Introducción

Este procesador multiefectos empieza con gran cantidad de efectos que pueden ser combinados para usarlos juntos. Las combinaciones de efectos y ajustes de parámetros pueden ser almacenados como patches para usarlos cuando quiera. Con solo cambiar entre los patches prefijados ya puede conseguir cambios dramáticos en el sonido.

Este procesador incluye una amplia gama de efectos, incluyendo distorsión, chorus y efectos reverb. El comprender las características de cada efecto es importante para poder diseñar su propio sonido. Desactivando los efectos de un preset de uno en uno, podrá aprender cómo actúa cada uno de ellos. Si le resulta difícil entender cómo cambia el sonido, pruebe a desactivar todos los efectos excepto uno y a ajustar sus parámetros mientras toca. El orden en el que están colocados los efectos también afecta al sonido. Experimente con este sonido para acercarse aún más al sonido que busca.

Este procesador multiefectos le permite disfrutar fácilmente con su amplia gama de sonidos.

Esperamos que disfrute con él durante muchos años.

Características principales del G1 FOUR/G1 X FOUR

Sonidos de efectos y amplificadores de gran realismo

La amplia gama de efectos de los últimos G Series incluye sonidos de pedales de gama alta, así como modelos de amplificadores y recintos acústicos que emulan perfectamente los originales.

Por medio de la aplicación de gestión de efectos gratuita Guitar Lab en un ordenador (Mac/Windows), podrá añadir efectos disponibles online, así como editar y almacenar sus patches, por ejemplo.

Consiga sonidos de forma intuitiva con operaciones muy simples

Con 5 botones y 4 mandos, podrá crear sonidos de forma tan intuitiva como al trabajar con un pedal de efectos o unidad compacta.

Patrones rítmicos y generador de bucles (looper)

El looper puede grabar hasta 30 segundos y puede ser sincronizado con los patrones rítmicos.

Puede ajustar rápidamente la ecualización (EQ) para adaptarla a sus necesidades

En los modos MEMORY y STOMP, puede usar 3 mandos EQ (Lo/Mid/Hi) y uno de volumen (Vol) para ajustar la salida. Estos mandos le permiten realizar ajustes rápidos tanto en casa como en la sala de ensayos, sobre el escenario o donde quiera.

Largo tiempo de funcionamiento a pilas

La unidad puede funcionar de forma continua hasta 18 horas con 4 pilas AA (con la retroiluminación desactivada).

Términos usados en este manual

Patch

Cada "patch" almacena el estado ON/OFF de los efectos, así como valores de ajuste de parámetros. Los efectos son almacenados y recargados en unidades de patches. Puede añadir cinco efectos en un cada patch individual y el G1 FOUR/G1 X FOUR puede almacenar hasta 50 patches.

Banco

Se llama "banco" a un grupo de 10 patches. Puede recargar rápidamente los patches con solo cambiar de banco. El G1 FOUR/G1 X FOUR dispone de 5 bancos para almacenar patches.

Tipo de efecto

Los tipos de efectos disponibles incluyen distintos efectos de guitarra y modelos de simulación de amplificadores/recintos acústicos. Puede elegir efectos de entre estos tipos para añadirlos a los patches.

Modo MEMORY

Este modo lo permite elegir patches con los pedales.

Modo STOMP

Use este modo para activar/desactivar efectos de un patch usando los pedales.

Modo EDIT

En este modo podrá editar los tipos, parámetros y efectos usados en un patch.

PRESELECT

Esta función le permite cambiar a un patch que esté ubicado en cualquier posición mientras sigue usando el sonido del patch activo hasta ese momento.

BANK HOLD

Esta función le permite que el cambio de patch quede limitado al banco activo.

AUTO SAVE

Esta función almacena de forma automática los cambios realizados en los patches y ajustes de efectos.

Modo ECO

Esta función hará que la unidad se apague automáticamente si no realiza ninguna operación sobre ella durante 10 horas.

Estructura del G1 FOUR/G1 X FOUR

■Flujo de señal

①El sonido de entrada de la guitarra pasa a través de los efectos 1 – 5 en orden.

(→"Uso de los patches (modo MEMORY)")

②El nivel de patch es ajustado.

(→"Uso de los patches (modo MEMORY)")

③El sonido global es ajustado. Este ajuste queda memorizado incluso cuando cambie de patch.

(→"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales")

④Las frases musicales grabadas pueden ser reproducidas en un bucle.

(→"Uso del generador de bucles (looper)")

⑤Los sonidos de batería pueden ser reproducidos usando los patrones rítmicos internos.

(→"Uso de los ritmos")

⑥El nivel global es ajustado.

(→"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales")

⑦Esta función le permite afinar la guitarra conectada.

(→"Uso del afinador")

■Resumen de la memoria (patches/bancos)

El G1 FOUR/G1 X FOUR puede almacenar hasta 50 patches.

Esto patches son gestionados en bancos de 10 patches cada uno.

■Modos operativos

El G1 FOUR/G1 X FOUR tiene tres modos operativos que puede usar de la forma que más necesite durante su interpretación.

・Modo MEMORY

Úselo para elegir patches para su interpretación.

(→"Uso de los patches (modo MEMORY)")

・Modo STOMP

Úselo para activar/desactivar efectos en un patch con los pedales.

(→"Activación/desactivación de efectos con los pedales (modo STOMP)")

・Modo EDIT

Este modo le permite cambiar los efectos usados en un patch y editar los parámetros de efecto.

(→"Edición de efectos (modo EDIT)")

Nombre de las partes

■Panel frontal

①Pantalla

　Le muestra distintos tipos de información, incluyendo el nombre del patch elegido y sus efectos, así como los valores de sus parámetros.

②Interruptor Mode

　Púlselo para ir pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT.

③Mandos de parámetro

　Úselos para ajustar los parámetros de efectos y realizar otros ajustes diversos.

④Botón RHYTHM

　Púlselo para activar el ritmo.

⑤Botones de efecto/banco

　En el modo MEMORY, estos botones le permiten cambiar el banco.

　En el modo STOMP sirven para activar/desactivar los efectos.

　En el modo EDIT le permiten elegir efectos y activarlos/desactivarlos.

⑥Botones ▼/▲

　Úselos para cambiar de efecto en el modo EDIT. Tienen las mismas funciones que los pedales ▼/▲.

⑦Pedales ▼/▲

　En el modo MEMORY, úselos para cambiar de patch. En el modo STOMP sirven para elegir efectos y activarlos/desactivarlos, por ejemplo.

⑧Botón SETTING

　Esto le da acceso a la pantalla SETTING.

⑨Botón LOOPER

　Púlselo para activar la función de bucle.

⑩Pedal de expresión (solo G1 X FOUR)

　Cuando elija un efecto de la categoría PEDAL, este pedal le permitirá ajustar la cantidad de dicho efecto. (→"Ajuste de los efectos de pedal")

■Panel trasero

①Interruptor Pedal (solo G1 X FOUR)

　Cuando esté usando un efecto de la categoría PEDAL, esto activará/desactivará ese efecto.

②Toma Input

　Conecte aquí una guitarra.

③Toma AUX IN

　Conecte aquí un dispositivo audio u otra fuente externa de sonido.

AVISO

Las señales recibidas a través de esta toma AUX IN serán enviadas directamente a la toma de salida OUTPUT sin pasar por los efectos internos.

④Conector para adaptador de corriente

　Conecte aquí el adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16).

⑤Puerto USB

　Conecte aquí un ordenador u otro dispositivo externo. Si usa la aplicación Guitar Lab, podrá gestionar los patches y editar y añadir efectos desde un ordenador, por ejemplo.

　También puede conectar una batería externa móvil para dar corriente a la unidad.

⑥Toma OUTPUT

　Conecte aquí un amplificador de guitarra o unos auriculares.

Introducción de las pilas

1. Abra la tapa del compartimentos de las pilas en la parte inferior del aparato e introduzca 4 pilas AA.

2. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

NOTA

Ajuste correctamente el tipo de pilas usadas de cara a que en pantalla sea mostrado con precisión la carga restante de las pilas. (→"Ajuste del tipo de pilas usadas")

AVISO

・Si conecte un adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16), la unidad podrá funcionar con corriente alterna.

・Esta unidad también puede recibir alimentación eléctrica a través del puerto USB.

Resumen del modo ECO

・Por defecto, el ajuste de este modo ECO es ON, por lo que la unidad se apagará de forma automática si no realiza ninguna operación con ella durante 10 horas.

・Este modo ECO también puede ser desactivado (ajuste "OFF") en la pantalla SETTING. (→"Ajuste del modo ECO")

Conexión

1. Reduzca al mínimo el volumen de su amplificador de guitarra.

2. Si va a usar esta unidad conectada a la corriente alterna, conecte el adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16) a la entrada de adaptador y a una salida de corriente alterna.

Esto hará que el G1 FOUR/G1 X FOUR se encienda.

3. Para usar un ordenador, conecte un cable USB (no incluido) al puerto USB y al ordenador.

Cuando use la alimentación por bus USB para dar corriente al G1 FOUR/G1 X FOUR, la conexión de este cable hará que la unidad se encienda.

Guitar Lab

Si utiliza Guitar Lab, podrá gestionar los patches y editar y añadir efectos desde un ordenador.

Descárguese el Guitar Lab desde la página web de ZOOM (https://www.zoom.co.jp).

4. Conecte una guitarra a la toma INPUT.

Cuando use el G1 FOUR/G1 X FOUR a pilas, la conexión a esta entrada hará que la unidad se encienda.

5. Para usar una entrada externa, conecte un reproductor portátil u otro aparato a la toma AUX IN.

AVISO

Las señales recibidas a través de esta entrada AUX IN serán enviadas directamente a la toma de salida OUTPUT sin pasar a través de los efectos internos.

6. Conecte un amplificador de guitarra o auriculares a la toma de salida OUTPUT.

7. Suba el volumen de su amplificador de guitarra.

Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales

1. En el modo MEMORY o STOMP, gire – .

Función | Operación
Ajuste del nivel de graves | Gire
Ajuste del nivel de medios | Gire
Ajuste del nivel de agudos | Gire
Ajuste del nivel global | Gire

AVISO

Estos ajustes quedan memorizados incluso cuando cambie de patch.

Uso de los patches (modo MEMORY)

El G1 FOUR/G1 X FOUR gestiona los efectos en patches. Un patch puede contener hasta cinco efectos y almacenar su estado activado/desactivado y los ajustes de sus parámetros.

Puede crear hasta 50 patches. Hay cinco bancos cada uno de los cuales contiene 10 patches para que así puede cargar rápidamente los efectos con solo cambiar de banco.

Elija los patches que vaya a usar en el modo MEMORY.

Activación del modo MEMORY.

AVISO

El modo MEMORY se activa por defecto al encender el G1 FOUR/G1 X FOUR.

1. Desde el modo STOMP o EDIT, pulse .

El pulsar de forma repetida hará que vaya pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT en orden.

Selección de patches y bancos

Cambio de patches

1. Pulse o .

Esto cambiará el patch.

Función | Operación
Cambiar al patch anterior al activo | Pulse
Cambiar al patch siguiente al activo | Pulse

AVISO

・Si sigue pulsando o , los patches irán cambiando de forma continua.

・Por medio de la función PRESELECT podrá cambiar a un patch ubicado en cualquier posición mientras sigue usando el sonido del patch activo. (→"Ajuste de la función PRESELECT")

・Cuando use la función BANK HOLD, estos cambios quedarán limitados a los patches del mismo banco. (→"Ajuste de la función BANK HOLD")

Cambio de bancos

1. Pulse – .

Esto cambiará el banco. El piloto del banco seleccionado se iluminará.

Función | Operación
Cambio a los patches número 10 – 19 | Pulse
Cambio a los patches número 20 – 29 | Pulse
Cambio a los patches número 30 – 39 | Pulse
Cambio a los patches número 40 – 49 | Pulse
Cambio a los patches número 50 – 59 | Pulse

Cambio de ajustes de un patch individual

1. Elija el patch cuyos ajustes quiera cambiar.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

3. Pulse .

Esto activará la pantalla de ajuste de patch.

Podrá cambiar el nivel y el nombre del patch. (→"Cambio del nivel de patch", "Cambio de nombres de patch")

Cambio del nivel de patch

1. Gire .

Esto modificará el nivel del patch.

AVISO

・Pulse para finalizar el ajuste del patch y volver a la pantalla original.

・Además de los ajustes de patches individuales, también puede cambiar el volumen y EQ global del G1 FOUR/G1 X FOUR. (→"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales")

Cambio de nombres de patch

1. Gire .

Esto desplazará el cursor.

2. Gire .

Esto cambiará el carácter que esté en la posición del cursor.

AVISO

・Pulse para finalizar el ajuste del patch y volver a la pantalla original.

・Los caracteres y símbolos que puede usar son los siguientes:

　A–Z, a–z, 0–9, ! # $ % & ' () +, -. ; = @ [] ^ _ ` { } ~ (espacio)

・Gire para cambiar el tipo de carácter.

Activación/desactivación de efectos con los pedales (modo STOMP)

En el modo STOMP, puede activar/desactivar los efectos con los pedales.

Activación del modo STOMP

1. Desde los modos MEMORY o EDIT, pulse .

El pulsar de forma repetida hará que vaya pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT en orden.

Activación/desactivación de los efectos con los pedales

1. Pulse .

Elija el efecto que quiera controlar.

El efecto aparecerá en vídeo inverso (letras en blanco con fondo oscuro).

Pulse de forma repetida para desplazar la selección hacia la derecha.

2. Pulse .

Esto activará/desactivará el efecto.

Para activar/desactivar el efecto a mano, pulse el botón – que se corresponda con la posición del efecto.

Edición de efectos (modo EDIT)

En el modo EDIT puede cambiar los efectos usados en un patch y ajustar sus parámetros.

Activación del modo EDIT

1. Elija un patch en el modo MEMORY.

2. Pulse .

El pulsar de forma repetida hará que vaya pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT en orden.

Selección de efectos

1. Pulse – para el efecto que quiera editar.

Esto cambiará a ese efecto.

El piloto del efecto seleccionado se iluminará.

AVISO

El número de unidad del efecto es su posición en el orden del patch.

Activación/desactivación de efectos

1. Pulse de nuevo – para el efecto seleccionado.

El pulsar – hará que se active/desactive.

Cambio de tipo de efectos

Selección de tipo de efecto

1. Pulse o .

Función | Operación
Cambio al tipo de efecto anterior | Pulse
Cambio al tipo de efecto siguiente | Pulse

Selección de categorías de efecto

1. Mientras mantiene pulsado , pulse .

En pantalla aparecerá el nombre de la categoría de efecto.

Pulse de nuevo para visualizar el nombre de la siguiente categoría de efectos.

Después de que en pantalla haya aparecido durante un momento el nombre de la categoría del efecto, el efecto cambiará al primero de dicha categoría.

AVISO

・Mientras mantiene pulsado , pulse para ver el nombre de la categoría anterior.

・Vea en Guitar Lab las explicaciones relativas a cada tipo de efecto.

NOTA

Con el G1 FOUR/G1 X FOUR, puede combinar 5 efectos como quiera. Si el límite de capacidad de procesado es sobrepasado, aparecerá un mensaje "PROCESS OVERFLOW" y los efectos quedarán en bypass.

Modifique uno de los efectos para evitar este problema.

AVISO

Elija efectos de la categoría PEDAL en el G1 X FOUR si quiere usar efectos que puedan ser controlados por el pedal de expresión.

Ajuste de parámetros de efecto

1. Gire – .

Los parámetros asignados a cada mando dependen del efecto. Vea los nombres que aparecen en la pantalla.

Si un efecto tiene 5 o más parámetros, use para cambiar la pantalla.

AVISO

・Cuando AUTO SAVE esté ajustado a ON, los cambios realizados en los parámetros serán almacenados de forma automática. (→"Ajuste de la función AUTO SAVE")

・Cuando AUTO SAVE esté ajustado a OFF, aparecerá una pantalla de almacenamiento de ajustes cuando vaya a cambiar el patch.

・La función AUTO SAVE está activa por defecto.

Cambio del orden de los efectos

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla CHAIN.

Los efectos usados en el patch elegido aparecerán como iconos.

3. Pulse el botón – del efecto que quiera desplazar.

4. Pulse el botón – de la posición de destino.

El efecto será trasladado a la posición de destino.

Gestión de los patches

Almacenamiento de patches

Los cambios en un patch pueden ser almacenados en ese mismo patch, sobregrabando esos datos encima. También pueden ser almacenados en un patch con otro número distinto.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SAVE.

3. Use , y – .

Elija el número de patch de destino.

Función | Operación
Elige el patch anterior | Pulse
Elige el patch siguiente | Pulse
Elige los números de patch 10 – 19 | Pulse
Elige los números de patch 20 – 29 | Pulse
Elige los números de patch 30 – 39 | Pulse
Elige los números de patch 40 – 49 | Pulse
Elige los números de patch 50 – 59 | Pulse

4. Pulse y a la vez.

Esto almacenará los datos del patch, sobregrabando el contenido anterior.

Intercambio de patches

El contenido de un patch puede ser intercambiado con un patch de otro número diferente.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SAVE.

3. Gire .

El icono de la pantalla cambiará de SAVE a SWAP.

4. Use , y – .

Elija el número del patch a intercambiar.

Función | Operación
Elige el patch anterior | Pulse
Elige el patch siguiente | Pulse
Elige los números de patch 10 – 19 | Pulse
Elige los números de patch 20 – 29 | Pulse
Elige los números de patch 30 – 39 | Pulse
Elige los números de patch 40 – 49 | Pulse
Elige los números de patch 50 – 59 | Pulse

5. Pulse y a la vez.

Eso hará que los patches sean intercambiados.

NOTA

Si ha editado los ajustes de un patch deberá almacenarlo antes de intercambiarlo.

Almacene el patch antes de intentar intercambiarlo. (→"Almacenamiento de patches")

Ajuste del tempo máster

El tempo máster es el tempo compartido por los efectos, ritmos y el generador de bucles (looper).

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SETUP.

3. Gire .

AVISO

・Puede ajustar este tempo entre 40 y 250.

・BPM (Beats o tiempos musicales por minuto) es la cantidad de beats (notas negras) que hay en cada minuto y es una unidad que se utiliza para indicarle cómo de rápido es un tempo musical. Por ejemplo, 60 BPM es un tempo de 60 beats o negras por minuto.

Ajuste de la función AUTO SAVE

Esta función almacena de forma automática los cambios que haya realizado en un patch y en los ajustes de efectos.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SETUP.

3. Gire .

Ajuste | Explicación
ON | Almacenamiento automático activo.
OFF | Almacenamiento automático desactivado.

■Cuando AUTO SAVE esté en ON

Los cambios en los ajustes de efectos y patch serán almacenados de forma automática.

■Cuando AUTO SAVE esté en OFF

Los cambios en los patch podrán ser almacenados siguiendo estos pasos:

1. Después de que haya editado un patch, cambie a otro patch diferente.

En la pantalla aparecerá un mensaje que le pedirá que confirme si quiere almacenar los cambios.

2. Gire .

Ajuste | Explicación
YES | Los cambios serán almacenados.
NO | Los cambios NO serán almacenados.

NOTA

Si elige "NO", el otro patch seleccionado se abrirá sin que sean almacenados los cambios realizados en los ajustes del patch activo hasta ese momento.

3. Pulse o .

Esto hará que aparezca una pantalla de selección del número de patch para el almacenamiento.

4. Use , y – .

Elija el número de patch de destino.

Función | Operación
Cambia al patch anterior | Pulse
Cambia al patch siguiente | Pulse
Cambia a los números de patch 10 – 19 | Pulse
Cambia a los números de patch 20 – 29 | Pulse
Cambia a los números de patch 30 – 39 | Pulse
Cambia a los números de patch 40 – 49 | Pulse
Cambia a los números de patch 50 – 59 | Pulse

5. Pulse y a la vez.

El patch editado será almacenado.

AVISO

Un patch editado también puede ser almacenado en la pantalla SETTING. (→"Almacenamiento de patches")

Ajuste de la función PRESELECT

Puede usar esta función para cambiar a un patch que esté en otra ubicación mientras sigue usando el sonido del patch activo hasta ese momento.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SETUP.

3. Gire .

Ajuste | Explicación
ON | La función PRESELECT es usada.
OFF | La función PRESELECT no es usada.

■Cuando PRESELECT esté ajustado a ON

1. En el modo MEMORY, use , y – .

Esto hará que aparezca una pantalla para la selección del número del patch de destino de esta pre-selección.

Función | Operación
Cambia al patch anterior | Pulse
Cambia al patch siguiente | Pulse
Cambia a los números de patch 10 – 19 | Pulse
Cambia a los números de patch 20 – 29 | Pulse
Cambia a los números de patch 30 – 39 | Pulse
Cambia a los números de patch 40 – 49 | Pulse
Cambia a los números de patch 50 – 59 | Pulse

2. Pulse y a la vez.

Esto hará que la unidad vaya al patch elegido.

■Cuando PRESELECT esté en OFF

1. En el modo MEMORY, use , y – .

Esto hará que cambie el patch.

Función | Operación
Cambia al patch anterior | Pulse
Cambia al patch siguiente | Pulse
Cambia a los números de patch 10 – 19 | Pulse
Cambia a los números de patch 20 – 29 | Pulse
Cambia a los números de patch 30 – 39 | Pulse
Cambia a los números de patch 40 – 49 | Pulse
Cambia a los números de patch 50 – 59 | Pulse

Ajuste de la función BANK HOLD

Puede usar esta función para limitar el cambio de patches a los existentes dentro de un mismo banco.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla SETUP.

3. Gire .

■Cuando BANK HOLD esté en ON

El retroceder desde el patch con número más bajo de un banco hará que quede seleccionado el patch con número más alto de ese mismo banco. De la misma forma, el avanzar desde el patch con número más alto de un banco hará que quede seleccionado el patch con número más bajo de ese banco.

Ejemplo: Patch activo en banco 1

■Cuando BANK HOLD esté en OFF

El retroceder desde el patch con número más bajo y avanzar desde el patch con número más alto de un banco hará que quede seleccionado un patch del banco anterior o siguiente.

Ejemplo: Patch activo en banco 1

Ajustes de alimentación y pantalla

Ajuste del tipo de pilas usadas

Ajuste correctamente el tipo de pila usada de forma que sea visualizada con precisión la carga restante de la pila.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

3. Gire .

Ajuste | Explicación
ALKALI | Pilas alcalinas
Ni-MH | Pilas de Níquel-hidruro metálico

Ajuste del modo ECO

Puede usar esta función para que la unidad se apague automáticamente si no realiza ninguna función en ella durante 10 horas.

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

3. Gire .

Ajuste | Explicación
ON | La unidad se apagará automáticamente si no la usa durante un periodo de 10 horas.
OFF | Esto desactiva el modo ECO.

Ajuste del tiempo de retroiluminación

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

3. Gire .

Ajuste | Explicación
OFF | La retroiluminación no está activa.
ON | La retroiluminación está activa siempre.
15s | La retroiluminación se apaga 15 segundos después del último uso de la unidad.
30s | La retroiluminación se apaga 30 segundos después del último uso de la unidad.

Ajuste del contraste de la pantalla

1. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

2. Pulse .

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

3. Gire .

AVISO

Puede ajustar este valor de contraste entre 1 y 13.

Uso del afinador

Use esto para afinar la guitarra conectada.

Activación del afinador

1. Con el modo MEMORY, STOMP o EDIT, pulse y a la vez.

Esto activará el afinador.

AVISO

El pulsar cualquier otro botón distinto a cerrará el afinador y hará que la unidad vuelva a la pantalla original.

Afinación de una guitarra

1. Toque al aire la cuerda que quiera afinar mientras mueve su clavija.

La indicación en pantalla variará de acuerdo al tipo de afinador elegido. (→"Cambio de ajustes de afinador")

■Afinador CHROMATIC

En la pantalla aparecerá el nombre de la nota más cercana y la desafinación del tono será indicada con los LEDs.

Cuando la nota esté perfectamente afinada (en tono), el piloto central del medidor se iluminará en verde y los pilotos a izquierda y derecha se iluminarán en rojo.

■Otros afinadores

En la pantalla aparecerá el número de la cuerda más cercana y la desafinación del tono será indicada con los LEDs.

Cuando la nota esté perfectamente afinada (en tono), el piloto central del medidor se iluminará en verde y los pilotos a izquierda y derecha se iluminarán en rojo.

Cambio de ajustes de afinador

1. Pulse con la pantalla TUNER activo.

Esto activará la pantalla de ajustes de afinador.

■Ajuste del método de salida

1. Gire .

Ajuste | Explicación
BYPASS | Los efectos quedan en bypass y se escucha la salida de guitarra.
MUTE | El sonido de la guitarra no es emitido.

AVISO

También puede girar en esta pantalla TUNER para cambiar este ajuste.

■Ajuste del tono standard

1. Gire .

AVISO

・Este valor ajusta la nota A (La) central entre 435 y 445 Hz.

・También puede girar en la pantalla TUNER para cambiar este ajuste.

■Ajuste del tipo de afinador

1. Gire .

Ajuste | Explicación
CHROMATIC (cromático) | Aparece la desafinación del tono de acuerdo a la nota más cercana (en semitonos).
Otros tipos de afinador | Aparece el número de cuerda más cercano de acuerdo al tipo elegido, así como la cantidad de desafinación con respecto a ese tono. Puede elegir entre los siguientes tipos de afinador.

Pantalla | Explicación | Número de cuerda/nota
GUITAR | Afinación de guitarra standard con una 7ª cuerda | 7 B 6 E 5 A 4 D 3 G 2 B 1 E
OPEN A | Afinación A abierta (las cuerdas al aire producen un acorde A (La)) | 7 – 6 E 5 A 4 E 3 A 2 C# 1 E
OPEN D | Afinación D abierta (las cuerdas al aire producen un acorde D (Re)) | 7 – 6 D 5 A 4 D 3 F# 2 A 1 D
OPEN E | Afinación E abierta (las cuerdas al aire producen un acorde E (Mí)) | 7 – 6 E 5 B 4 E 3 G# 2 B 1 E
OPEN G | Afinación G abierta (las cuerdas al aire producen un acorde G (Sol)) | 7 – 6 D 5 G 4 D 3 G 2 B 1 D
DADGAD | Afinación alternativa usada habitualmente para la técnica tap y otras | 7 – 6 D 5 A 4 D 3 G 2 A 1 D

■Uso de afinaciones bemoladas

1. Gire .

Todas las cuerdas pueden ser afinadas bemoladas con respecto a una afinación ordinaria en uno (♭×1), 2 (♭×2) ó 3 (♭×3) semitonos.

NOTA

No puede usar la afinación bemolada cuando el tipo de afinador sea "CHROMATIC".

Uso de los ritmos

Puede tocar junto con los ritmos interno.

Activación de la función rítmica

1. En el modo MEMORY, STOMP o EDIT, pulse .

Esto activará la pantalla RHYTHM.

AVISO

・Pulse para volver al modo original.

・Durante la reproducción con ritmos, pulse para que siga esa reproducción rítmica pero volver al modo original.

・Puede usar el generador de bucles (looper) durante la reproducción rítmica. Cuando esté abierta la pantalla RHYTHM, pulse para cambiar al LOOPER. (→"Uso del generador de bucles (looper)")

Ajuste del ritmo

■Selección de patrones rítmicos

1. Gire .

Esto elegirá el patrón rítmico. (→"Patrones rítmicos")

■Ajuste de la claqueta

1. Gire .

Esto ajustará el conteo inicial o claqueta.

Esto reproducirá un sonido de claqueta inicial antes de que se ponga en marcha el ritmo.

Ajuste | Explicación
OFF | No es reproducida ninguna claqueta.
ON | Es reproducida una claqueta.

■Ajuste del tempo

1. Gire .

AVISO

・Puede ajustar este tempo entre 40 y 250.

・El tempo ajustado aquí será compartido por los efectos y el looper.

■Ajuste del volumen

1. Gire .

AVISO

Puede ajustar esto entre 0 y 100.

Inicio/parada de la reproducción rítmica

1. Pulse .

Esto pondrá en marcha la reproducción del ritmo.

2. Pulse .

Esto detendrá la reproducción.

AVISO

Durante la reproducción rítmica, puede cambiar al modo MEMORY, STOMP y EDIT. Para detener la reproducción del ritmo, pulse para acceder a la pantalla RHYTHM y pulse después .

Patrones rítmicos

Nº | Nombre | Tipo ritmo
1 | GUIDE | 4/4
2 | 8Beats1 | 4/4
3 | 8Beats2 | 4/4
4 | 8Beats3 | 4/4
5 | 16Beats1 | 4/4
6 | 16Beats2 | 4/4
7 | 16Beats3 | 4/4
8 | Rock1 | 4/4
9 | Rock2 | 4/4
10 | Rock3 | 4/4
11 | ROCKABLY | 4/4
12 | R'n'R | 4/4
13 | HardRock | 4/4
14 | HeavyMtl | 4/4
15 | MtlCore | 4/4
16 | Punk | 4/4
17 | FastPunk | 4/4
18 | Emo | 4/4
19 | TomTomBt | 4/4
20 | Funk1 | 4/4
21 | Funk2 | 4/4
22 | FunkRock | 4/4
23 | JazzFunk | 4/4
24 | R&B1 | 4/4
25 | R&B2 | 4/4
26 | 70's Soul | 4/4
27 | 90's Soul | 4/4
28 | Motown | 4/4
29 | HipHop | 4/4
30 | Disco | 4/4
31 | Pop | 4/4
32 | PopRock | 4/4
33 | IndiePop | 4/4
34 | EuroPop | 4/4
35 | NewWave | 4/4
36 | OneDrop | 4/4
37 | Steppers | 4/4
38 | Rockers | 4/4
39 | Ska | 4/4
40 | 2nd Line | 4/4
41 | Country | 4/4
42 | Shuffle1 | 4/4
43 | Shuffle2 | 4/4
44 | Blues1 | 4/4
45 | Blues2 | 4/4
46 | Jazz1 | 4/4
47 | Jazz2 | 4/4
48 | Fusion | 4/4
49 | Swing1 | 4/4
50 | Swing2 | 4/4
51 | Bossa1 | 4/4
52 | Bossa2 | 4/4
53 | Samba1 | 4/4
54 | Samba2 | 4/4
55 | Breaks1 | 4/4
56 | Breaks2 | 4/4
57 | Breaks3 | 4/4
58 | 12/8 Grv | 12/8
59 | Waltz | 3/4
60 | JzWaltz1 | 3/4
61 | JzWaltz2 | 3/4
62 | CtWaltz1 | 3/4
63 | CtWaltz2 | 3/4
64 | 5/4 Grv | 5/4
65 | Metro3 | 3/4
66 | Metro4 | 4/4
67 | Metro5 | 5/4
68 | Metro |

Uso del generador de bucles (looper)

Puede grabar su interpretación y crear frases o bucles mono de hasta 30 segundos de longitud.

Activación del looper

1. Desde el modo MEMORY, STOMP o EDIT, pulse .

Esto activará la pantalla LOOPER.

AVISO

Pulse para volver al modo original.

Ajuste del looper

■Ajuste del tiempo de grabación del bucle

1. Gire .

Ajuste
Explicación

MANUAL
La grabación seguirá hasta que la detenga manualmente o hasta que llegue al tiempo máximo de grabación.

♩×1–64

Ajuste el valor a 1 – 64 negras (cuarto de nota). El tiempo de grabación real dependerá del ajuste BPM.

Tiempo de grabación (segundos) = 60 ÷ BPM × negras

NOTA

・El tiempo de grabación del looper está entre 1.5 y 30 segundos.

・Los ajustes que no encajen en el tiempo de grabación serán ajustados automáticamente.

・El cambio del valor de tiempo de grabación eliminará de forma automática los datos grabados en el looper hasta ese momento.

■Ajuste de la forma de detención del bucle

1. Gire .

Ajuste | Explicación
Instant | El bucle se detiene de inmediato después de la operación de parada.
Finish | El bucle será reproducido hasta el final y después se detendrá.
Fade Out | El bucle se detendrá después de realizar un fundido de salida.

■Ajuste del tempo

1. Gire .

NOTA

El cambio del valor de tempo eliminará los datos grabados.

AVISO

・Puede ajustar esto entre 40 y 250.

・El tempo que ajuste aquí será compartido con los efectos y el ritmo.

■Ajuste del volumen

1. Gire .

AVISO

Puede ajustar esto entre 0 y 100.

Grabación y reproducción de bucles

1. Pulse .

Esto pondrá en marcha la grabación del bucle.

2. Detenga la grabación e inicie la reproducción del bucle.

Si el tiempo de grabación está ajustado a "Manual"

El pulsar de nuevo o dejar que la grabación llegue al tiempo máximo hará que la grabación se detenga y que comience la reproducción del bucle.

Si el tiempo de grabación está ajustado a "♩×1–64"

Cuando la grabación llegue al tiempo ajustado, se detendrá y comenzará la reproducción del bucle.

3. Pulse .

Esto detendrá la reproducción del bucle.

NOTA

・Durante la reproducción rítmica, la grabación se pondrá en marcha después de la claqueta.

・El sonido recibido a través de la toma AUX IN no será grabado.

AVISO

・Durante la reproducción rítmica, la cuantización estará activa de forma que incluso si el tiempo de final de la grabación no es exacto, el bucle será ajustado automáticamente de forma que la reproducción del bucle siga sincronizada.

・Durante la reproducción del bucle podrá cambiar a los modos MEMORY, STOMP y EDIT.

Sobregrabación de bucles

Puede añadir interpretaciones adicionales al bucle grabado.

1. Pulse durante la reproducción del bucle.

Esto pondrá en marcha la sobregrabación.

Cuando la unidad llegue al final del bucle, la reproducción del bucle seguirá desde el principio y podrá repetir esta sobregrabación.

2. Pulse durante la sobregrabación.

Esto hará que se detenga la sobregrabación, pero continuará la reproducción normal del bucle.

Borrado del bucle

1. Con la reproducción del bucle parada, mantenga pulsado .

Esto hará que el bucle grabado sea borrado.

Uso del pedal de expresión (solo G1 X FOUR)

Si elige uno de los efectos de la categoría PEDAL cuando use el G1 X FOUR, podrá controlar la cantidad del efecto con el pedal de expresión.

Ajuste de los efectos de pedal

1. En el modo EDIT, elija uno de los efectos de la categoría PEDAL.

NOTA

Solo puede elegir un efecto de la categoría PEDAL para cada patch.

AVISO

Selección de efectos por categorías (→"Selección de categorías de efecto")

2. Gire – .

Ajuste el efecto de pedal. (→"Ajuste de parámetros de efecto")

3. Use el pedal de expresión.

Esto cambiará la cantidad del efecto.

AVISO

Pulse la puntera del pedal de expresión para activar/desactivar el efecto de pedal. No obstante, con el pedal no será almacenado este ajuste ON/OFF.

Ajuste del pedal

Ajuste de la sensibilidad del pedal

1. Mientras mantiene pulsado , encienda el G1 X FOUR.

Esto activará la pantalla PEDAL CALIBRATION.

2. Haga con el pedal lo que aparece indicado en pantalla y pulse o cada vez.

La calibración habrá terminado cuando aparezca "Complete!".

NOTA

・Ajuste la sensibilidad del pedal en los casos siguientes.

　– Cuando la pulsación sobre el pedal produzca un efecto muy pequeño.

　– Cuando el volumen y el sonido cambien demasiado incluso cuando solo pulse suavemente el pedal.

・Si aparece "Error!", reinicie el proceso de calibración desde el principio.

Ajuste de la tensión del pedal

1. Introduzca una llave hexagonal (tipo Allen) de 5 mm en la tuerca de ajuste de tensión que está en el lateral del pedal.

2. Gire la llave a la derecha para tensar el pedal y a la izquierda para destensarlo.

NOTA

Tenga cuidado a la hora de realizar este ajuste porque si destensa la tuerca de ajuste demasiado puede hacer que se suelte internamente, lo que haría imposible mantener el pedal en una posición fija.

Gestión del firmware

Verificación de las versiones de firmware

1. Mientras mantiene pulsado , encienda el G1 FOUR/G1 X FOUR.

Esto activará la pantalla VERSION del firmware.

2. Pulse o .

Esto reiniciará el G1 FOUR/G1 X FOUR y hará que vuelva a aparecer la pantalla habitual.

Actualización del firmware

Vaya a la web de ZOOM (https://www.zoom.co.jp/) y descárguese el firmware para el G1 FOUR/G1 X FOUR.

1. Mientras mantiene pulsados y , use un cable USB para conectar el G1 FOUR/G1 X FOUR y el ordenador.

Esto hará que el G1 FOUR/G1 X FOUR se encienda y que aparezca la pantalla FIRMWARE UPDATE.

2. Ejecute la aplicación de actualización de firmware en su ordenador.

Esto pondrá en marcha el proceso de actualización.

Aparecerá "Complete!" cuando haya terminado la actualización.

NOTA

・No desconecte el cable USB durante una actualización de firmware.

・En el improbable caso de que una actualización de firmware falle durante el proceso, vuelva a ejecutar el proceso de actualización de nuevo desde el principio.

AVISO

Consulte en la web de ZOOM los detalles relativos al uso de esta aplicación.

3. Una vez que haya terminado la actualización, desconecte el cable USB y apague la unidad.

AVISO

La actualización del firmware no eliminará los patches almacenados.

Restauración de los ajustes de fábrica

1. Mientras mantiene pulsado , encienda el G1 FOUR/G1 X FOUR.

Esto hará que aparezca una pantalla de confirmación de la inicialización.

2. Gire .

Elija la operación.

Ajuste | Explicación
YES | Esto inicializa los ajustes, sustituyéndolos por los valores de fábrica.
NO | Cancela la inicialización y vuelve a la pantalla habitual.

3. Pulse o .

Esto hará que comience la inicialización.

Cuando la inicialización termine, aparecerá "Complete!" y se volverá a abrir la pantalla habitual.

NOTA

La inicialización regrabará todos los ajustes, incluyendo los patches, a sus valores de fábrica. Tenga muy claro que quiere hacer esto antes de usar esta función.

Resolución de problemas

La unidad no se enciende

・Si la está usando a pilas, conecte un cable a la toma INPUT.

No hay sonido o la salida casi no se escucha

・Compruebe las conexiones. (→"Conexión")

・Ajuste el nivel de los efectos. (→"Ajuste de parámetros de efecto")

・Ajuste el nivel del patch. (→"Cambio del nivel de patch")

・Ajuste el volumen de salida. (→"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales")

・Si está usando el pedal de expresión para ajustar el volumen, pulse el pedal hasta que el nivel de volumen sea adecuado.

・Confirme que la salida del afinador no esté ajustada a "MUTE". (→"Cambio de ajustes de afinador")

Se escucha mucho ruido

・Confirme que la causa no sea un daño en alguno de los cables o su blindaje.

・Use un adaptador de corriente original de ZOOM. (→"Conexión")

Los efectos no funcionan

・Si la potencia de procesado de efectos es sobrepasada, en pantalla aparecerá el mensaje "PROCESS OVERFLOW". Cuando aparezca "PROCESS OVERFLOW" para un efecto, dicho efecto será anulado (quedará en bypass). (→"Cambio de tipo de efectos")

Las pilas se descargan rápidamente

・Asegúrese de que no está usando pilas de manganeso. Las pilas alcalinas le deberían ofrecer unas 18 horas de funcionamiento continuo.

・Compruebe el ajuste de las pilas.

　El ajuste debe coincidir con el tipo de pilas que esté usando, de cara a que la carga restante de las pilas sea indicada con precisión. (→"Ajuste del tipo de pilas usadas")

・Debido a las características de las pilas, se descargan más rápidamente cuando son usadas en lugares con temperaturas muy bajas.

El pedal de expresión no funciona bien (solo G1 X FOUR)

・Compruebe los ajustes del pedal. (→“Uso del pedal de expresión (G1 X FOUR)")

・Ajuste el pedal de expresión. (→"Ajuste del pedal")

Especificaciones técnicas

Máximo número de efectos simultáneos

5

Patches de usuario

50

Frecuencia de muestreo

44.1 kHz

Conversión A/D

24 bits sobremuestreo 128×

Conversión D/A

24 bits sobremuestreo 128×

Procesado de señal

32 bits

Pantalla

LCD de matriz de puntos 128×32

Entradas

INPUT

Clavija mono standard

Nivel de entrada medio: −20 dBu

Impedancia de entrada (línea): 470 kΩ

AUX IN

Clavija stereo mini

Nivel de entrada medio: −10 dBu

Impedancia de entrada (línea): 1 kΩ

Salida

OUTPUT

Clavija stereo standard (combo línea/auriculares)

Nivel de salida mínimo:

Línea +2 dBu (impedancia de salida 10 kΩ o superior)

Auriculares 17 mW + 17 mW (carga 32 Ω)

Relación señal-ruido

120 dB

Ruido de fondo (ruido residual)

−97 dBu

Alimentación

Adaptador de corriente: 9 V CC 500 mA centro negativo (ZOOM AD-16)

4 pilas AA (unas 18 horas de tiempo de funcionamiento continuo cuando use pilas alcalinas con la retroiluminación de pantalla desactivada)

USB

USB MIDI, USB Micro B

・La unidad puede recibir alimentación eléctrica desde el puerto USB.

・Cuando utilice un cable diseñado únicamente para alimentación eléctrica no podrá usar el resto de funciones USB.

Dimensiones externas

G1 FOUR　156 mm (P) × 130 mm (L) × 42 mm (A)

G1 X FOUR　156 mm (P) × 216 mm (L) × 52 mm (A)

Peso

G1 FOUR　340 g (sin pilas)

G1 X FOUR　610 g (sin pilas)

Nota: 0 dBu = 0.775 V

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

https://www.zoom.co.jp

Z2I-3494-01A