONTROL IN］端子

　フットスイッチ（ZOOM FS01）を接続することができます。

　フットスイッチにレコーダーの再生／停止、マニュアルパンチイン／アウト、内蔵エフェクトのミュートのいずれかの機能を割り当てることができます。（→「フットスイッチを設定する」）

② ［MONITOR OUT］端子

　［MONITOR OUT］ノブで音量調節された信号が出力される端子です。

　各演奏者用のモニタースピーカーやヘッドフォンなどを接続します。

　1/4 フォン（バランス）出力に対応しています。

NOTE

・［MONITOR OUT］端子から出力される信号は、MASTER OUT と同じ信号を出力するか、フェーダーモードで個別に設定した信号を出力するかを選択することができます。（→「MONITOR OUT A ～ F から出力する信号を設定する」）

・接続する機器の種類に合わせて、［MONITOR OUT PHONES/SPEAKER 切り替え］スイッチを切り替えてください。

③ ［MASTER OUT］端子

　マスターフェーダーで音量調節された信号が出力される端子です。

　パワーアンプ、PA システム、アンプ内蔵スピーカーなどを接続します。

　XLR バランス出力に対応しています（2 番 HOT）。

④ ［LINE］入力端子（TS）

　ラインレベル機器を接続する入力端子です。

　キーボードやオーディオ機器などを接続します。1/4 フォン（アンバランス）プラグに対応しています。

NOTE

［LINE］入力端子（TS）の L チャンネルのみ接続するとモノラルチャンネルになります。

⑤ ［MIC/LINE］入力端子

　マイクプリアンプを搭載した入力端子です。

　マイクやキーボード、ギターを接続します。XLR、1/4 フォン（バランス、アンバランス）プラグに対応しています。

⑥ ［LINE］入力端子（RCA）

　ラインレベル機器を接続する入力端子です。

　オーディオ機器などを接続します。RCA ピンに対応しています。

NOTE

［LINE］入力端子（RCA）と［LINE］入力端子（TS）が同時に接続されている場合は［LINE］入力端子（TS）が優先されます。

⑦ ［DC IN］12V AC アダプター端子

　付属の AC アダプターを接続します。

機器の接続例

ライブ PA システム

ディスプレイ表示

ホーム画面

名称
説明

①　プロジェクト名

プロジェクト名を表示します。

フォルダ内に前のプロジェクトがある場合に「<」を表示します。

フォルダ内に次のプロジェクトがある場合に「>」を表示します。

②　ステータスアイコン

以下のステータスを表示します。

：停止中

：一時停止中

：録音中

：再生中

③　カウンター
時間：分：秒を表示します。

④　シークバー
プロジェクトの始点から終点までの時間を、シークバーで表示します。

⑤　フォルダ名
プロジェクトが保存されるフォルダをFOLDER01 ～ FOLDER10で表示します。

⑥　PLAY MODE アイコン
PLAY MODE の設定を表示します。（→「再生方法を変更する」）

⑦　メトロノームアイコン
メトロノームが有効なときに表示します。（→「メトロノームを有効にする」）

⑧　プロジェクトプロテクトアイコン
プロジェクトのプロテクトが有効なときに表示します。（→「プロテクトをかける」）

⑨　残り録音可能時間

残り録音時間を表示します。

録音待機状態になっているチャンネルの数に応じて、自動的に変化します。

⑩　録音ファイルフォーマット
機器の録音ファイルフォーマットを表示します。

⑪　日付、現在時刻
現在の日付、時刻を表示します。

⑫　SD カードアイコン
SD カードが認識されたときに表示します。

⑬　マーク

マーク番号と以下のステータスを表示します。

：マークと一致（カウンターの位置にマークが登録されています。）

：マークと不一致（カウンターの位置にマークが登録されていません。）

⑭　プロジェクト内最長ファイル時間
プロジェクト内のファイルのうち最長ファイル時間を表示します。

L-20 Control をインストールする

iPad に専用アプリケーション「L-20 Control」をインストールします。

専用アプリケーションで操作することができます。

1. iPad で以下の2次元コードを読み込んで、App Store から L-20 Control をインストールする

HINT

2次元コードを読み取れない場合は App Store を起動し、「L-20 Control」を検索してください。

NOTE

・L-20 Control の起動時には、操作する L-20R とのペアリングを行う必要があります。（→「L-20R とペアリング（接続）を行う」）

・L-20R を iPad からリモートコントロールするには、L-20R に ZOOM 専用無線アダプター（BTA-1など）を取り付ける必要があります。

　見通しの良い室内で L-20 Control を使用する場合、最大10 mまで通信できます。

L-20 Control の操作画面

画面主要部

①インプットチャンネル

　インプットチャンネルでは、各チャンネル、エフェクトの設定を表示します。この画面で各チャンネルの各 PAN、フェーダー、エフェクトのパラメーターを細かく調節できます。REC/PLAY、MUTE、SOLO の設定を変更することもできます。

②ツールバー

　ツールバーのキーをタップすることで、機器リスト、セッティング、チャンネルストリップ、エフェクト、グラフィックイコライザー、レコーダーパネルの各画面へアクセスすることができます。

③マスターセクション

　マスターセクションでは、マスターフェーダー、シーン、フェーダーモード、モニターアウト等の設定を表示します。この画面でマスターフェーダー、モニターアウトのパラメーターを細かく調節できます。シーン、フェーダーモードの設定を変更することもできます。

④メーターブリッジ

　メーターブリッジでは各チャンネルのプリフェーダーレベル、もしくは選択中の FADER MODE のポストフェーダーレベルを表示します。セッティング画面からプリ／ポストの設定を変更することができます。

インプットチャンネル

①フェイズインジケーター

　チャンネルストリップ内にある[PHASE]キーを押すと、インジケーターが点灯します。

②入力信号

　［GAIN］ノブ通過後の信号レベルを表示するインジケーターです。

　信号レベルに応じて、インジケーターの色が変化します。赤点灯しないように調節してください。

　赤点灯：クリップレベル（0 dBFS）に対し、-3 dBFS以上の信号レベル入力時

　緑点灯：クリップレベル（0 dBFS）に対し、-48 ～ -3 dBFSの信号レベル入力時

③EQディスプレイ

　各チャンネルのイコライザーカーブを表示します。

　タップすることで、チャンネルストリップ（→「チャンネルストリップ」）に遷移します。

④EFX1、2センドフェーダー

　SEND EFX 1、2バスに送る送り量を、-∞ ～ +10 dBの範囲で調節します。

⑤パンフェーダー

　ステレオ出力バスへの定位を調節します。

　ステレオ入力チャンネルでは、L/R の音量バランスを調節するバランスとして機能します。

NOTE

パンフェーダーをダブルタップすると、設定を初期化できます。

⑥［REC/PLAY］キー

　入力する信号を SD カードに録音する、または録音済みのファイルを SD カードから再生するかを切り替えます。

状態 | 説明
赤点灯 | 入力信号をSD カードに録音します。
緑点灯 | 録音済みのファイルを再生します。再生信号はイコライザーの手前に挿入されます。このときファイル再生中のみ入力端子からの信号が無効になります。
消灯 | 録音／再生を行いません。

NOTE

録音する信号はコンプレッサーの通過前、通過後から選択することができます。（→「入力信号の録音元を変更する」）

⑦［MUTE］キー

　信号のミュートを ON/OFF します。

　ミュートしたいときには ON にし、キーを点灯させます。

HINT

SD カードへの録音には影響しません。

⑧［SOLO］キー

　［SOLO］キーを ON にすると、チャンネルフェーダー通過前の信号を［PHONES］端子から聞くことができます。

　このとき、［SELECT］ノブは自動的に SOLO が選択されます。

⑨フェーダーレベル

　チャンネルの信号レベルを-∞ から+10 dBの範囲で表示します。

⑩チャンネルフェーダー

　チャンネルの信号レベルを- ∞ から+10 dBの範囲で調節します。

NOTE

微調節するには、フェーダーキャップをタップして指を左右にスライドさせてから上下にスライドさせます。

⑪レベルメーター

　チャンネルフェーダー通過後の信号レベルを表示します。

　表示範囲：-48 ～ 0 dB

⑫チャンネル名

　設定したチャンネル名が表示されます。(→「チャンネルストリップ」)

⑬エフェクトタイプ名

　選択しているエフェクトタイプ名を表示します。

⑭エフェクトパラメーター1、2

　選択したエフェクトタイプのパラメーターを調節します。

　各エフェクトタイプのパラメーター（→「センドエフェクト仕様」）

⑮エフェクトリターンフェーダー

　内蔵エフェクトから MASTER バスに送る信号レベルを-∞ から+10 dBの範囲で調節します。

HINT

インプットチャンネルにエフェクト操作部を表示するには、画面を右端までスワイプしてください。

マスターセクション

①プロジェクト名

　プロジェクト名が表示されます。

②［CHANGE PANEL］キー

　タップするとレコーダーパネルが表示されます。

③プロジェクトカウンター

　時間：分：秒を表示します。

④［FADER MODE］キー

　［MASTER OUT］端子、［MONITOR OUT A ～ F］端子から出力されるミックスバランスを切り替えます。

　［M］キー：［MASTER OUT］端子から出力されるミックスバランスを表示、調節することができます。

　［A］ ～ ［F］キー：［MONITOR OUT A ～ F］端子から出力されるミックスバランスを表示、調節することができます。

NOTE

［MASTER］、［A］ ～ ［F］、それぞれ個別で設定をもつことができるパラメーターは以下のとおりです。

・フェーダー位置（各チャンネル）

・EFX1/2 RTN 位置

⑤［SCENE ON/OFF］キー

　シーン機能を使うときに ON にして、キーを点灯させます。

⑥［1］ ～ ［9］キー

　現在のミキサーの設定をシーンとして保存する際に保存先として、または設定したシーンを読み出すときに読み出し元として指定するキーです。

　現在のミキサーの設定とシーンの設定が一致している場合、該当の番号のキーが点灯します。

　本体には最大9 つのシーンを保存することができます。

⑦シーンリセット

　現在のミキサーの設定を工場出荷時に戻す際に使用するキーです。

⑧シーン保存

　現在のミキサーの設定をシーンとして保存する際に使用するキーです。

　このキーを押すと、すでにシーンが保存されている［1］ ～ ［9］キーは点灯し、シーンが保存されていない［1］ ～ ［9］キーは点滅します。保存したい場合には、保存したい［1］ ～ ［9］キーを押してください。保存をキャンセルしたい場合は、もう一度［シーン保存］キーを押してください。

⑨シーン呼出

　［1］ ～ ［9］キーに保存したシーンを読み出す際に使用するキーです。

　このキーを押すと、すでにシーンが保存されている［1］ ～ ［9］キーは点滅し、シーンが保存されていない［1］ ～ ［9］キーは消灯します。読み出したい場合は、点滅している［1］ ～ ［9］キーを押してください。読み出しをキャンセルしたい場合は、もう一度［シーン呼出］キーを押してください。

⑩［STOP］キー

　レコーダーを停止します。

⑪［PLAY］キー

　レコーダーを再生します。以下のように、［PLAY］キーの色で再生状態を示します。

状態 | 説明
緑点灯 | 再生中です。
緑点滅 | 再生一時停止中です。

⑫［REC］キー

　レコーダーを録音待機状態にします。以下のように、［REC］キーの色で録音状態を示します。

状態 | 説明
赤点灯 | 録音中または録音待機中です。
赤点滅 | 録音一時停止中です。

⑬［MONITOR OUT］ノブ

　［MONITOR OUT A］ ～ ［MONITOR OUT F］端子に出力される信号の音量を調節します。

⑭［MASTER REC/PLAY］キー

　SD カードにマスターバスに入力された信号を録音する、または録音済みのファイルを SD カードから再生するかを切り替えます。

状態 | 説明
赤点灯 | マスターフェーダー通過後の信号をSD カードに録音します。
緑点灯 | マスターバスにファイルの再生信号が挿入されます。このとき他のチャンネルの［REC/PLAY］キーは消灯します。
消灯 | 録音／再生を行いません。

⑮［MUTE］キー

　［MASTER OUT］端子のミュートを ON/OFF します。ミュートしたいときには ON にして、キーを点灯させます。

⑯［SOLO CLEAR］キー

　タップすると全チャンネルの SOLO 状態を解除します。

⑰マスターフェーダーレベル

　マスターフェーダーの信号レベルを-∞ から+10 dBの範囲で表示します。

⑱マスターフェーダー

　［MASTER OUT］端子に出力される信号レベルを-∞ から+10 dBの範囲で調節します。

⑲マスターレベルメーター

　［MASTER OUT］端子に出力される信号レベルを-48 ～ 0 dBの範囲で表示します。

レコーダーパネル

①［CHANGE PANEL］キー

　タップすると MONITOR OUT パネルが表示されます。

②プロジェクトフォルダのロケーション

　プロジェクトが保存されるフォルダを FOLDER01 ～ FOLDER10で表示します。

③前/次のプロジェクト

　フォルダ内に前のプロジェクトがある場合は「」を表示します。

　フォルダ内に次のプロジェクトがある場合は「」を表示します。

④ステータスアイコン

　以下のステータスを表示します。

　：停止中

　：一時停止中

　：録音中

　：再生中

⑤カウンター

　時間：分：秒を表示します。

⑥シークバー

　プロジェクトの始点から終点までの時間を、シークバーで表示します。

⑦残り録音可能時間

　残り録音時間を表示します。

　録音待機状態になっているチャンネルの数に応じて、自動的に変化します。

⑧［MONITOR OUT］ノブ

　［MONITOR OUT A］ ～ ［MONITOR OUT F］端子に出力される信号の音量を調節します。

⑨プロジェクト PLAY MODE

　PLAY MODE の設定を表示します。（→「再生方法を変更する」）

⑩メトロノームアイコン

　メトロノームが有効なときに表示します。（→「メトロノームを有効にする」）

⑪プロジェクトプロテクトアイコン

　プロジェクトのプロテクトが有効なときに表示します。（→「プロテクトをかける」）

⑫SD カードアイコン

　SD カードが認識されたときに表示します。

⑬［STOP］キー

　レコーダーを停止します。

⑭［REW］キー

　一つ前のマークへ移動します。

　マークが設定されていない場合、先頭に移動します。先頭で、キーを押すと、前のプロジェクトへ移動します。

　長押しすると、巻き戻しします。（押している時間が長いほどスピードが早くなります。）

⑮［FF］キー

　次のマークへ移動します。

　最後のマークの場合、ファイルの一番後ろに移動します。さらにキーを押すと、次のプロジェクトへ移動します。

　長押しすると、早送りします。（押している時間が長いほどスピードが早くなります。）

⑯［PLAY］キー

　レコーダーを再生、一時停止します。以下のように、［PLAY］キーの色で再生状態を示します。

状態 | 説明
緑点灯 | 再生中です。
緑点滅 | 再生一時停止中です。

⑰［OVERDUB］キー

状態 | 説明
点灯（ON） | 現在と同じプロジェクトフォルダ内で上書き録音します。
消灯（OFF） | プロジェクトフォルダを新たに作り、新規録音を行います。

⑱［REC］キー

　レコーダーを録音待機状態にします。以下のように、［REC］キーの色で録音状態を示します。

状態 | 説明
赤点灯 | 録音中または録音待機中です。
赤点滅 | 録音一時停止中です。

⑲プロジェクト名

　プロジェクト名を表示します。

⑳マーク番号

　マーク番号と以下のステータスを表示します。

　：マークと一致（カウンターの位置にマークが登録されています。）

　：マークと不一致（カウンターの位置にマークが登録されていません。）

㉑プロジェクト内最長ファイル時間

　プロジェクト内のファイルのうち最長ファイル時間を表示します。

㉒プロジェクトオーディオフォーマット

　機器の録音ファイルフォーマットを表示します。

ツールバー（各画面へのアクセス）

ツールバーのキーをタップすると、他の画面にアクセスできます。

①機器リスト

　デバイスとの接続状態を表示します。

②セッティング画面

　アプリケーションバージョンの表示、メーターブリッジの設定を表示します。

　メーターブリッジの設定では、メーターブリッジ上の各チャンネルレベルメーター表示を PRE/POST に変更することができます。

　PRE：プリフェーダーレベル（フェーダー通過前の信号レベル）

　POST：ポストフェーダーレベル（フェーダー通過後の信号レベル）

③チャンネルストリップ

　選択したチャンネルの設定を表示します。この画面でパラメーターを細かく調節できます。チャンネル名、チャンネルカラー、PAN、PHASE、EQ LOW CUT、EQ LOW、EQ MID GAIN、EQ MID FREQ、EQ HIGH、SEND EFX 1、2のレベル等が表示されます。

④エフェクト

　選択されているエフェクトの確認や変更、そのパラメーターを調節できます。

⑤グラフィックイコライザー（G-EQ）

　15 バンドグラフィックイコライザーで MASTER OUT のトーンを調節できます。

⑥レコーダーパネル

　プロジェクトに関する情報が表示されます。再生、録音に関連する各キーを操作することができます。

チャンネルストリップ

①チャンネル名

　タップするとチャンネル名を変更できます。

②チャンネルカラー

　タップするとチャンネル色を変更できます。

③［USB］キー

　チャンネル17/18、19/20 に入力する信号を切り替えます。

　点灯：パソコンから出力されるオーディオリターン信号

　消灯：［LINE］入力端子

NOTE

L-20R をオーディオインターフェースとしてパソコンに接続してください。（→「パソコンに接続する」）

④チャンネルリセット

　チャンネルをリセットします。

⑤［PAN］ノブ

　ステレオ出力バスへの定位を調節します。

　ステレオ入力チャンネルでは、L/R の音量バランスを調節するバランスとして機能します。

⑥EQ 曲線プロット

　EQ 曲線をグラフ表示します。

⑦［PHASE］キー

　選択したチャンネルの位相を反転します。

⑧EQ Off

　キーが点灯時、HIGH、MID、LOW、LOW CUT をバイパスします。

⑨［EQ］ノブ

　［LOW CUT］ノブ

　低域をカットするハイパスフィルターを調節します。設定された周波数以下の信号を12 dB/oct で減衰します。

　周波数：OFF、40 ～ 600 Hz

　［LOW］ノブ

　低域用イコライザーのブースト/カット量を調節します。

　タイプ：シェルビング

　ゲイン幅：-15 ～ +15 dB

　周波数：100 Hz

　［MID GAIN］ノブ

　中域用イコライザーのブースト/カット量を調節します。

　タイプ：ピーキング

　ゲイン幅：-15 ～ +15 dB

　［MID FREQ］ノブ

　中域用イコライザーの中心周波数を調節します。

　周波数：100 Hz ～ 8 kHz

　［HIGH］ノブ

　高域用イコライザーのブースト/カット量を調節します。

　タイプ：シェルビング

　ゲイン幅：-15 ～ +15 dB

　周波数：10 kHz

⑩［SEND EFX］ノブ

　［SEND EFX 1］ノブ

　SEND EFX 1バスに送る送り量を、-∞ ～ +10 dBの範囲で調節します。

　［SEND EFX 2］ノブ

　SEND EFX 2バスに送る送り量を、-∞ ～ +10 dBの範囲で調節します。

エフェクト

①エフェクトの名称と概要

　選択されているエフェクトタイプと概要が表示されます。タップして変更できます。

②パラメーターノブ

　エフェクトのパラメーターを調節します。

　各エフェクトタイプのパラメーター（→「センドエフェクト仕様」）

グラフィックイコライザー（G-EQ）

①グラフィックイコライザー ON/OFF

　グラフィックイコライザー（G-EQ）を ON/OFF します。

②RESET

　全グラフィックイコライザーフェーダーを0 dBに設定します。

③グラフィックイコライザーフェーダー

　ゲインを調節します。

④ゲイン値

　ゲイン値を表示します。

⑤周波数ラベル

　イコライザーの周波数帯域を示します。

電源の ON/OFF

電源を入れる

1. L-20R に接続する出力機器の電源が OFF になっていることを確認する

2.が OFF になっていることを確認する

3. 専用 AC アダプター（AD-19）を使用してコンセントに接続する

4. すべてのを最小の位置に合わせる

5. 楽器、マイク、スピーカーなどを接続する

HINT

機器の接続例（→「機器の接続例」）

6.を ON にする

7. L-20R に接続している出力機器の電源を ON にする

NOTE

・パッシブタイプのギターやベースギターを使用する場合は、チャンネル1、2に接続し、を ON にしてください。（→「正面」）

・コンデンサーマイクを使用する場合は、を ON にしてください。（→「正面」）

・L-20R は操作をしない状態で10 時間が経過すると、自動的に電源が切れます。常に電源を ON にしたい場合は、電源の自動 OFF 機能の設定を無効にしてください。（→「電源の自動 OFF 機能を無効にする」）

電源を切る

1. L-20R に接続している出力機器の音量を最小にする

2. L-20R に接続している出力機器の電源を OFF にする

3.を OFF にする

以下の画面が表示され、電源が OFF になります。

NOTE

電源 OFF 時に、現在のミキサーの設定は SD カード内のプロジェクトに保存されます。SD カードに保存できない場合は、本体に保存されます。

L-20R とペアリング（接続）を行う

iPad から操作するには最初にペアリングを行う必要があります。

NOTE

接続する前に iPad に専用アプリケーション「L-20 Control」をインストールしてください。（→「L-20 Control をインストールする」）

1. L-20R の電源を OFF にした状態で、［REMOTE］端子に ZOOM 専用無線アダプター（BTA-1 など）を取り付ける

2. L-20R の電源を ON にする（→「電源を入れる」）

NOTE

L-20R に接続している出力機器の電源が OFF であることを確認してください。

3. iPad 上で L-20 Control のアイコンをタップする

L-20 Control が起動します。

4. 機器リストが、起動時に表示される

機器リストを開くには、ツールバーのをタップします。

5. 機器名/IDをタップして接続する

アプリケーションが L-20R に接続されると、ツールバーのが青に変わります。曲線は信号の強さを示します。

NOTE

ペアリングがうまくできない場合、iPad と L-20R との距離を近づけたり、電波を遮るものがないところに iPad と L-20R の双方を移動して再度接続を試みてください。または、iPad 側の Bluetooth 機能が使用可能な状態であることを確認してください。

メニュー画面の操作

L-20R では、レコーダー機能の設定などをメニュー画面から行います。ここでは、基本的なメニュー操作を説明します。

メニューに入る：を押す

メニュー画面が表示されます。

メニュー項目、パラメーターを選択する：を回す

カーソルが移動します。

メニュー項目、パラメーターを確定する：を押す

選択したメニューの画面や、パラメーターの設定画面が表示されます。

一つ前の画面に戻る：を押す

選択したメニューの画面や、パラメーターの設定画面が表示されます。

以降のページでは、メニュー画面の操作を以下のように表記します。

例：メニュー画面で「METRONOME」を選択後、「CLICK」を選択する場合

　　MENU > METRONOME > CLICK を選択する

ミキサー

入力した音を出力機器から出す

スピーカーから音を出す

1. 楽器やマイクで音を出しながら、入力信号をで調節する

NOTE

SIG インジケーターが赤点灯しないように調節してください。

2. 音を出力したいチャンネルと MASTER のをタップして、OFF（消灯）にする

3. マスターフェーダーを「0」の位置に合わせる

4. 音量を調節したいチャンネルをタップして、チャンネルフェーダーを調節する

5. マスターフェーダーで全体の音量を調節する

ヘッドフォンから音を出す

1. ［PHONES］端子にヘッドフォンを接続する

2.を回して、［PHONES］端子から出力したいバスを選択して、を押す

MASTER、SOLO、MONITOR OUT A ～ F から選択できます。

状態 | 説明
MASTER | マスターフェーダー通過後の信号を出力します。
A ～ F | フェーダーモード部で設定した信号を出力します。
SOLO | SOLO が有効なチャンネルの信号を出力します。

3.で音量を調節する

音質や定位を調節する

1. 音質や定位を調節したいチャンネルをタップして選択する

2. ツールバーのをタップして、チャンネルストリップを表示させる

3. チャンネルストリップ部の各ノブ／キーを操作して音質、定位を調節する

コントロールするを左右（または上下）にスライドすると値を変更できます。調節しているとパラメーターのポップアップが表示されます。

音質を調節する：、、、、

定位を調節する：

位相を反転する：

NOTE

・イコライザーを一括して OFF したい場合はを押して点灯させてください。HIGH、MID FREQ、MID GAIN、LOW、LOW CUT がバイパスされます。

・コンプレッサーを使うには（→「インプットチャンネル部」）

HINT

・各ノブ／キーの詳細（→「チャンネルストリップ」）

・下記のノブをダブルタップすると、設定値を初期化できます。

　- PAN

　- LOW

　- MID GAIN

　- HIGH

チャンネルカラーを変更する

1. 変更したいチャンネルをタップして選択する

2. ツールバーのをタップして、チャンネルストリップを表示させる

3.をタップして、ポップアップからカラーを選びます。

チャンネル名のラベルが、選択したカラーに変わります。

チャンネル名を変更する

1. 変更したいチャンネルをタップして選択する

2. ツールバーのをタップして、チャンネルストリップを表示させる

3. チャンネル名をタップして画面上のキーボードを使用して編集する

[Done]をタップすると、編集したチャンネル名が表示されます。

NOTE

・チャンネル名の最大文字数は8文字です。

・チャンネル名に使用できる文字は以下のとおりです。

・(スペース)!#$%&(’ )+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

　[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{~}

チャンネルを初期化する

1. 変更したいチャンネルをタップして選択する

2. ツールバーのをタップして、チャンネルストリップを表示させる

3.をタップする

タップすると確認ポップアップが表示されます。

内蔵エフェクトを使う

L-20R には2系統、20タイプのセンドリターンエフェクトが搭載されています。

内蔵エフェクトを使用する

1. ツールバーのをタップする

2. 現在のエフェクト名をタップする

エフェクト選択画面が表示されます。

3. 選択するエフェクトのアイコンをタップする

選択画面が閉じます。

4. EFX1 RTN、EFX2 RTN のをタップして、OFF（消灯）にする

5. EFX1 RTN、EFX2 RTN のフェーダーを「0」の位置に合わせる

6. エフェクトをかけたいチャンネルをタップして選択する

7. ツールバーのをタップする

8. EFX1、EFX2のエフェクトのかかり具合を、で調節する

9. EFX1、EFX2のフェーダーで全体のかかり具合を調節する

10. ツールバーのをタップする

11. EFX1、EFX2のをスライドして、エフェクトのかかり具合を調節する

NOTE

各エフェクトタイプ、で調節できるパラメーター（→「センドエフェクト仕様」）

シーン機能を使う

シーン機能とは、現在のミキサーの設定をシーンとして最大で９つ保存し、保存した設定をいつでも呼び出せる機能です。

シーンを保存する

1.をタップして点灯させる

シーン機能が有効になります。

2.をタップする

～ のうち、すでにシーンが保存されているキーは点灯し、保存されていないキーは点滅します。

シーンの保存を行わない場合は、もう一度をタップします。

3. 保存先の ～ の番号のキーをタップする

NOTE

・９つのシーンは本体に保存されます。

・すでにシーンが保存されているキーを選択した場合は、シーンが上書きされます。

・シーンで保存される対象は以下のとおりです。

　- フェーダー位置（各チャンネル、EFX 1/2 RTN、MASTER）

　- MUTE ON/OFF（各チャンネル、EFX 1/2 RTN、MASTER）

　- EQ OFF

　- LOW CUT

　- EQ HIGH

　- EQ MID GAIN

　- EQ MID FREQ

　- EQ LOW

　- SEND EFX 1/2

　- PAN

　- PHASE

　- EFX 1/2 TYPE

　- EFX 1/2 パラメーター

　- USB キー設定状態

シーンを呼び出す

1.をタップして点灯させる

シーン機能が有効になります。

2.をタップする

～ のうち、すでにシーンが保存されているキーは点滅し、保存されていないキーは消灯します。

シーンの呼び出しを行わない場合は、もう一度をタップします。

3. 呼び出すシーンのキーをタップする

選択した番号に保存されたシーンが呼び出されます。

ミキサー設定を初期化する

1.を押して、点灯させる

シーン機能が有効になります。

2.をタップする

～ のうち、すでにシーンが保存されているキーは点滅し、保存されていないキーは消灯します。

初期化を行わない場合は、もう一度をタップします。

3.をタップする

現在のミキサー設定が工場出荷時の状態に戻ります。

MONITOR OUT A ～ F から出力する信号を設定する

MONITOR OUT A ～ F から出力される信号は、MASTER OUT と同じミックスバランスで出力するか、MASTER OUT とは別のミックスバランスで出力するかを設定することができます。

MONITOR OUT A ～ F のミックスバランスを調節する

1. ミックスバランスを調節したい出力先に対応する ～ をタップする

選択した出力先のキーが点灯し、各チャンネルのフェーダー操作が可能になります。

2. 各チャンネルのフェーダーを操作して音量を調節する

MONITOR OUT A ～ F の出力信号を選択する

1. 出力先の［MONITOR OUT］スイッチで出力信号を切り替える

MONITOR OUT A ～ F で設定したミックスバランスで出力：

　［MONITOR OUT］スイッチを A ～ F（）にする

MASTER と同じミックスバランスで出力：

　［MONITOR OUT］スイッチを MASTER（）にする

NOTE

・各出力のミックスバランスは、シーン、プロジェクトに保存されます。

・MASTER、MONITOR OUT A ～ F で個別に設定を持つことができるパラメーターは以下のとおりです。

　- フェーダー位置（各チャンネル）

　- EFX1/2 RTN 位置

MONITOR OUT A ～ F に接続する機器を選択する

1. 出力先の［MONITOR OUT PHONES/SPEAKER 切り替え］スイッチを接続先に応じて切り替える

MONITOR OUT A ～ F にヘッドフォンを接続する：

　［MONITOR OUT PHONES/SPEAKER 切り替え］スイッチを（）にする

　出力される信号は、ステレオ信号になります。

MONITOR OUT A ～ F にスピーカーを接続する：

　［MONITOR OUT PHONES/SPEAKER 切り替え］スイッチを（）にする

　出力される信号は、モノラル、バランス信号になります。

ミックスバランスをコピーする

1. ミックスバランスをコピーしたい出力先に対応する、 ～ を長押ししながら、点滅しているコピー先の、 ～ をタップする

コピー元のミックスバランスが、コピー先へコピーされます。

グラフィックイコライザー（G-EQ）

グラフィックイコライザーでは、MASTER OUT のトーンを調節できます。

1. ツールバーのをタップする

2.をタップして点灯させる

グラフィックイコライザーが有効になります。

3. 調節したい周波数のグラフィックイコライザーフェーダーを上下にスライドして、ゲインを調節する

HINT

・微調節するには、フェーダーキャップをタップして指を左右にスライドさせてから上下にスライドさせます。

・フェーダーをダブルタップすると、設定値を初期化できます。

・をタップすると全フェーダーが0 dBに設定されます。

・L-20R を再起動すると、グラフィックイコライザーの ON 状態が OFF に設定されます。

録音／再生

録音の準備をする

SD カードをセットする

1.を OFF にする

2. SD カードスロットカバーを開き、SD カードをスロットの奥まで差し込む

取り出したいときは SD カードを一度スロットの奥に押し込んでから、引き抜きます。

NOTE

・SD カードのライトプロテクトを解除してから挿入してください。

・SD カードを抜き差しするときは、必ずを OFF にしてください。

　電源が ON のままで行うと、データを破損させるおそれがあります。

・SD カードを抜き差しするときは、カードの向きや裏表に注意してください。

・SD カードが入っていないときは、録音や再生はできません。

・SD カードを初期化するには（→「SD カードを初期化する」）

・Class 10以上の SD カードを使用してください。

・96 kHzで録音する際は、録音前に SD カードを初期化してください。初期化しないで録音すると、音飛びが発生する場合があります。

新しいプロジェクトを作成する

L-20R では録音、再生するデータをプロジェクトという単位で管理します。

1. MENU＞PROJECT＞NEW PROJECTを選択する

2.で YES を選択し、を押す

NOTE

・プロジェクトとは（→「プロジェクト」）

・新しいプロジェクトを作成したときには、現在のミキサーの設定が新しいプロジェクトに引き継がれます。

HINT

L-20R の電源を入れると、前回操作していたプロジェクトが自動的に読み込まれます。

録音（新規・上書き）／再生する

L-20R は、最大で22トラックの同時録音と、20トラックの同時再生ができるレコーダー機能を内蔵しています。

各チャンネルの入力信号とマスターフェーダー通過後の信号を録音することができ、また、録音した結果を再生することができます。

録音する

1.をタップして、レコーダーパネルを開く

2.をタップして、オーバーダビングの ON/OFF を選択する

3. 録音したいチャンネルのを数回タップして、赤点灯させる

4.をタップして、録音待機状態にする

HINT

録音済みファイルがあり、かつが OFF の場合、をタップすると新しいプロジェクトが作成され、その後録音待機状態になります。

5.をタップすると録音を開始する

6.をタップすると録音を停止する

NOTE

・録音、再生、停止は本体でも操作することができます。

・各チャンネルの録音される信号はコンプレッサーの通過前、通過後から選択することができます。（→「入力信号の録音元を変更する」）

・一部分のみ録音をやり直すには（→「一部分のみ録音をやり直す（パンチイン／アウト機能）」）

・自動的に録音を開始するには（→「自動的に録音を開始する」）

・時間をさかのぼって録音するには（→「録音開始前から時間をさかのぼって録音する」）

・録音が終了するとディスプレイに"Please Wait"と表示されます。この表示中に電源を切ったり、SD カードを取り外さないでください。データ破損や、故障の原因になります。

再生する

1.をタップして、レコーダーパネルを開く

2. 再生したいチャンネルのを数回タップして、緑点灯させる

3.をタップして、再生を開始する

4.をタップして、再生を停止する

NOTE

・録音、再生、停止は本体でも操作することができます。

・再生される信号はイコライザーの手前に挿入されるため、再生中に音の音質、定位を調整できます。（→「ミキサーブロックダイアグラム」）

・録音される信号がコンプレッサーの通過前の場合、再生される信号は、コンプレッサーの手前に挿入されます。（→「入力信号の録音元を変更する」）

・再生したいプロジェクトを選択するには（→「再生したいプロジェクトを選択する」）

・再生モードを変更するには（→「再生方法を変更する」）

・MASTER チャンネルの再生時には、他のチャンネルを再生することはできません。

マークを登録する

レコーダーの任意の位置にマークを登録すれば、簡単な操作でその位置に移動できます。

録音／再生中にマークを付ける

1. 録音/再生中にを押す

マークの順番に移動する

1.をタップして、レコーダーパネルを開く

2. キー操作でマークの順番に移動する

次のマークに進む：をタップする

前のマークに戻る：をタップする

NOTE

プロジェクト内のマークを確認、削除するには（→「マークを確認、移動、削除する」）

HINT

・マークは1プロジェクトに最大99 個まで付けられます。

・マークの位置でを押し込むことでマークを削除することもできます。

一部分のみ録音をやり直す（パンチイン／アウト機能）

"パンチイン／アウト"は、すでに録音されているトラックの一部分のみを録音し直す機能です。トラックの状態を再生から録音へと切り替える操作が"パンチイン"、録音から再生へと切り替える操作が"パンチアウト"です。

L-20R では、L-20 Control やフットスイッチ（ZOOM FS01）を使ってパンチイン／アウトを手動で行うことができます。

1.をタップして、レコーダーパネルを開く

2.をタップして、ON（赤点灯）にする

3. 録り直すトラックのを数回タップして、赤点灯させる

4.をタップして、録り直す部分の手前に移動する

5.をタップして、再生を開始する

6. 録り直したい位置でをタップして、録音を開始する（パンチイン）

7. 録り直しが終わったら、をタップする（パンチアウト）

NOTE

・フットスイッチ（ZOOM FS01）を使ってパンチイン/アウトをするには（→「フットスイッチを設定する」）

・パンチイン／アウトは上書き録音で行います。

・1 回の再生で、最大99 回連続パンチイン／アウトすることができます。

8. 再生を停止するには、をタップする

NOTE

録音、再生、停止は本体でも操作することができます。

ミックスダウンをする

最終的なステレオミックスを、マスタートラックに録音します。

マスターフェーダー通過後の信号がマスタートラックへと送られます。

マスタートラックにミックスダウンをする

1.をタップして、レコーダーパネルを開く

2.をタップして、ON（赤点灯）にする

NOTE

・録音した個々のトラックの音量、定位を調節した状態で操作を始めてください。

・ミックスダウンを行うときは、サンプルレートを44.1 kHz、もしくは48 kHzを選択してください。

　サンプルレートが96 kHz時、を ON にすることができません。

3. MASTER のを数回タップして、赤点灯させる

4.をタップして先頭に戻る

5.をタップして、録音待機状態にする

6.をタップして、録音を開始する

7. ミックスダウンが終了したら、をタップする

マスタートラックを再生する

1.をタップして、レコーダーパネルを開く

2. MASTER のを数回タップして、緑点灯させる

3.をタップする

NOTE

・録音、再生、停止は本体でも操作することができます。

・マスタートラックの再生を解除するには、MASTER のを数回タップして消灯させます。

・マスタートラック再生時には、他のトラックは再生されません。

・MONITOR OUT からマスタートラックの再生を聞く場合は、［MONITOR OUT A ～ F］スイッチを MASTER（）にしてください。

・オペレーター用のヘッドフォンでマスタートラックの再生を聞く場合は、［SELECT］ノブで MASTER を選択してください。

自動的に録音を開始する

マスターフェーダー通過後のレベルに応じて、自動的に録音を開始／終了することができます。

1. MENU > REC/PLAY > AUTO REC > ON / OFF を選択する

2.でONを選択して、を押す

NOTE

自動録音機能の詳細を設定するには（→「自動録音設定を変更する」）

3.を数回押して、ホーム画面に戻る

4.をタップする

赤点灯し、録音待機状態になります。

HINT

設定したレベル以上の入力があると、自動的に録音を開始します。

設定したレベル以下の入力になると自動的に録音を終了する機能を使用することもできます。（→「自動停止を設定する」）

5. 待機状態から抜けたいときや録音を中止したいときは、をタップする

NOTE

・PRE REC、METRONOME、PRE COUNT 機能との併用はできません。AUTO REC を ON にした場合、これらの機能は無効となります。

・OVER DUB 機能が有効のとき、AUTO REC 機能は無効となります。

録音開始前から時間をさかのぼって録音する

入力信号を常に一定時間蓄えておくことにより、録音を開始する2 秒前までさかのぼって録音（プリ録音）できます。突然演奏が始まったときなどに備えて設定しておくと便利です。

1. MENU > REC/PLAY > PRE REC を選択する

2.でONを選択して、を押す

NOTE

・AUTO REC、METRONOME、PRE COUNT、OVER DUB 機能との併用はできません。

・AUTO REC、PRE COUNT を ON にした場合、PRE REC は無効になります。

・録音の一時停止状態でも、PRE REC 機能は有効です。

プロジェクトの保存先フォルダを選択する

録音したプロジェクトを保存するフォルダを10フォルダの中から選択します。

1. MENU > FOLDER を選択する

2.で保存先のフォルダを選択し、を押す

NOTE

・1フォルダあたり、1000 個のプロジェクトを保存することができます。

・プロジェクトがないフォルダを選択した場合、自動的にプロジェクトが作成されます。

再生したいプロジェクトを選択する

SD カードに保存されているプロジェクトを読み込みます。

1. MENU > PROJECT > SELECT を選択する

2.で読み込みたいプロジェクトを選択し、を押す

NOTE

・異なるフォルダにあるプロジェクトを選択することはできません。別フォルダに保存されているプロジェクトを選択したい場合は、あらかじめフォルダを選択してください。（→「プロジェクトの保存先フォルダを選択する」）

・プロジェクトが読み込まれると、プロジェクトに保存されたミキサーの設定が読み込まれます。

・別のプロジェクトへ移動したとき、移動元のプロジェクトのミキサー設定はプロジェクトフォルダ内の設定ファイルに保存されます。

メトロノーム機能を使う

L-20R は、音量、音色を変更することができるプリカウント機能付きメトロノームを搭載しています。出力ごとに音量を変更することもできます。メトロノームの設定はプロジェクトごとに保存されます。

メトロノームを有効にする

1. MENU > METRONOME > CLICK を選択する

2. メトロノームが鳴る条件をで選択し、を押す

設定値 | 説明
OFF | メトロノームは鳴りません。
REC AND PLAY | 録音、再生時に鳴ります。
REC ONLY | 録音時のみ鳴ります。
PLAY ONLY | 再生時のみ鳴ります。

メトロノームの設定を変更する

メトロノームのテンポを変更する

1.をタップする

現在のテンポが画面に表示されます。

2. 設定したいテンポに合わせてタップしテンポを変更する

NOTE

アプリケーション上でテンポを設定している間、本体でもテンポが表示されます。

このとき、本体のを回すことでもテンポを変更することができます。

前カウントを設定する

録音／再生を開始する前にカウントを鳴らすことができます。

1. MENU > METRONOME > PRE COUNT を選択する

2.で前カウントの動作を選択し、を押す

設定値
説明

OFF
前カウントしません。

1 ～ 8
録音／再生を始める前に、設定した回数（1 ～ 8）前カウントを鳴らします。

SPECIAL

録音／再生を始める前に以下のようなカウントを鳴らします。

NOTE

・再生時にも前カウントは有効です。

・AUTO REC 機能との併用はできません。AUTO REC を ON にした場合、PRE COUNT は無効となります。

・PRE REC 機能との併用はできません。PRE COUNT を ON にした場合、PRE REC は無効となります。

メトロノームの音色を変更する

1. MENU > METRONOME > SOUNDを選択する

2.で音色を選択し、を押す

HINT

BELL、CLICK、STICK、COWBELL、HI-Q から選択できます。

NOTE

でメトロノームを再生し、音色を確かめることができます。

メトロノームのパターンを変更する

1. MENU > METRONOME > PATTERN を選択する

2.でパターンを選択し、を押す

HINT

1/4 ～ 8/4、6/8から選択できます。

NOTE

でメトロノームを再生し、パターンを確かめることができます。

メトロノームの音量を変更する

MASTER OUT、MONITOR OUT A ～ F それぞれ個別にメトロノームの音量を調節することができます。

1. MENU > METRONOME > LEVEL > MASTER、MONITOR OUT A ～ F を選択する

2.を回してボリュームを調節し、を押す

HINT

0 ～ 100から選択できます。

NOTE

でメトロノームを再生し、音量を確かめることができます。

プロジェクト

L-20R では録音、再生するデータをプロジェクトと呼ばれる単位で管理します。

プロジェクトに保存されるデータは以下のとおりです。

・オーディオデータ

・ミキサーの設定

・センドリターンエフェクトの設定

・マーク情報

・メトロノームの設定

プロジェクトの名前を変更する

現在読み込まれているプロジェクトの名称を変更します。

1. MENU > PROJECT > RENAME を選択する

2. 名前を変更する

カーソル移動、文字の変更：を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定：を押す

NOTE

・プロジェクト名の初期値は、作成された日時です。

　例）2019 年3 月14 日、18 時48 分20 秒時点に作成されたプロジェクト名：190314_184820

・プロジェクト名の文字数は13文字です。

・プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

　（スペース）!#$%&'()+,-0123456789;=@

　ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ ]^_`

　abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

・プロジェクトは、数字、アルファベット順に並び替えられます。

・スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

・プロジェクト名は、SD カード内のプロジェクトフォルダの名称と共通です。

3.を押す

プロジェクトを削除する

選択されているフォルダ内のプロジェクトを削除することができます。

1. MENU > PROJECT > DELETE を選択する

2.で削除したいプロジェクトを選択し、を押す

3.でYESを選択し、を押す

NOTE

プロテクトが ON になっているプロジェクトは削除できません。

プロテクトをかける

現在読み込まれているプロジェクトにライトプロテクト（書き換え保護）をかけて、プロジェクトの保存や消去、内容の変更ができないようにします。

1. MENU > PROJECT > PROJECT PROTECT を選択する

2.でONを選択し、を押す

NOTE

・プロテクトが ON のプロジェクトは、録音ができません。録音を行うときはプロテクトを OFF にしてください。

・プロテクトが OFF のプロジェクトは、電源を OFF にしたときや、他のプロジェクトを読み込んだときに、必ず SD カードに保存されます。楽曲が完成したら、完成後に行った操作が誤って保存されないように、プロテクトを ON にすることをお勧めします。

プロジェクトの情報を確認する

現在読み込まれているプロジェクトの各種情報を確認することができます。

1. MENU > PROJECT を選択する

2.でINFORMATIONを選択し、を押す

表示項目 | 説明
NAME | プロジェクト名
PATH | プロジェクトが保存されている場所
DATE | プロジェクト作成年月日（YYYY/MM/DD HH:MM:SS）
FORMAT | 録音フォーマット
SIZE | プロジェクトのサイズ
TIME | プロジェクトの時間（HHH:MM:SS）
FILES | トラック・ファイルの情報

プロジェクトを USB メモリへ保存する

L-20R に直接 USB メモリを接続して、現在読み込まれているプロジェクトを USB メモリへ保存することができます。

1.を OFF にする

2. USB メモリを［USB HOST］端子に接続する

3.を USB HOST にする

4.を ON にする

5. MENU > PROJECT > PROJECT EXPORT を選択する

6. 名前を変更する

カーソル移動、文字の変更：を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定：を押す

NOTE

・プロジェクト名の初期値は、作成された日時です。

　例）2019 年3 月14 日、18 時48 分20 秒時点に作成されたプロジェクト名：190314_184820

・プロジェクト名の文字数は13文字です。

・プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

　（スペース）!#$%&'()+,-0123456789;=@

　ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ ]^_`

　abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

・プロジェクトは、数字、アルファベット順に並び替えられます。

・スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

・プロジェクト名は、SD カード内のプロジェクトフォルダの名称と共通です。

7.を押す

8.でYESを選択し、を押す

NOTE

・USB メモリのフォルダ構成は以下のとおりです。

　このフォルダ構成は、絶対に変更しないでください。

・保存されたプロジェクトは USB メモリの「ZOOM_L-20」フォルダ内の「PROJECT」フォルダに保存されます。

・"Please Wait ..."の表示中は絶対に USB メモリを抜かないでください。

プロジェクトを USB メモリから読み込む

USB メモリに保存しているプロジェクトを、SD カードにコピーすることができます。

NOTE

あらかじめ、パソコンで USB メモリに「ZOOM_L-20」フォルダを作り、「PROJECT」フォルダを作ってください。（→「プロジェクトを USB メモリへ保存する」）

読み込み対象のプロジェクトは、「PROJECT」フォルダ内のプロジェクトのみです。

1.を OFF にする

2. USB メモリを［USB HOST］端子に接続する

3.を USB HOST にする

4.を ON にする

5. MENU > PROJECT > PROJECT IMPORT を選択する

6.で USB メモリ内の読み込みたいプロジェクトを選択し、を押す

7. 名前を変更する

カーソル移動、文字の変更：を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定：を押す

NOTE

・プロジェクト名の初期値は、作成された日時です。

　例）2019 年3 月14 日、18時48 分20 秒時点に作成されたプロジェクト名：190314_184820

・プロジェクト名の文字数は13文字です。

・プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

　（スペース）!#$%&'()+,-0123456789;=@

　ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ ]^_`

　abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

・プロジェクトは、数字、アルファベット順に並び替えられます。

・スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

・プロジェクト名は、SD カード内のプロジェクトフォルダの名称と共通です。

8.を押す

9.でYESを選択し、を押す

NOTE

・読み込まれたプロジェクトは、現在選択されているフォルダに保存されます。

・"Please Wait ..."の表示中は絶対に USB メモリを抜かないでください。

マークを確認、移動、削除する

現在読み込まれているプロジェクトのマークを一覧表示し、マークの確認、移動、削除を行うことができます。

1. MENU > PROJECT > MARK LIST を選択する

マークの一覧が表示されます。

2.でマークを選択し、移動または削除を行う

を押す：マークの位置に移動する

を押す：マークを削除する

オーディオファイル

L-20R では、録音先のチャンネルに応じて以下のオーディオファイルが作成されます。

・チャンネル1 ～ 16：モノラル WAV ファイル

・チャンネル17/18、19/20、MASTER：ステレオ WAV ファイル

ファイルフォーマットは、機器固有のサンプルレート（→「サンプルレートを変更する」）、または量子化ビット数の設定（→「録音フォーマットを変更する」）に応じて変わります。

また、DAW ソフトウェアで作ったオーディオファイルを L-20R で再生することもできます。（→「オーディオファイルを USB メモリから読み込む」）

NOTE

・オーディオファイルは、チャンネルによってファイル名が異なります。

　チャンネル1 ～ 16：TRACK01 ～ TRACK16

　チャンネル17/18、19/20：TRACK17_18、TRACK19_20

　MASTER：MASTER

・録音中にファイルサイズが2 GBを超えたときは、新しいファイルが同一プロジェクト内で自動的に作成され、録音は継続されます。このときファイル名の末尾に_01、_02のように番号が付加されます。

オーディオファイルを削除する

不要なオーディオファイルを削除できます。

1. MENU > PROJECT > FILE DELETE を選択する

2.で削除したいファイルを選択し、を押す

NOTE

を押すとファイルをすべて選択／選択解除することができます。

3.を押す

4.でYESを選択し、を押す

NOTE

プロテクトが ON になっているプロジェクトは、オーディオファイルを削除できません。

オーディオファイルを USB メモリへ書き出す

プロジェクトから任意のオーディオファイルを USB メモリに書き込むことができます。

書き出されたオーディオファイルは USB メモリの「ZOOM_L-20」フォルダ内の「AUDIO」フォルダに保存されます。

1.を OFF にする

2. USB メモリを［USB HOST］端子に接続する

3.を USB HOST にする

4.を ON にする

5. MENU > PROJECT > FILE EXPORT を選択する

6.で書き出したいファイルを選択し、を押す

7. 名前を変更する

カーソル移動、文字の変更：を回す

変更する文字の選択、変更内容の確定：を押す

NOTE

・オーディオファイル名の文字数は24文字です。

・プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとおりです。

　（スペース）!#$%&'()+,-0123456789;=@

　ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ ]^_`

　abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{˜}

・スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できません。

8.を押す

9.でYESを選択し、を押す

NOTE

・"Please Wait ..."の表示中は絶対に USB メモリを抜かないでください。

・保存されたオーディオファイルは USB メモリの ZOOM_L-20 フォルダ内の AUDIO フォルダに保存されます。

オーディオファイルを USB メモリから読み込む

USB メモリから任意のオーディオファイルを既存のプロジェクトへ読み込み、各チャンネルに割り当てることができます。

NOTE

あらかじめ、パソコンで USB メモリに「ZOOM_L-20」フォルダを作り、「AUDIO」フォルダを作ってください。（→「プロジェクトを USB メモリへ保存する」）

読み込み対象のオーディオファイルは、「AUDIO」フォルダ内のオーディオファイルのみです。

1.を OFF にする

2. USB メモリを［USB HOST］端子に接続する

3.を USB HOST にする

4.を ON にする

5. MENU > PROJECT > FILE IMPORT を選択する

6.で読み込みたいファイルを選択し、を押す

NOTE

プロテクトが ON になっているプロジェクトは、USB メモリからのオーディオファイルの読み込みはできません。

7.でファイルを割り当てたいチャンネルを選択し、を押す

NOTE

・モノラルチャンネルはモノラル WAV ファイル、ステレオチャンネルはステレオ WAV ファイルのみ割り当てることができます。

・すでにファイルが割り当てられているチャンネルには、ファイルを新たに読み込むことはできません。

・ファイルを読み込むと、読み込んだチャンネルに応じてファイル名が自動的に変更されます。

8.でYESを選択し、を押す

NOTE

"Please Wait ..."の表示中は絶対に USB メモリを抜かないでください。

オーディオインターフェース機能を使う

L-20R は 22in4out のオーディオインターフェースとして動作します。各入力チャンネルは、対応する USB オーディオチャンネルにコンプレッサー通過後の信号を常時出力します。チャンネル1 ～ 20、マスターフェーダー通過後のステレオ信号の合計22チャンネルをパソコンに送ります。

ドライバをインストールする

1. www.zoom.co.jp からパソコンに「ZOOM L-20 Driver」をダウンロードする

NOTE

・L-20R のドライバは L-20 のドライバと共通です。

・最新の「ZOOM L-20 Driver」は上記 WEB サイトからダウンロードできます。

・ご使用の OS 環境に対応するドライバをダウンロードしてください。

2. インストーラーを起動して、ドライバをインストールする

指示に従って「ZOOM L-20 Driver」をインストールします。

NOTE

詳細なインストール手順については、ドライバパッケージに同封されている「InstallationGuide」を参照してください。

パソコンに接続する

1.に USB ケーブルでパソコンを接続する

2.を AUDIO INTERFACE にする

3.を ON にする

NOTE

・iOS デバイスと接続するには、を ON にしてください。

・iOS デバイスと接続するには、Lightning to USB カメラアダプター／Lightning - USB 3カメラアダプターを使用してください。

4. パソコンのサウンドデバイスに L-20R を設定する

NOTE

・L-20 とドライバが共通のためパソコン上では L-20 のドライバを選択してください。

・サンプルレートが96 kHzの場合は、オーディオインターフェース機能を使うことができません。

パソコンからのリターン信号をステレオチャンネルに入力する

1. CH17_18または CH19_20をタップする

2. ツールバーのをタップする

3. 入力先のステレオチャンネルのをタップして ON にする

チャンネルでコントロールする信号が USB オーディオチャンネルの信号（プリ EQ）に置き換わります。

カードリーダー機能を使う

パソコンと接続して、SD カード内のデータの確認やコピーができます。

1.に USB ケーブルでパソコンを接続する

2.を CARD READER にする

3.を ON にする

NOTE

CARD READER として起動しているとき、他の機能キーは使用することができません。

また、L-20 Control と接続することもできません。

録音／再生の設定

録音フォーマットを変更する

音質やファイルサイズを考慮しながら、フォーマットを変更できます。

1. MENU > REC / PLAY > REC FORMAT を選択する

2.でフォーマットを変更し、を押す

HINT

上書きで録音する場合は、元のファイルのビット長で録音されます。たとえば 16-bit で録音されたファイルに 24-bit で上書きすることはできません。

自動録音設定を変更する

自動録音を開始する条件や、自動停止の設定を行えます。

自動録音開始レベルを設定する

1. MENU > REC / PLAY > AUTO REC > REC START LEVEL を選択する

2.でスタートレベルを変更し、を押す

MASTER フェーダー通過後の信号が設定したレベルを上回ったときに、自動的に録音を開始します。

HINT

-48 ～ 0 dBの範囲で設定できます。

自動停止を設定する

1. MENU > REC / PLAY > AUTO REC > AUTO STOP を選択する

2.で自動停止する時間を選択し、を押す

HINT

OFF または0 ～ 5 秒の範囲で設定できます。

3. MENU > REC / PLAY > AUTO REC > REC STOP LEVEL を選択する

4.でストップレベルを設定し、を押す

MASTER フェーダー通過後の信号が設定したレベルを下回り、手順2で設定した時間が経過したときに自動的に録音を終了します。

入出力で発生する遅延時間を補正する

L-20R の出力信号を聞きながらオーバーダビングしたい際に、入出力で発生する遅延時間を補正できます。

このメニューでは、OVER DUB が ON のときに入出力で発生する遅延時間を自動的に補正するか、補正しないかを選択できます。

自動補正有効時、入出力で発生する遅延時間分、録音データをずらします。

1. MENU > REC / PLAY > LATENCY ADJUST を選択する

2.でONにし、を押す

再生方法を変更する

1. MENU > REC / PLAY > PLAY MODE を選択する

2.で再生モードを選択し、を押す

設定値
説明

OFF
選択した1プロジェクトのみを再生し、ファイル終端に達しても再生し続けます。

PLAY ONE

（1曲再生）

選択した1プロジェクトのみを再生し、ファイル終端で停止します。

PLAY ALL

（全曲再生）

選択したプロジェクトから最後のプロジェクトまでを再生します。

REPEAT ONE

（1 曲リピート再生）

選択した1プロジェクトのみを繰り返し再生します。

REPEAT ALL

（全曲リピート再生）

選択中のフォルダ内のすべてのプロジェクトを繰り返し再生します。

入力信号の録音元を変更する

1. MENU > REC / PLAY > REC SOURCE を選択する

2.で録音元を選択し、を押す

設定値 | 説明
PRE COMP | コンプレッサー通過前
POST COMP | コンプレッサー通過後

NOTE

PRE COMP 選択時、再生される信号は、COMP の前に挿入されます。

POST COMP 選択時、再生される信号は、COMP の後に挿入されます。

SD カードの設定

SD カードの空き容量を確認する

1. MENU > SD CARD > SD CARD REMAIN を選択する

空き容量が表示されます。

NOTE

L-20R では、SD カードの書き込みパフォーマンスが低下しないように、実際の容量より少なめに表示されます。

SD カードを初期化する

SD カードを L-20R 用に初期化します。

1. MENU > SD CARD > FORMAT を選択する

2.でYESを選択し、を押す

NOTE

・市販の SD カードや、他のパソコンで初期化された SD カードを使用する場合は、最初に L-20R で初期化する必要があります。

・SD カードを初期化すると、それまでに保存されていたデータはすべて消去されますので、ご注意ください。

・96 kHzで録音する際は、録音前に SD カードを初期化してください。

SD カードの性能をテストする

SD カードが L-20R で使用可能かどうかテストします。

短時間で行う簡易テストと、SD カードの全領域を検査するフルテストがあります。

簡易テストを行う

1. MENU > SD CARD > PERFORMANCE TEST を選択する

2.で QUICK TEST を選択し、を押す

3.で YES を選択し、を押す

カードの性能テストが始まります。テストには30 秒ほどかかります。

テストが終了すると、判定結果が表示されます。

4. テストを中止するには、を押す

NOTE

性能テスト判定が OK になっても書き込み不良が起きないことを保障するものではありません。あくまで目安として考えてください。

フルテストを行う

1. MENU > SD CARD > PERFORMANCE TEST を選択する

2.で FULL TEST を選択し、を押す

所要時間が表示されます。

3.で YES を選択し、を押す

テストが終了すると判定結果が表示されます。

アクセスレート MAX が100 ％になると NG となります。

4. テストを中止するには、を押す

HINT

を押すとテストを一時中断・再開することができます。

NOTE

性能テスト判定が OK になっても書き込み不良が起きないことを保障するものではありません。あくまで目安として考えてください。

各種設定

日付／時刻を設定する

1. MENU＞SYSTEM＞DATE/TIMEを選択する

2. 日付／時刻を設定する

カーソル移動／数値変更：を回す

項目選択／変更内容の確定：を押す

3.を押す

ご購入後、初めて電源を ON にした場合は、日付／時刻の設定を行う必要があります。

フットスイッチを設定する

［CONTROL IN］端子にフットスイッチ（ZOOM FS01）を接続すると、レコーダーの再生／停止、マニュアルパンチイン／アウト、センドエフェクトのミュート ON/OFF を足元で操作することができます。

1. MENU > SYSTEM > CONTROL INを選択する

2.で設定値を選択し、を押す

設定値 | 説明
PLAY | フットスイッチを押すたびに、再生／一時停止が切り替わります。（ に相当）
PUNCH I/O | マニュアルパンチイン→パンチアウトを制御します。（ に相当）
EFX1 MUTE | センドエフェクト1のミュートを ON/OFF します。
EFX2 MUTE | センドエフェクト2のミュートを ON/OFF します。
EFX1&2 MUTE | センドエフェクト1と2のミュートを ON/OFF します。

サンプルレートを変更する

レコーダーで録音する際のファイルフォーマットはこの設定に依存します。

サンプルレートを変更するには、L-20R の電源を一度 OFF にする必要があります。

1.が OFF になっていることを確認する

2.の位置を変更する

HINT

44.1 kHz、48 kHz、96 kHzから選択できます。

NOTE

・96 kHzで録音する際は、録音前に SD カードを初期化してください。初期化しないで録音すると、音飛びが発生する場合があります。

・96 kHzを選択したときには、本体の動作に制限がかかります。制限がかかる機能は以下のとおりです。

　- SEND EFX 1/2：無効

　- EQ：無効

　- OVER DUB：無効

　- オーディオインターフェース：無効

　- MONITOR OUT：出力される信号は MASTER と同じのみ

3.を ON にする

NOTE

・動作中にサンプルレートを変更することはできません。

・本体のサンプルレートと異なるサンプルレートのプロジェクトが読み込まれたとき、録音、再生することはできません。

電源の自動 OFF 機能を無効にする

L-20R は操作をしない状態で10 時間が経過すると、自動的に電源が切れます。

常に電源を ON にしたい場合は、電源の自動 OFF 機能の設定を無効にしてください。

1.を押しながら、を ON にする

2.で OFF を選択し、を押す

NOTE

この設定は本体に保存されます。

ディスプレイのコントラストを調節する

1. MENU > SYSTEM > DISPLAY CONTRAST を選択する

2.で設定値を選択し、を押す

HINT

1 ～ 10の範囲で設定できます。

設定を工場出荷状態に戻す

工場出荷時の状態に戻すことができます。

1. MENU > SYSTEM > FACTORY RESET を選択する

2.で YES を選択し、を押す

NOTE

ミキサーの設定は初期化されません。(→「ミキサー設定を初期化する」)

バージョンを確認する

L-20R 本体のファームウェアのバージョンを確認する

L-20R のファームウェアのバージョンを表示します。

1. MENU > SYSTEM > FIRMWARE VERSION を選択する

ファームウェアのバージョンが表示されます。

L-20 Control のバージョンを確認する

アプリケーションのバージョンを表示します。

1.をタップする

アプリケーションのバージョンが表示されます。

ファームウェアのアップデート

L-20R のファームウェアを、最新のものにアップデートできます。

1. ファームウェアアップデート用ファイルを SD カードのルートディレクトリにコピーする

NOTE

最新のファームウェアアップデート用ファイルは ZOOM の WEB サイト（www.zoom.co.jp）からダウンロードできます。

2. SD カードを L-20R にセットする

3.を押しながら、を ON にする

4.を押す

NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を OFF にしたり、SD カードを抜かないでください。L-20R が起動しなくなるおそれがあります。万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

5. ファームウェアアップデートが完了したら、を OFF にする

故障かな？と思われる前に

共通

本体と L-20 Control が接続されない

・本体に ZOOM 専用無線アダプター（BTA-1 など）が接続されているか確認する。

・ZOOM 専用無線アダプター（BTA-1 など）が抜けてないか確認する。

・iPad の Bluetooth 設定が ON になっているか確認する。

・L-20 Control を開き、ツールバーのをタップし、L-20R が表示されていることを確認する。

音が出ない、もしくは非常に小さい

・スピーカーの接続、およびスピーカーの音量を確認する。

・楽器やマイクの接続を確認する。

・コンデンサーマイクを使用している場合はを ON にする。

・SIG インジケーターが緑色に点灯していることを確認する。

・が消灯していることを確認する。

・各チャンネルのフェーダー、マスターフェーダーを上げ、レベルメーターが点灯していることを確認する。

・MASTER のが消灯、赤色に点灯していることを確認する。

録音した音が大きい、小さい、もしくは無音

・入力ゲインを調節し、SIG インジケーターが緑色に点灯していることを確認する。

・コンデンサーマイクを使用している場合はを ON にする。

・SD カードに録音する場合、が赤く点灯していることを確認する。

録音できない

・SD カードに録音する場合、が赤く点灯していることを確認する。

・SD カードに空き容量があることを確認する。

・SD カードに録音する場合、プロジェクトにプロテクト（書き換え保護）がかけられていないか確認する。

「Write Error」が表示されて正しく録音できない／録音停止に異常に時間がかかる

・SD カードは消耗品です。書き込み・消去を繰り返していくうちに速度の低下が見られることがあります。

・L-20R でカードの初期化を行うと改善される可能性があります。（→「SD カードを初期化する」）

・SD カードの初期化を行っても動作が改善されない場合、SD カードを交換することをお勧めします。動作確認済みリストは ZOOM の WEB サイト（www.zoom.co.jp）から確認してください。

NOTE

動作確認済み SDHC／SDXC カードは特定の SD カードの記録性能を保証するものではありません。

このリストは、適切なカードを見つけるためのガイドラインとして提供されています。

再生している音が聞こえない、もしくは小さい

・SD カードのデータを再生する場合、が緑点灯していることを確認する。

・再生チャンネルのフェーダーを上げ、レベルメーターが点灯していることを確認する。

入力端子に接続している機器の音が歪む

・SIG インジケーターが赤く点灯していないことを確認する。点灯する場合は、入力ゲインを小さくする。あるいはを ON にする。

・レベルメーターが一番上まで点灯していないかを確認する。点灯している場合は、フェーダーを下げる。

センドエフェクトがかからない

・EFX 1/2 RTN のが消灯していることを確認する。

・EFX 1/2 RTN のフェーダーが上がって、［EFX1/2 RTN］レベルメーターが点灯していることを確認する。

・エフェクトをかけたいチャンネルのセンドエフェクトへの送り量を確認する。

MONITOR OUT A ～ F の音が出ない、もしくは非常に小さい

・各出力のミックスバランスを確認する。

・各出力のボリューム（［MONITOR OUT A ～ F］ノブ）が上がっていることを確認する。

・［MONITOR OUT A ～ F］スイッチの設定を確認する。

オーディオインターフェース

L-20R のデバイスを選択できない、使用できない

・L-20R がパソコンに正しく接続されていることを確認する。

・L-20R のが OFF になっていることを確認する。

・L-20R が使用しているソフトウェアをすべて終了し、L-20R の電源を入れ直す。

・ドライバをインストールし直す。

・USB ハブを使用せずに、パソコンの USB ポートに直接 L-20R を接続する。

再生や録音中に音が途切れる

・使用しているソフトウェアでオーディオのバッファサイズが調節できる場合は、バッファサイズを大きくする。

・USB ハブを使用せずに、パソコンの USB ポートに直接 L-20R を接続する。

・オートスリープ機能などの、パソコンの省電力の設定を OFF にする。

再生や録音ができない

・L-20R がパソコンに正しく接続されていることを確認する。

・使用しているパソコンの［サウンド］の設定にて、［ZOOM L-20］が選択されていることを確認する。

・使用しているソフトウェアの入出力設定で［ZOOM L-20］が選択されていることを確認する。

・チャンネル17/18のまたは19/20のが赤く点灯し、レベルメーターが点灯していることを確認する。

・L-20R を使用しているソフトウェアをすべて終了し、L-20R とつながっている USB ケーブルを抜き差しする。

仕様

入出力チャンネル数

　入力

　　モノラル（MIC/LINE）：16

　　ステレオ（LINE）：2

　出力

　　MASTER OUT：1

　　MONITOR OUT：6

　　PHONES：1

入力

　モノラル（MIC/LINE）

　　　仕様：XLR/TRS コンボジャック（XLR:2 番HOT TRS:TIP ホット）

　　　入力ゲイン：

　　　　PAD OFF：+16 ～ +60 dB　PAD ON：-10 ～ +34 dB

　　　　Hi-Z ON：+6 ～ +50 dB

　　　入力インピーダンス：

　　　　XLR：3 kΩ　TRS：10 kΩ / 1 MΩ（Hi-Z 機能 ON）

　　　最大入力レベル：

　　　　PAD OFF：0 dBu（@0 dBFS）　PAD ON：+26 dBu（@0 dBFS）

　　　ファンタム電源：+48 V

　ステレオ（LINE）

　　　仕様：TS フォンジャック／RCA ピン（アンバランス）

　　　最大入力レベル：+14 dBu

出力

　MASTER OUT

　　　仕様：XLR ジャック（バランス）

　　　最大出力レベル：+14.5 dBu

　　　出力インピーダンス：100 Ω

　MONITOR OUT A ～ F（BAL 出力時）

　MONITOR SPEAKER 接続想定

　　　仕様：TRS フォンジャック（バランス）

　　　最大出力レベル：+14.5 dBu

　　　出力インピーダンス：100 Ω

　MONITOR OUT A ～ F（UNBAL 出力時）

　PHONES 接続想定

　　　仕様：標準ステレオフォンジャック

　　　最大出力レベル：42 mW + 42 mW @60 Ω

　　　出力インピーダンス：100 Ω

　PHONES

　　　仕様：標準ステレオフォンジャック

　　　最大出力レベル：42 mW + 42 mW @60 Ω

　　　出力インピーダンス：100 Ω

バス

　　　MASTER：1

　　　MONITOR：6

　　　SEND EFX：2

チャンネルストリップ

　　　COMP：

　　　LOW CUT：40 ～ 600 Hz, 12 dB/OCT

　　　EQ：

　　　　HIGH：10 kHz , ±15 dB , シェルビング

　　　　MID：100 Hz ～ 8 kHz , ±15 dB , ピーキング

　　　　LOW：100 Hz , ±15 dB , シェルビング

　　　PHASE：

センドエフェクト

　　　20 タイプ

レコーダー

　　　最大同時録音トラック数：22 @ 44.1/48/96 kHz

　　　最大同時再生トラック数：20

　　　録音フォーマット：

　　　　WAV 44.1/48/96 kHz　16/24-bit　モノラル／ステレオ

　　　　WAV フォーマット

　　　記録メディア：

　　　　SDHC 規格対応カード4 GB ～ 32 GB（Class 10 以上）

　　　　SDXC 規格対応カード64 GB ～ 512 GB（Class 10 以上）

オーディオインターフェース

　　　44.1/48 kHz

　　　　録音：22 チャンネル　再生：4 チャンネル

　　　bit 長：24-bit

　　　インターフェース：USB2.0

カードリーダー

　　　マスストレージクラス　USB2.0 High Speed

USB HOST

　　　USB2.0 High Speed

サンプリング周波数

　　　44.1/48/96 kHz

周波数特性

　　　周波数特性（44.1 kHz）：-1.0 dB：20 Hz ～ 20 kHz

　　　周波数特性（96 kHz）：-3.0 dB：20 Hz ～ 40 kHz

入力換算ノイズ

　　　実測：EIN -128 dB（IHF-A） @+60 dB、150 Ω input

表示

　　　バックライト付きLCD （128x64 ドット）

電源

　　　AC アダプター：DC12 V 2 A AD-19

消費電力

　　　最大24 W

外形寸法

　　　438 mm （W） × 158.2 mm （D） × 151.7 mm （H）

質量（本体のみ）

　　　2.49 kg

センドエフェクト仕様

EFX 1

No　Type 名

　　1　Hall 1

　説明

　　明るい音色のホールリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　2　Hall 2

　説明

　　初期反射時間が長いホールリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　3　Room 1

　説明

　　密度の高いルームリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　4　Plate

　説明

　　プレートリバーブのシミュレーション

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　5　Church

　説明

　　教会の響きをシミュレートしたリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　6　DrumAmb

　説明

　　ドラムに自然なアンビエンス（空気感）を加えるリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　7　GateRev

　説明

　　パーカッシブな演奏に適した特殊なリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　8　Vocal 1

　説明

　　ディレイとホール系リバーブを組み合わせた汎用性の高いエフェクト

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　DECAY

No　Type 名

　　9　Vocal 2

　説明

　　ディレイとモノラル出力リバーブを組み合わせたエフェクト

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　DECAY

No　Type 名

　　10　Vocal 3

　説明

　　バラード向きのディレイとプレート系リバーブを組み合わせたエフェクト

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　DECAY

EFX 2

No　Type 名

　　1　Hall 3

　説明

　　アリーナ級の大会場のホールリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　2　Room 2

　説明

　　粗い反射のルームリバーブ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　3　Spring

　説明

　　スプリングリバーブのシミュレーション

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　DECAY

No　Type 名

　　4　Delay

　説明

　　くっきりした音色のデジタルディレイ

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　FEEDBACK

　テンポ同期

　　●

No　Type 名

　　5　Analog

　説明

　　暖かみのあるアナログディレイのシミュレーション

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　FEEDBACK

　テンポ同期

　　●

No　Type 名

　　6　P-P Dly

　説明

　　ディレイ音が左右交互に出力されるエフェクト

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　FEEDBACK

　テンポ同期

　　●

No　Type 名

　　7　Vocal 4

　説明

　　ロック向けのディレイとルーム系リバーブを組み合わせたエフェクト

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　DECAY

No　Type 名

　　8　Chorus 1

　説明

　　クリアな音質の広がりのあるステレオコーラス

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　RATE

No　Type 名

　　9　Chorus 2

　説明

　　変調感の少ない汎用性の高いモノラルコーラス

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TONE

　　RATE

No　Type 名

　　10　Cho+Dly

　説明

　　コーラスとディレイを組み合わせたエフェクト

　パラメーターノブ1・パラメーターノブ2

　　TIME

　　RATE

*テンポ同期するディレイ系エフェクトは、プロジェクトのテンポと同期することができます。

  同期するには、テンポを設定してください。テンポに対し、4分音符で同期します。

ミキサーブロックダイアグラム

株式会社ズーム

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-4-3

www.zoom.co.jp

Z2I-3687-01A