■ Resumen de este Manual de instrucciones

　Puede que vuelva a necesitar este manual en el futuro. Consérvelo siempre en un lugar seguro a la vez que accesible.

　El contenido de este documento y las especificaciones de este aparato pueden ser modificadas sin previo aviso.

　・Windows® es una marca registrada de Microsoft® Corporation.

　・Macintosh, Mac OS e iPad son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc.

　・Los logos SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales.

　・La marca y el logo Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y se usan bajo licencia para Zoom Corporation.

　・El resto de nombres de fabricantes y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

　Nota: Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas se utilizan solo con fines ilustrativos por lo que no infringen los derechos de copyright de sus respectivos propietarios.

　Cualquier tipo de grabación realizada con este aparato sobre fuentes con copyright, incluyendo CD, discos, cintas, actuaciones en directo, vídeos y emisiones con cualquier otro fin distinto al uso personal y sin el permiso expreso y por escrito del titular de los derechos de autor está prohibida por la ley. ZOOM CORPORATION no asume ninguna responsabilidad relacionada con infracciones de los derechos de autor.

Introducción

Felicidades y gracias por su compra del ZOOM LiveTrak L-20 (Al que llamaremos a partir de aquí únicamente " L-20"). El L-20 le ofrece las siguientes funciones.

Mezclador digital de 2o canales y grabadora multipistas

El L-20 combina un mezclador digital con 20 canales de entrada en total (16 mono y 2 stereo), una grabadora multipistas que puede grabar simultáneamente hasta 22 pistas y un interface audio USB de 22 entradas/4 salidas. Compacto y ligero, este mezclador digital es fácil de transportar y puede usarlo incluso con sistemas PA para actuaciones en vivo en pequeños estudios, bares y pubs y otros pequeños escenarios.

Previos de micro de alta calidad

El L-20 tiene previos de micro internos de alta calidad en 16 canales. Las entradas analógicas de alta calidad, que le ofrecen alimentación fantasma de +48 V, tienen un nivel EIN de -128 dBu y una ganancia de entrada máxima de +60 dB. Además, los canales 1 y 2 pueden admitir entrada Hi-Z, mientras que los canales 3 a 16 tienen funciones PAD (atenuación de 26 dB), lo que les permite aceptar entradas de alto nivel.

6 canales MONITOR OUT

Además de la salida MASTER OUT, el L-20 tiene también 6 canales MONITOR OUT. Las mezclas MONITOR OUT pueden ser configurados de forma independiente para cada salida, lo que permite que distintas mezclas sean enviadas a cada intérprete. Además, disponen de salida tanto para auriculares como para monitores.

Mezclador digital muy intuitivo

No es necesario abrir menús con el L-20 . Cada parámetro del mezclador puede ser controlado con mandos y teclas como en un mezclador analógico. Cada canal tiene un EQ de 3 bandas y los canales mono tienen funciones de compresor. El mezclador también incluye efectos de envío de alta calidad. Además, en la unidad puede almacenar hasta 9 escenas de estado del mezclador.

La grabadora puede grabar 22 pistas a la vez y reproducir 20

El L-20 puede grabar simultáneamente cada canal y la salida de señal del fader stereo máster para un total de 22 pistas. Dado que los datos grabados son almacenados en formato WAV a 16/24 bits, 44.1/48/96 kHz, puede copiar fácilmente los ficheros a un ordenador y usarlos en un DAW. Además, puede realizar sobregrabaciones y pinchados como en cualquier grabadora multipistas.

Interface audio USB de 22 entradas/4 salidas

Puede usar el L-20 como un interface audio USB de 22 entradas/4 salidas. Las señales de cada entrada y la salida del fader máster pueden ser grabadas en un DAW. Además, las señales enviadas desde un ordenador pueden ser asignadas a un canal stereo.

Admite también modo Class compliant que permite la conexión con dispositivos iOS.

Controle el L-20 desde un iPad usando una app de control

Con la conexión de un BTA-1 u otro adaptador inalámbrico específico de ZOOM (opcional) y usando la app de control específica, puede controlar el L-20 desde un iPad. Vea en la web de ZOOM (www.zoom.co.jp) la información relativa a esta app de control.

Nombre y función de las partes

Panel superior

Sección de canal de entrada

①Toma de entrada MIC/LINE

　Estas tomas tienen previos de micro internos. Conecte micros, teclados y guitarras aquí. Puede usarlas tanto con clavijas XLR como de 6,3 mm (balanceadas o no balanceadas).

②Interruptor/indicador 48V

　Activa o desactiva la alimentación fantasma de +48 V. Active esto () para pasar alimentación fantasma a las entradas MIC/LINE 1-4, 5-8, 9-12 ó 13-16.

　El piloto se ilumina cuando el interruptor está activado.

③Interruptor Hi-Z

　Úselo para cambiar la impedancia de entrada de la toma MIC/LINE 1 (ó 2).

　Actívelo () cuando conecte una guitarra o bajo.

④Interruptor PAD

　Esto atenúa (reduce) la señal de entrada procedente del equipo conectado a la toma de entrada MIC/LINE en 26 dB.

　Actívelo () cuando conecte unidades de nivel de línea.

⑤Indicador SIG

　Este indicador muestra el nivel de señal tras el ajuste del mando GAIN.

　El color del piloto cambia de acuerdo al nivel de la señal. Ajústelo para que no se ilumine en rojo.

　Iluminado en rojo: Nivel de señal de entrada está muy cerca (-3 dBFS o superior) al nivel de saturación (0 dBFS)

　Iluminado en verde: El nivel de la señal de entrada está entre -48 y -3 dBFS en comparación con el nivel de saturación (0 dBFS)

⑥Mando GAIN

　Úselo para ajustar la ganancia de entrada del previo de micro.

　El rango de ajuste depende de estado on/off del interruptor de la toma de entrada MIC/LINE (Hi-Z en los canales 1-2 o PAD en los 3-16).

Toma | Rango de ajuste
Entrada MIC/LINE 1-2 (XLR) | +16 - +60 dB
Entrada MIC/LINE 1-2 (TRS) | Hi-Z off　+16 - +60 dB
Entrada MIC/LINE 1-2 (TRS) | Hi-Z on (TS)　+6 - +50 dB
Entrada MIC/LINE 3-16 | PAD off　+16 - +60 dB
Entrada MIC/LINE 3-16 | PAD on　-10 - +34 dB

⑦Mando COMP

　Úselo para ajustar la cantidad de compresión.

⑧Botón SEL

　Elige un canal para el ajuste de parámetros en la sección de banda de canal.

　Los canales cuyos botones SEL estén iluminados se verán afectados por los ajustes de la sección de banda de canal.

⑨Botón REC/PLAY

　Úselo para cambiar entre la grabación de señales de entrada en la tarjeta SD y la reproducción de un fichero ya grabado desde la tarjeta.

Estado | Explicación
Rojo | Las señales de entrada son grabadas en la tarjeta SD.
Verde | Es reproducido un fichero ya grabado. Las señales de reproducción son recibidas antes del EQ. Aquí, las tomas de entrada son desactivadas.
Apagado | Los ficheros no son grabados ni reproducidos.

NOTA

Puede ajustar las señales grabadas antes o después del compresor. (→ "Cambio de la fuente de la señal de entrada de grabación")

⑩Tomas de entrada LINE (TS)

　Use estas tomas de entrada para conectar unidades de nivel de línea. Por ejemplo, conecte teclados o dispositivos audio.

　Puede usarlas con conectores de 6,3 mm (no balanceados).

NOTA

Si solo está conectada la toma de entrada LINE (TS) izquierda del canal, será gestionado como un canal mono.

⑪Tomas de entrada LINE (RCA)

　Use estas tomas de entrada para conectar unidades de nivel de línea. Por ejemplo, conecte dispositivos audio.

　Puede usarlas con conectores RCA.

NOTA

Si están conectadas a la vez las tomas de entrada LINE RCA y TS, los conectores TS tendrán prioridad y serán las usadas.

⑫Botón USB

　Esto deriva las señales de entrada a los canales 17/18 (ó 19/20).

　Iluminado: Salida de señal de retorno audio desde el ordenador

　Apagado: Tomas de entrada LINE

NOTA

Conecte el L-20 a un ordenador como un interface audio. (→ "Conexión a un ordenador")

⑬Botón MUTE

　Esto anula o reactiva las señales enviadas al fader máster.

　Para anular (mute) el canal, pulse este botón de forma que se ilumine.

AVISO

Esto no tiene ningún efecto sobre la grabación en la tarjeta SD.

⑭Botón SOLO

　Cuando uno de estos botones SOLO esté activado, podrá escuchar esa señal pre-fader en la toma PHONES. En esos casos, el mando Select elegirá automáticamente SOLO.

⑮Medidor de nivel

　Le muestra el nivel de señal después del ajuste por el fader de canal.

　Rango visualizado: -48 dB - 0 dB

NOTA

Si, por ejemplo, la posición real del fader de canal es distinta a la posición cargada con la función de escena, el medidor de nivel mostrará el nivel de señal cargado.

⑯Fader de canal

　Esto ajusta el nivel de señal de canal en el rango de -∞ a +10 dB.

Sección CHANNEL STRIP

①Mando SEND EFX1

　La cantidad de señal que puede ser enviada al bus SEND EFX1 puede ser ajustada entre -∞ y +10 dB.

②Mando SEND EFX2

　La cantidad de señal que puede ser enviada al bus SEND EFX2 puede ser ajustada entre -∞ y +10 dB.

③Mando HIGH

　Esto ajusta el realce/corte de la ecualización de frecuencias agudas.

　Tipo: estantería

　Rango de ganancia: -15 dB - +15 dB

　Frecuencia: 10 kHz

④Mando MID FREQ

　Esto ajusta la frecuencia central de la ecualización de frecuencias medias.

　Frecuencia: 100 Hz-8 kHz

⑤Mando MID

　Esto ajusta el realce/corte de la ecualización de frecuencias medias.

　Tipo: picos

　Rango de ganancia: -15 dB - +15 dB

　Frecuencia: ajustada con el mando MID FREQ

⑥Mando LOW

　Esto ajusta la frecuencia central de la ecualización de bajas frecuencias.

　Tipo: estantería

　Rango de ganancia: -15 dB - +15 dB

　Frecuencia: 100 Hz

⑦Mando PAN

　Esto ajusta la posición del sonido en el bus de salida stereo.

　En un canal de entrada stereo, esto ajusta el balance de volumen entre los canales izquierdo y derecho.

⑧Mando LOW CUT

　Esto activa/desactiva el filtro pasa-altos, que corta las frecuencias graves. Las señales que estén por debajo de la frecuencia ajustada serán atenuadas a 12 dB/octava. El giro del mando LOW CUT a la izquierda de forma que todos los LEDs circundantes queden apagados desactiva este LOW CUT.

　Frecuencia: OFF, 40-600 Hz

⑨Botón Φ (polaridad)

　Esto invierte la polaridad del canal seleccionado.

⑩Botón EQ OFF

　Cuando este botón esté iluminado, los controles HIGH, MID, LOW y LOW CUT estarán anulados.

Sección FADER MODE

①Botones MASTER y A-F

　Estos botones permiten conmutar entre la salida de mezclas de las tomas MASTER OUT y MONITOR OUT A-F.

　Botón MASTER: Úselo para visualizar y ajustar la salida de mezcla emitida por las tomas MASTER OUT.

　Botones A-F: Úselos para visualizar y ajustar la salida de mezcla emitidas por las tomas MONITOR OUT A-F.

NOTA

Los parámetros siguientes pueden tener ajustes independientes para las mezclas MASTER y A-F.

- Posiciones de fader (cada canal)

- Posiciones EFX1/2 RTN

Sección de efecto de envío (SEND EFX)

①Listados de tipos de efectos 1/2

　Estos son los listados de efectos internos. Los efectos están divididos en dos grupos, pudiendo usar un efecto de cada grupo.

　Los nombres de los efectos activos estarán iluminados. Durante su selección parpadearán.

　Si pasa un tiempo sin que haya elegido un nuevo efecto, el último efecto seleccionado seguirá activo.

②Mando EFX1/EFX2 TYPE

　Úselos para elegir los efectos internos.

　Gire estos mandos para elegir los tipos de efecto y púlselos para confirmarlos.

③Mandos de parámetro 1 y 2

　Úselos para ajustar los parámetros de los efectos seleccionados.

　Vea "Especificaciones de efectos de envío" los parámetros de cada efecto.

④Botón MUTE

　Esto anula o reactiva la señal enviada desde el efecto interno.

　Para anular (mute) la señal del canal, pulse este botón para hacer que se ilumine.

⑤Botón SOLO

　Cuando un botón SOLO esté activo, podrá escuchar la señal antes del fader EFX 1/2 RTN desde la toma PHONES. En esos casos, el mando Select elegirá automáticamente SOLO.

⑥Medidores de nivel EFX RTN

　Estos medidores muestran los niveles de las señales enviadas desde el efecto interno al bus máster después de su ajuste con el fader EFX RTN. Su rango es de -48 dB a 0 dB.

⑦Fader EFX RTN

　Este fader ajusta el nivel de las señales enviadas desde el efecto interno al bus máster en el rango -∞ dB a +10 dB.

NOTA

Si, por ejemplo, la posición real del fader es diferente a la posición del fader de canal cargada usando la función de escena, los medidores mostrarán el nivel de la posición cargada.

Sección SCENE

①Botón ON

　Pulse este botón (se iluminará) para usar la función de escena.

②Botón RESET

　Pulse este botón para reiniciar los ajustes activos del mezclador a los valores de fábrica.

③Botones 1-9

　Use estos botones para elegir la escena a usar para almacenar el estado activo del mezclador y para cargar escenas almacenadas.

　Si los ajustes activos del mezclador coinciden con los ajustes de una escena, el botón del número correspondiente se iluminará.

　Esta unidad puede almacenar hasta 9 escenas.

④Botón RECALL

　Use este botón para la carga de escenas almacenadas en los botones 1-9.

　Cuando pulse este botón, los botones 1-9 parpadearán si contienen escenas grabadas y estarán apagados si no contienen ninguna. Para recargar una escena almacenada, pulse uno de los botones parpadeantes 1 a 9. Para cancelar la recarga, pulse de nuevo el botón RECALL.

⑤Botón SAVE

　Use este botón cuando quiera almacenar los ajustes activos del mezclador como una escena.

　Cuando pulse este botón, los botones 1-9 se iluminarán si contienen escenas grabadas y estarán apagados si no contienen ninguna. Para almacenar una escena, pulse un botón entre 1 y 9 para almacenar los ajustes en ese número. Para cancelar el almacenamiento, pulse de nuevo el botón SAVE.

Sección de salida

①Tomas MASTER OUT

　Estas tomas emiten señales tras el ajuste de volumen del fader máster.

　Conéctelas a una etapa de potencia, sistema PA o altavoces autoamplificados, por ejemplo.

　Estas tomas aceptan salida balanceada con conectores XLR (2 activo).

②Tomas MONITOR OUT A-F

　Estas tomas emiten señales tras el ajuste de volumen de los mandos MONITOR OUT A-F.

　Conecte aquí unos monitores o auriculares para los músicos.

　Estas tomas aceptan salida balanceada con conectores de 6,3 mm.

NOTA

・Puede ajustar las tomas MONITOR OUT A-F para emitir las mismas señales que las tomas MASTER OUT o señales ajustadas de forma independiente en la sección de modo de fader. (→ "Ajuste de señales emitidas desde MONITOR OUT A-F")

・Ajuste el interruptor MONITOR OUT A-F PHONES/SPEAKER de acuerdo al tipo de aparatos conectados.

③Mandos MONITOR OUT A-F

　Úselo para ajustar el volumen de las señales emitidas por las tomas MONITOR OUT A-F.

④Interruptores MONITOR OUT A-F

　Conmutan las señales emitidas por las tomas MONITOR OUT A-F.

Estado | Explicación
MASTER ( ) | Será emitida la señal ajustada por el fader máster.
A-F ( ) | Son emitidas las señales ajustadas en la sección FADER MODE.

⑤Interruptores MONITOR OUT A-F PHONES/SPEAKER

　Úselos para elegir el tipo de aparatos conectados a las tomas MONITOR OUT A-F.

Estado | Explicación
( ) | Elija esta opción cuando tenga conectados unos auriculares. Será emitida una señal stereo por la toma MONITOR OUT A-F.
( ) | Elija esta opción cuando tenga conectados unos altavoces. Será emitida una señal mono balanceada por la toma MONITOR OUT A-F.

⑥Mando Select

　Use esto para elegir la señal emitida por la toma PHONES.

　Las opciones son MASTER, SOLO y MONITOR OUT A-F.

Estado | Explicación
MASTER | Son emitidas las mismas señales que las emitidas por MASTER OUT.
A-F | Son emitidas las señales ajustadas en la sección FADER MODE.
SOLO | Son emitidas las señales de os canales en los que esté activa la opción SOLO.

NOTA

Cuando active un botón SOLO, este mando elegirá de forma automática SOLO. En esos casos, el cambiar la salida con el mando Select cancelará la función solista.

⑦Mando VOLUME

　Úselo para ajustar el volumen de la toma PHONES.

⑧Toma PHONES

　Conecte aquí unos auriculares.

⑨Botón MASTER REC/PLAY

　Use este botón para conmutar entre la grabación de la señal recibida en el bus máster a la tarjeta SD y la reproducción de un fichero ya grabado desde la tarjeta SD.

Estado | Explicación
Rojo | La señal será grabada en la tarjeta SD después del ajuste del fader máster.
Verde | La señal de reproducción de un fichero será insertada en el bus máster. Los botones REC/PLAY del resto de canales estarán apagados.
Apagado | Los ficheros no serán ni grabados ni reproducidos.

⑩Botón MASTER MUTE

　Esto anula o reactiva las tomas MASTER OUT. Para anular (mute) el canal, pulse este botón para hacer que se ilumine.

⑪Medidores de nivel máster

　Muestran los niveles de señal emitida por las tomas MASTER OUT en el rango de -48 dB a 0 dB.

⑫Fader máster

　Este fader ajusta los niveles de señal emitida por las tomas MASTER OUT en el rango -∞ a +10 dB.

NOTA

Si, por ejemplo, la posición real del fader es diferente a la posición del fader de canal cargada usando la función de escena, los medidores mostrarán el nivel de la posición cargada.

No obstante, cuando esté activado AUTO REC la posición del fader máster no será mostrada.

Sección RECORDER

①Micro Slate

　Micro interno para la grabación de comentarios.

　Esta entrada de micro estará activa mientras mantenga pulsado el botón SLATE.

　Puede ajustar el canal de entrada a los canales 1-20, MASTER, o todos los canales. (→ "Cambio de ajustes del micro slate")

②Botón/indicador SLATE

　Esto activa el micro slate.

　Este micro estará activo mientras mantenga pulsado este botón y su indicador esté encendido.

③Pantalla

　Muestra el estado de la grabadora y la pantalla MENU.

④Botón MENU

　Esto le da acceso al menú.

⑤Mando giratorio de selección

　Úselo para cambiar de menú y valores y para cambiar entre elementos.

Operación | Resultado
Girar con pantalla inicial activa | Avance rápido o rebobinado en pasos de un segundo.
Pulsar con pantalla inicial activa | Ajuste de una marca.
Girar con menú abierto | Cambio entre parámetros y cambio de valores.
Pulsar con menú abierto | Confirma el valor del parámetro.

⑥Botón/indicador TEMPO

　Esto ajusta el tempo del metrónomo interno de la grabadora.

　Pulse este botón para que la grabadora detecte el tempo del valor medio.

　El piloto parpadeará a un tempo entre 40.0-250.0 bpm durante la grabación, reproducción y cuando haya elegido uno de los efectos siguientes que se sincronizan con el tempo.

　Efectos que se sincronizar con el tempo: Delay, Analog, P-P Dly

　Ajustes del metrónomo (→ "Cambio de ajustes del metrónomo")

⑦Botón STOP

　Esto detiene la grabadora.

⑧Botón/indicador PLAY/PAUSE

　Inicia y activa la pausa de reproducción. El piloto muestra el estado de reproducción.

Estado | Explicación
Iluminado en verde | En reproducción.
Parpadeo en verde | Pausa de reproducción.

⑨Botón/indicador REC

　Esto coloca la grabadora en el modo de espera de grabación. El indicador mostrará el estado de la siguiente forma.

Estado | Explicación
Iluminado en rojo | Unidad en grabación o en el modo de espera de grabación.
Parpadeo en rojo | Grabación en pausa.

⑩Botón REW

　Púlselo para desplazarse a la marca anterior.

　Si no hay ninguna marca, esto le hará ir al principio. Pulse este botón si está al principio para pasar al proyecto anterior.

　Manténgalo pulsado para un rebobinado. (Cuanto más tiempo lo pulse, mayor será la velocidad).

⑪Botón FF

　Púlselo para desplazarse a la marca siguiente.

　Si está en la última marca, el pulsar esto le hará pasar al final del fichero. Púlselo de nuevo para pasar al siguiente proyecto.

　Manténgalo pulsado para un avance rápido. (Cuanto más tiempo lo pulse, mayor será la velocidad).

⑫Botón/indicador OVER DUB

Estado | Explicación
Iluminado (ON) | Sobregrabación en la carpeta de proyecto activa.
Apagado (OFF) | Crea una nueva carpeta de proyecto y realiza una nueva grabación.

Panel trasero

①Interruptor POWER

　Esto enciende y apaga la unidad.

　Colóquelo en ─ para encender la unidad y en la posición ○ para apagarla.

　Cuando coloque este interruptor POWER en OFF, los ajustes activos del mezclador serán almacenados de forma automática en la unidad y en el fichero de ajustes de la carpeta de proyecto de la tarjeta SD.

②Conector de adaptador DC IN 12V

　Conecte aquí el adaptador de corriente incluido.

③Puerto USB HOST

　Este puerto USB 2.0 HOST sirve para la conexión de unidades USB flash (pendrives).

　Los proyectos y ficheros audio pueden ser almacenados y cargados desde estos pendrives.

④Interruptor MODE

　Ajuste si quiere usar la unidad como un USB HOST, lector de tarjetas o interface audio.

　No puede cambiar este ajuste una vez que haya encendido la unidad.

⑤Puerto USB DEVICE

　Este puerto USB 2.0 sirve para la conexión de esta unidad a un ordenador.

　La unidad arrancará como un lector de tarjetas o interface audio, dependiendo del interruptor MODE.

　Modo lector de tarjetas

　Al actuar como un lector de tarjeta SD, puede intercambiar datos con un ordenador.

　Modo de interface audio

　Al actuar como un interface audio, puede intercambiar datos audio con un ordenador.

　Entradas: El ordenador recibirá las señales de los canales 1-20 después de pasar por sus compresores junto con las señales de salida del fader máster.

　Salidas: Las salidas del ordenador pueden ser asignadas a los canales 17/18 y 19/20.

　Es posible usar esta unidad así cuando esté conectada a un dispositivo iOS si el interruptor CLASS COMPLIANT MODE está ajustado a ON.

⑥Interruptor CLASS COMPLIANT MODE

　Use esto para activar o desactivar el Class Compliant Mode.

　Ajústelo a ON cuando la unidad esté conectada a un dispositivo iOS.

⑦Interruptor SAMPLE RATE

　Ajuste la frecuencia de muestreo usada por la unidad.

　No puede cambiar este ajuste una vez que haya encendido la unidad.

⑧Ranura de tarjeta SD

　Ranura para la colocación de tarjetas SD.

　El L-20 admite tarjetas con especificaciones SDHC y SDXC.

AVISO

Puede comprobar si una tarjeta SD puede ser usada con el L-20 o no. (→ "Verificación del rendimiento de la tarjeta SD")

⑨Toma CONTROL IN

　Puede conectar un pedal (ZOOM FS01) en esta toma.

　El pedal puede ser asignado para realizar una de estas funciones: inicio/parada de la reproducción, pinchado/despinchado manual o anulación/reactivación del efecto interno. (→ "Configuración del pedal")

⑩Toma REMOTE

　Puede conectar aquí un BTA-1 u otro adaptador inalámbrico específico de ZOOM (opcional).

　Esto permite el control del L-20 desde un iPad usando una app de control.

Ejemplo de conexión del equipo

Sistema PA para directo

Resumen de la pantalla

Pantalla inicial

Elemento
Explicación

①　Nombre de proyecto

Le muestra el nombre del proyecto.

Aparece "<" si hay otro proyecto antes de este en la carpeta.

Aparece ">" si hay otro proyecto después de este en la carpeta.

②　Icono de estado

Muestra el estado del siguiente modo.

: Parado

: En pausa

: Grabación

: Reproducción

③　Contador
Visualiza la hora: minuto: segundo.

④　Barra de progreso
Esta barra muestra la cantidad de tiempo dentro del proyecto, desde el principio hasta el final.

⑤　Nombre de carpeta
La carpeta en la que el fichero está almacenado aparecerá como FOLDER01 - FOLDER10.

⑥　Icono PLAY MODE
Muestra el ajuste PLAY MODE. (→ "Cambio del modo de reproducción")

⑦　Icono de metrónomo
Aparece si está activo el metrónomo. (→ "Uso del metrónomo")

⑧　Icono de protección de proyecto
Aparece si está activa la protección del proyecto. (→ "Protección de proyectos")

⑨　Tiempo de grabación restante

Muestra el tiempo de grabación restante.

Esto cambiará de acuerdo al número de canales que haya activado para la grabación con .

⑩　Formato de fichero de grabación
Muestra el formato de fichero de grabación usado por la grabadora.

⑪　Fecha y hora activas
Muestra la fecha y hora activas.

⑫　Icono de tarjeta SD
Aparece cuando ha sido reconocida una tarjeta SD.

⑬　Marca

Muestra el número de marca y su estado de esta forma:

: en la marca (marca añadida en la posición del contador)

: no en la marca (marca no añadida en la posición del contador)

⑭　Máximo tiempo proyecto
Muestra la longitud del fichero más largo del proyecto.

Encendido/apagado de la unidad

Encendido

1. Confirme que los dispositivos de salida conectados al L-20 estén apagados.

2. Confirme que el interruptor esté ajustado a OFF.

3. Conecte el adaptador específico (AD-19) en una salida de corriente alterna.

4. Ajuste todos los mandos y faders al mínimo.

5. Conecte instrumentos, micros, altavoces y el resto de dispositivos.

AVISO

Ejemplo de conexión del equipo (→ "Ejemplo de conexión del equipo")

6. Ajuste a ON.

7. Encienda los dispositivos de salida conectados al L-20 .

NOTA

・Cuando use una guitarra o bajo pasivos, conéctelo al canal 1 ó 2 y coloque en ON. (→ "Panel superior")

・Cuando use un micro condensador, coloque el interruptor en ON. (→ "Panel superior")

・El L-20 se apagará automáticamente si no lo usa durante 10 horas. Si quiere que la unidad no se apague, desactive esta función de ahorro de energía (→ "Desactivación de la función de ahorro de energía")

Apagado

1. Reduzca al mínimo el volumen de los dispositivos conectados al L-20 .

2. Apague los dispositivos de salida conectados al L-20 .

3. Ajuste a OFF.

Aparecerá la pantalla siguiente y la unidad se apagará.

NOTA

Cuando la unidad se apaga, los ajustes activos del mezclador son almacenados en el proyecto de la tarjeta SD. Si no pueden ser grabados en la tarjeta SD, serán grabados en la propia unidad.

Uso de la pantalla MENU

Por ejemplo, los ajustes de la función de grabadora se realizan en el L-20 usando la pantalla MENU. Aquí puede ver una explicación con las operaciones básicas del menú.

Acceso al menú: Pulse

Esto le da acceso a la pantalla MENU.

Selección de elementos y parámetros de menú: Gire

Esto desplaza el cursor.

Confirmación de elementos y parámetros de menú: Pulse

Esto le da acceso a la pantalla MENU elegida o a la pantalla de ajuste de parámetro.

Retroceso a la pantalla anterior: Pulse

Esto le da acceso a la pantalla MENU elegida o a la pantalla de ajuste de parámetro.

En las páginas siguientes, las operaciones de pantalla de menú son visualizadas de la siguiente forma. Por ejemplo, "Tras elegir 'METRONOME' en la pantalla MENU, elija 'CLICK'" se convierte en:

Elija MENU>METRONOME>CLICK.

Mezclador

Emisión de sonidos de entrada de dispositivos de salida

Emisión de sonido a través de altavoces

1. Use para ajustar las señales mientras da entrada al sonido desde instrumentos y micros.

NOTA

Ajústelas de forma que los indicadores SIG no se iluminen en rojo.

2. Desactive (apagado) para el MASTER y los canales con sonido que quiera emitir.

3. Ajuste el fader MASTER a 0.

4. Use los faders de canal para ajustar el volumen.

5. Use el fader MASTER para ajustar el volumen global.

Emisión de sonido por los auriculares

1. Conecte unos auriculares a la toma PHONES.

2. Gire para elegir el bus que quiera emitir a través de la toma PHONES y pulse .

Las opciones son MASTER, SOLO y MONITOR OUT A-F.

Estado | Explicación
MASTER | Son emitidas las mismas señales que las emitidas por MASTER OUT.
A-F | Son emitidas las señales ajustadas en la sección FADER MODE.
SOLO | Son emitidas las señales de os canales en los que esté activa la opción SOLO.

3. Use para ajustar el volumen.

Ajuste del tono y panorama

1. Pulse para que se ilumine el piloto del canal en el que quiera ajustar el tono y panorama.

2. Use los mandos y botones de la sección de banda de canal para ajustar el tono y panorama.

Ajuste del tono: , , , ,

Ajuste del panorama:

Inversión de la polaridad:

NOTA

・Pulse para hacer que el piloto se ilumine y toda la ecualización quedará desactivada. Esto anulará los ajustes HIGH, MID, LOW y LOW CUT.

・Uso del compresor (→ "Sección de canal de entrada")

AVISO

Información detallada de los mandos y botones (→ "Sección CHANNEL STRIP")

Uso de los efectos internos

El L-20 tiene 20 tipos de efectos de envío divididos en 2 bancos.

1. Gire / para elegir el tipo de efecto y pulse / para confirmarlo.

2. Pulse para desactivarlo y activar (desactivar mute) EFX1/EFX2 RTN.

3. Ajuste el fader EFX1/EFX2 RTN a 0.

4. Pulse del canal en el que quiera usar el efecto hasta hacer que el piloto se ilumine.

5. Use / para ajustar la cantidad de efecto en cada canal.

6. Use el fader EFX1/EFX2 RTN para ajustar la cantidad global de efecto.

7. Use y para ajustar los parámetros del efecto de envío para EFX1/EFX2 RTN.

NOTA

Parámetros de cada efecto que pueden ser ajustados con y (→ "Especificaciones de efectos de envío").

Uso de las funciones de escena

Puede usar la función de escena para almacenar hasta nueve grupos de ajustes activos del mezclador como una escena y así poder recargar estos ajustes en cualquier momento posterior.

Almacenamiento de escenas

1. Haga clic en para hacer que se ilumine.

Esto activa la función de escena.

2. Pulse .

Los botones - se iluminarán si contiene escenas almacenadas y parpadearán si no contienen ninguna.

Pulse de nuevo si quiere cancelar el proceso y no quiere almacenar una escena.

3. Pulse el botón en el que quiera almacenar la escena.

NOTA

・En esta unidad puede almacenar un máximo de nueve escenas. (→ "Sección SCENE")

・Si elige un botón que ya contiene una escena, la escena anterior será sustituida por la nueva.

・Con las escenas son almacenados los siguientes elementos.

　- Posiciones de fader (cada canal, EFX 1/2 RTN y MASTER)

　- MUTE ON/OFF (cada canal, EFX 1/2 RTN y MASTER)

　- EQ OFF

　- LOW CUT

　- EQ HIGH

　- EQ MID

　- EQ MID FREQ

　- EQ LOW

　- SEND EFX 1/2

　- PAN

　- Φ

　- EFX 1/2 TYPE

　- Parámetros EFX 1/2

　- Ajuste de botón USB

Recarga de escenas

1. Haga clic en para hacer que se ilumine.

Esto activa la función de escena.

2. Pulse .

Los botones - parpadearán si contienen una escena almacenada y estarán apagadas si no contienen ninguna.

Pulse de nuevo si quiere cancelar el proceso y no cargar ninguna escena.

3. Pulse el botón correspondiente a la escena que quiera recargar.

La escena del número elegido será recargada.

NOTA

Si la posición real del fader de canal es distinta de la posición visualizada, el volumen no cambiará hasta que recoloque el fader y haga que ambas posiciones coincidan. (→ "Sección de canal de entrada")

Reinicio de ajustes del mezclador

1. Haga clic en para hacer que se ilumine.

Esto activará la función de escena.

2. Pulse .

Los botones - parpadearán si contienen una escena almacenada y estarán apagadas si no contienen ninguna.

Pulse de nuevo si quiere cancelar el proceso y no quiere reiniciar los ajustes.

3. Pulse .

Los ajustes activos del mezclador serán reiniciados a los valores de fábrica.

Ajuste de señales emitidas desde MONITOR OUT A-F

Puede ajustar las tomas MONITOR OUT A-E para que emitan la misma mezcla que la salida MASTER OUT o mezclas diferentes.

Ajuste de las mezclas MONITOR OUT A-F

1. Pulse un botón - para elegir la salida a mezclar.

El botón de salida elegido se iluminará y el funcionamiento de todos los faders de canal quedará activado.

NOTA

Los medidores de nivel muestran la posición de los faders. Si la posición real del fader es distinta a la visualizada, el volumen no cambiará hasta que haga coincidir ambas posiciones.

2. Use los faders de canal para ajustar los distintos volúmenes.

Selección de señales de salida MONITOR OUT A-F

1. Use el interruptor MONITOR OUT de una salida para elegir su señal.

Para dar salida a una mezcla ajustada usando MONITOR OUT A-F:

　Ajuste el interruptor MONITOR OUT a A-F ( )

Para dar salida a la misma mezcla que el MASTER:

　Ajuste el interruptor MONITOR OUT a MASTER ( )

NOTA

・Cada mezcla de salida es almacenada con la escena y proyecto.

・Los parámetros que pueden tener ajustes independientes para MASTER y MONITOR OUT A-E son:

　- Posiciones de fader (cada canal)

　- Posiciones EFX1/2 RTN

Selección del tipo de aparato conectado a MONITOR OUT A-F

1. Ajuste el interruptor MONITOR OUT PHONES/SPEAKER de la salida de acuerdo al tipo de aparato conectado.

Para conectar unos auriculares a MONITOR OUT A-F:

　Ajuste el interruptor MONITOR OUT PHONES/SPEAKER a ( ).

　Será emitida una señal stereo por la toma.

Para conectar unos altavoces a MONITOR OUT A-F:

　Ajuste el interruptor MONITOR OUT PHONES/SPEAKER a ( ).

　Será emitida una señal mono balanceada por la toma.

Copia de una mezcla

1. Mientras mantiene pulsado , - para la salida que quiera copiar, pulse un botón de destino que esté parpadeando ( , - ).

Esto copiará la mezcla desde la fuente elegida al destino.

Grabación y reproducción

Preparativos para grabar

Inserción de tarjetas SD

1. Ajuste a OFF.

2. Abra la tapa de la ranura de la tarjeta SD e introduzca una tarjeta SD completamente dentro de la ranura.

Para extraer una tarjeta SD, empuje ligeramente hacia dentro y un resorte la expulsará hacia fuera.

NOTA

・Antes de insertar la tarjeta SD, desactive la pestaña de protección contra grabación.

・Ajuste siempre a OFF antes de introducir o extraer una tarjeta SD.

　El insertar o extraer una tarjeta con la unidad encendida puede producir una pérdida de datos.

・Cuando introduzca una tarjeta SD, asegúrese de colocarla en la orientación correcta.

・Si no hay una tarjeta SD cargada, la grabación y reproducción no será posible.

・Para formatear una tarjeta SD, vea "Formateo de tarjetas SD".

・Use siempre tarjetas SD de clase 10 o superior.

・Formatee una tarjeta SD antes de grabar en ella a 96 kHz. Si graba sin formatearla primero, es posible que se produzcan cortes en la señal.

Creación de nuevos proyectos

El L-20 gestiona los datos de grabación y reproducción en unidades llamadas proyectos.

1. Elija MENU>PROJECT>NEW PROJECT.

2. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

・Vea "Proyectos" para más información sobre los proyectos.

・Cuando sea creado un nuevo proyecto, empezará con los ajustes activos de la grabadora.

AVISO

Cuando encienda el L-20 , automáticamente será cargado el último proyecto usado.

Grabación/sobregrabación y reproducción de pistas

El L-20 tiene funciones de grabadora que permiten la grabación simultánea de hasta 2 pistas y la reproducción de hasta 20 pistas a la vez.

Puede grabar las señales de cada canal y la salida del fader máster. Estas grabaciones también pueden ser reproducidas.

Grabación

1. Use para activar o desactivar el sobredoblaje o sobregrabación.

2. Pulse para los canales que quiera grabar. Al hacerlo, sus pilotos se iluminarán en rojo.

3. Pulse para activar la espera de grabación.

AVISO

Si ya existe un fichero grabado y está desactivado, el pulsar creará un nuevo proyecto y activará la espera de grabación.

4. Pulse para iniciar la grabación.

5. Pulse para detener la grabación.

NOTA

・Las señales grabadas de cada canal pueden ser ajustadas para que lo sean antes o después del compresor. (→ "Cambio de la fuente de la señal de entrada de grabación")

・Pinchado/despinchado (→ "Modificación de grabaciones (pinchado/despinchado)")

・Inicio automático de la grabación (→ "Grabación automática")

・Captura de la señal audio antes de que comience la grabación (→ "Captura de audio antes de que empiece la grabación")

・Cuando la grabación se detiene, en pantalla aparece “Please Wait”. No apague la unidad ni extraiga la tarjeta SD mientras aparece este mensaje. El hacerlo podría producir pérdida de datos o errores.

Reproducción de grabaciones

1. Pulse para los canales que quiera reproducir, con lo que sus pilotos se iluminarán en verde.

2. Pulse para iniciar la reproducción.

3. Pulse para detener la reproducción.

NOTA

・Las señales de reproducción son añadidas antes de la sección de ecualizador, por lo que sus ajustes de EQ y panorama pueden ser ajustadas durante la reproducción. (→ "Diagrama de bloques del mezclador")

・Si las señales grabadas son pre-compresor, las señales de reproducción serán insertadas antes del compresor. (→ "Cambio de la fuente de la señal de entrada de grabación")

・Selección de proyectos para la reproducción (→ "Selección de proyectos para su reproducción")

・Cambio del modo de reproducción (→ "Cambio del modo de reproducción")

・Cuando esté reproduciendo el canal MASTER no podrá reproducir otros canales.

Adición de marcas

La adición de marcas en puntos concretos con esta unidad permite que el desplazamiento posterior a esas marcas sea muy sencillo.

Adición de marcas durante la grabación y reproducción

1. Pulse durante la grabación/reproducción.

Desplazamiento por las marcas por orden

1. Use estos botones para desplazarse por las marcas por orden.

Desplazamiento a la siguiente marca: Pulse

Desplazamiento a la marca anterior: Pulse

NOTA

Verificación y borrado de marcas en los proyectos (→ "Verificación, borrado y desplazamiento a marcas")

AVISO

・En un proyecto puede añadir un máximo de 99 marcas.

・También puede eliminar una marca pulsando el cuando esté en la posición de la marca.

Modificación de grabaciones (pinchado/despinchado)

El pinchado/despinchado es una función que puede usar para volver a grabar partes de pistas ya grabadas. El "pinchado" es cambiar el estado de la pista de reproducción a grabación. El "despinchado" es lo contrario, cambia el estado de la pista de grabación a reproducción.

En el L-20 , puede realizar el pinchado/despinchado usando botones del panel superior o un pedal (ZOOM FS01).

1. Pulse para activarlo (su indicador se iluminará).

2. Pulse varias veces para las pistas a regrabar hasta que su piloto se ilumine en rojo.

3. Pulse o gire a la izquierda para desplazarse hasta un punto previo a la parte a regrabar.

4. Pulse para iniciar la reproducción.

5. Pulse cuando llegue a la posición en la que quiera que comience la regrabación (pinchado).

6. Pulse para finalizar la grabación (despinchado).

NOTA

・Pinchado/despinchado usando un pedal (ZOOM FS01) (→ "Configuración del pedal")

・El pinchado/despinchado sustituye las grabaciones existentes en ese tramo.

・Puede realizar el pinchado/despinchado hasta 99 veces cada vez que inicia la reproducción.

7. Pulse para detener la reproducción.

Remezcla de pistas

Puede grabar una mezcla stereo final en la pista máster.

Las señales son enviadas a la pista máster después de pasar por el fader máster.

Grabación de la pista máster

1. Haga clic en para hacer que se ilumine.

NOTA

・Ajuste el volumen y panorama de cada pista grabada antes de empezar con la remezcla.

・Durante la remezcla, ajuste la frecuencia de muestreo a 44.1 kHz ó 48 kHz.

　Si la frecuencia de muestreo es 96 kHz, no podrá ajustar a ON el botón OVER DUB.

2. Pulse MASTER varias veces hasta que se ilumine en rojo.

3. Pulse para volver al principio de la grabación.

4. Pulse para iniciar el modo de espera de grabación.

5. Pulse para iniciar la grabación.

6. Pulse para finalizar la remezcla.

Reproducción de la pista máster

1. Pulse MASTER varias veces hasta que se ilumine en verde.

2. Pulse .

NOTA

・Para detener la reproducción de la pista máster, pulse MASTER varias veces hasta que se apague.

・Durante la reproducción de la pista máster no podrán ser reproducidas otras pistas.

・Para escuchar la reproducción de la pista máster desde una toma MONITOR OUT, ajuste el interruptor MONITOR OUT A-F a MASTER ( ).

・Para escuchar la reproducción de la pista máster desde la toma de auriculares principal para el control por parte del técnico de la mesa, ajuste el mando SELECT a MASTER.

Grabación automática

La grabación puede ser iniciada y detenida de forma automática como respuesta al nivel después de pasar por el fader máster.

1. Elija MENU>REC/PLAY>AUTO REC>ON/OFF.

2. Use para elegir ON y pulse .

NOTA

Ajustes adicionales para la grabación automática (→ "Cambio de ajustes de grabación automática")

3. Pulse varias veces para volver a la pantalla inicial.

4. Pulse .

El indicador se iluminará y se activará el modo de espera de grabación.

Los medidores de nivel MASTER parpadearán en el nivel que será usado para iniciar la grabación automática.

AVISO

La grabación comenzará automáticamente cuando la entrada supere el nivel ajustado (indicado por los medidores de nivel MASTER).

También puede configurar la grabación para que se detenga automáticamente cuando la entrada pase por debajo de un nivel determinado. (→ "Ajuste de la parada automática")

5. Pulse para finalizar el modo de espera de grabación o detener la grabación.

NOTA

・No puede usar esta función junto con las funciones PRE REC, METRONOME o PRE COUNT. Cuando active esta función AUTO REC, las otras serán desactivadas.

・Cuando active la función OVER DUB, esta función AUTO REC será desactivada.

Captura de audio antes de que empiece la grabación

La señal de entrada puede ser capturada hasta 2 segundos antes de iniciar realmente la grabación (pre-grabación). El activar esta función de antemano puede ser útil cuando una interpretación empieza de improviso, por ejemplo.

1. Elija MENU>REC/PLAY>PRE REC.

2. Use para elegir ON y pulse .

NOTA

・No puede usar esta función a la vez con las funciones AUTO REC, METRONOME, PRE COUNT o OVER DUB.

・Cuando active AUTO REC o PRE COUNT, PRE REC será desactivada.

・La función PRE REC sigue activa incluso cuando deje la grabación en pausa.

Selección de la carpeta en la que serán almacenados los proyectos

Elija una de entre diez carpetas como la que será usada para almacenar los proyectos.

1. Elija MENU>FOLDER.

2. Use para elegir la carpeta a usar y pulse .

NOTA

・Una única carpeta puede contener hasta 1000 proyectos.

・Si elige una carpeta que no contiene ningún proyecto, será creado un nuevo proyecto automáticamente.

Selección de proyectos para su reproducción

Los proyectos almacenados en tarjetas SD pueden ser cargados.

1. Elija MENU>PROJECT>SELECT.

2. Use para elegir el proyecto a cargar y pulse .

NOTA

・No puede elegir proyectos de diferentes carpetas. Para elegir un proyecto que esté almacenado en otra carpeta, elija primero esa carpeta. (→ "Selección de la carpeta en la que serán almacenados los proyectos")

・Cuando cargue un proyecto, los ajustes del mezclador de ese proyecto también serán cargados.

・Si las posiciones actuales de los fader son distintas de las posiciones de fader de canal del proyecto cargado, los medidores de nivel le mostrarán las posiciones correctas. El volumen no cambiarán hasta que la posición real del fader no coincida con la posición indicada en el medidor.

・Cuando cambie a otro proyecto, los ajustes de mezclador del proyecto activo serán almacenados en el fichero de ajustes en la carpeta de proyecto.

Uso del metrónomo

El metrónomo del L-20 le ofrece volumen ajustable, sonido seleccionable y una función de claqueta. También puede ajustar el volumen de forma individual para cada salida. Los ajustes del metrónomo son almacenados de forma independiente con cada proyecto.

Activación del metrónomo

1. Elija MENU>METRONOME>CLICK.

2. Use para elegir en qué momento producirá el sonido elegido el metrónomo y pulse .

Valor de ajuste | Explicación
OFF | El metrónomo no produce sonido.
REC AND PLAY | El metrónomo suena durante la grabación y la reproducción.
REC ONLY | El metrónomo solo suena durante la grabación.
PLAY ONLY | El metrónomo solo suena durante la reproducción.

Cambio de ajustes del metrónomo

Cambio del tempo del metrónomo

1. Pulse .

En la pantalla aparecerá el tempo activo.

2. Realice uno de los pasos siguientes para cambiar el tempo.

・Gire

・Pulse repetidamente de forma rítmica al tempo que quiera ajustar.

Ajuste de la claqueta

Puede hacer que suene una claqueta de metrónomo antes de que comience la grabación/reproducción.

1. Elija MENU>METRONOME>PRE COUNT.

2. Use para elegir el comportamiento de la claqueta y pulse .

Valor de ajuste
Explicación

OFF
No suena ninguna claqueta.

1-8
Antes de la grabación/reproducción, la claqueta sonará el número de veces establecido (1-8).

SPECIAL

Antes de la grabación/reproducción, la claqueta sonará con el patrón mostrado aquí abajo.

NOTA

・La claqueta queda activa incluso durante la reproducción.

・No puede usar esta función a la vez con la función AUTO REC. Cuando active AUTO REC, PRE COUNT será desactivada.

・No puede usar esta función a la vez con la función PRE REC. Cuando active PRE COUNT, PRE REC será desactivada.

Cambio del sonido del metrónomo

1. Elija MENU>METRONOME>SOUND.

2. Use para elegir el sonido y pulse .

AVISO

Las opciones son BELL, CLICK, STICK, COWBELL y HI-Q.

NOTA

Pulse para poner en marcha el metrónomo y comprobar su sonido.

Cambio del patrón del metrónomo

1. Elija MENU>METRONOME>PATTERN.

2. Use para elegir el patrón y pulse .

AVISO

Las opciones son 1/4-8/4 y 6/8.

NOTA

Pulse para poner en marcha el metrónomo y comprobar el patrón elegido.

Cambio del volumen del metrónomo

Puede ajustar el volumen del metrónomo de forma independiente para la salida MASTER OUT y cada una de las salidas MONITOR OUT A-F.

1. Elija MENU>METRONOME>LEVEL>MASTER o A-F.

2. Gire para ajustar el volumen y pulse .

AVISO

Ajuste entre 0 y 100.

NOTA

Pulse para poner en marcha el metrónomo y comprobar su sonido.

Uso del micro slate

El L-20 tiene un micro slate interno que le permite grabar comentarios.

Grabación con el micro slate

1. Ponga en marcha la grabación. (→ "Grabación y reproducción")

2. Pulse para activar el micro slate.

Mientras mantenga pulsado , el piloto se iluminará y el micro slate quedará activo.

NOTA

・Cuando esté en uso el micro slate, las señales de las tomas de entrada enviadas a los canales a los que es rutado el micro slate serán anuladas (mute).

・Ninguno de los faders de canal afectarán al nivel del micro slate.

Cambio de ajustes del micro slate

Cambio del volumen del micro slate

1. Elija MENU>SLATE>LEVEL.

2. Gire para ajustar el volumen y pulse .

Cambio del ruteo del micro slate

1. Elija MENU>SLATE>ROUTING.

2. Gire para elegir un canal para el ruteo.

3. Pulse para confirmar el ajuste.

4. Pulse .

AVISO

El pulsar activa/desactiva el micro.

Proyectos

El L-20 gestiona los datos de grabación y reproducción en unidades llamadas proyectos.

En los proyectos son almacenados los siguientes datos.

・Datos audio

・Ajustes de mezclador

・Ajustes de envío y retorno de efectos

・Información de marcas

・Ajustes de metrónomo

Cambio de nombre de proyecto

Puede modificar el nombre del proyecto cargado en ese momento.

1. Elija MENU>PROJECT>RENAME.

2. Edite el nombre.

Desplazamiento del cursor o cambio del carácter: Gire

Selección de carácter a cambiar/confirmación del cambio: Pulse

NOTA

・El nombre por defecto del proyecto es la fecha y hora de su creación.

　Por ejemplo, si un proyecto fue creado a las 6:48:20 p.m. del 14 de marzo de 2018, el nombre del proyecto sería "180314_184820" (AAMMDD_HHMMSS).

・Los nombres de los proyectos tienen una longitud máxima de 13 caracteres.

・Puede usar los siguientes caracteres en los nombres de proyectos y ficheros.

　(espacio) ! # $ % & ' ( ) + , - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; = @

　A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ `

　a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { ˜ }

・Puede ordenar los proyectos en orden numérico o alfabético.

・Los nombres de proyecto/fichero no pueden ser solo espacios.

・El nombre del proyecto es el mismo que el nombre de la carpeta de proyecto en la tarjeta SD.

3. Pulse .

Borrado de proyectos

Puede eliminar los proyectos que hay dentro de la carpeta elegida.

1. Elija MENU>PROJECT>DELETE.

2. Use para elegir el proyecto a eliminar y pulse .

3. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

Los proyectos no podrán ser eliminados si su protección está activada.

Protección de proyectos

El proyecto activo (el cargado en ese momento) puede ser protegido contra la grabación, lo que evitará que el proyecto sea almacenado, eliminado o que modifique su contenido.

1. Elija MENU>PROJECT>PROJECT PROTECT.

2. Use para elegir ON y pulse .

NOTA

・No puede usar los proyectos para la grabación si su protección está activada. Desactive la protección para poder grabar.

・Si la protección está desactivada para un proyecto, cuando apague la unidad o si carga otro proyecto el proyecto será almacenado en la tarjeta SD. Le recomendamos que active la protección para evitar que sean almacenados de forma accidental cambios en un proyecto musical que ya esté terminado.

Verificación de la información de proyecto

Puede visualizar distintas información del proyecto activo.

1. Elija MENU>PROJECT.

2. Use para elegir INFORMATION y pulse .

Elementos visualizados | Explicación
NAME | Nombre del proyecto
PATH | Ubicación en la que está almacenado el proyecto
DATE | Fecha y hora de creación (AAAA/MM/DD HH:MM:SS)
FORMAT | Formato de grabación
SIZE | Tamaño del proyecto
TIME | Longitud del proyecto (HHH: MM: SS)
FILES | Información acerca de las pistas y ficheros

Almacenamiento de proyectos en unidades USB flash

Puede conectar una unidad USB flash directamente al L-20 y podrá almacenar en dicha unidad el proyecto activo.

1. Ajuste a OFF.

2. Conecte la unidad USB flash (pendrive) al puerto USB HOST.

3. Ajuste a USB HOST.

4. Ajuste a ON.

5. Elija MENU>PROJECT>PROJECT EXPORT.

6. Edite el nombre.

Desplazamiento del cursor o cambio del carácter: Gire

Selección de carácter a cambiar/confirmación del cambio: Pulse

NOTA

・El nombre por defecto del proyecto es la fecha y hora de su creación.

Por ejemplo, si un proyecto fue creado a las 6:48:20 p.m. del 14 de marzo de 2018, el nombre del proyecto sería "180314_184820" (AAMMDD_HHMMSS).

・Los nombres de los proyectos tienen una longitud máxima de 13 caracteres.

・Puede usar los siguientes caracteres en los nombres de proyectos y ficheros.

　(espacio) ! # $ % & ' ( ) + , - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; = @

　A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ `

　a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { ˜ }

・Puede ordenar los proyectos en orden numérico o alfabético.

・Los nombres de proyecto/fichero no pueden ser solo espacios.

・El nombre del proyecto es el mismo que el nombre de la carpeta de proyecto en la tarjeta SD.

7. Pulse .

8. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

・La estructura de carpetas de las unidades USB flash es la siguiente.

　Nunca modifique esta estructura de carpetas.

・Los proyectos serán almacenados en la unidad USB flash dentro de la subcarpeta "PROJECT" de la carpeta "ZOOM_L-20".

・No extraiga nunca una unidad USB flash mientras en la pantalla aparece “Please Wait...”.

Importación de proyectos desde unidades USB flash

Los proyectos almacenados en unidades USB flash pueden ser copiados en tarjetas SD.

NOTA

Use un ordenador para crear carpetas "ZOOM_L-20" y "PROJECT" previamente en la unidad USB flash (→ "Almacenamiento de proyectos en unidades USB flash"). Sólo podrá importar los proyectos que haya en la carpeta "PROJECT".

1. Ajuste a OFF.

2. Conecte la unidad USB flash (pendrive) al puerto USB HOST.

3. Ajuste a USB HOST.

4. Ajuste a ON.

5. Elija MENU>PROJECT>PROJECT IMPORT.

6. Use para elegir el proyecto a cargar desde la unidad USB flash y pulse después .

7. Edite el nombre.

Desplazamiento del cursor o cambio del carácter: Gire

Selección de carácter a cambiar/confirmación del cambio: Pulse

NOTA

・El nombre por defecto del proyecto es la fecha y hora de su creación.

Por ejemplo, si un proyecto fue creado a las 6:48:20 p.m. del 14 de marzo de 2018, el nombre del proyecto sería "180314_184820" (AAMMDD_HHMMSS).

・Los nombres de los proyectos tienen una longitud máxima de 13 caracteres.

・Puede usar los siguientes caracteres en los nombres de proyectos y ficheros.

　(espacio) ! # $ % & ' ( ) + , - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; = @

　A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ `

　a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { ˜ }

・Puede ordenar los proyectos en orden numérico o alfabético.

・Los nombres de proyecto/fichero no pueden ser solo espacios.

・El nombre del proyecto es el mismo que el nombre de la carpeta de proyecto en la tarjeta SD.

8. Pulse .

9. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

・Los proyectos importados son almacenados en la carpeta activa.

・No extraiga nunca una unidad USB flash mientras en la pantalla aparece “Please Wait ...”.

Verificación, borrado y desplazamiento a marcas

Puede acceder a un listado de marcas del proyecto activo, en el que podrá verificarlas, reproducirlas y eliminarlas.

1. Elija MENU>PROJECT>MARK LIST.

Aparecerá un listado de marcas.

2. Gire para elegir una marca y reprodúzcala o elimínela.

Pulse para desplazarse hasta la posición de la marca.

Pulse para eliminar la marca.

Ficheros audio

EL L-20 crea los siguientes tipos de ficheros audio de acuerdo al canal de grabación.

・Canales 1-16: ficheros WAV mono

・Canales 17/18, 19/20 y MASTER: ficheros WAV stereo

El formato del fichero depende de la frecuencia de muestreo (→ "Cambio de la frecuencia de muestreo") y la profundidad de bit de cuantización (→ "Cambio del formato de grabación") usados por la unidad.

El L-20 también puede reproducir ficheros audio creados usando software DAW (→ "Importación de ficheros audio desde ficheros USB flash").

NOTA

・Los nombres asignados a los ficheros audio dependen de sus canales.

　Canales 1-16: TRACK01-TRACK16

　Canales 17/18, 19/20: TRACK17_18, TRACK19_20

　MASTER: MASTER

・Si el fichero supera los 2 GB durante la grabación, será creado un nuevo fichero automáticamente en el mismo proyecto y la grabación seguirá sin pausa. Cuando ocurra esto, serán añadidos números al final del nombre de los ficheros: “-01”, “-02”, etc.

Borrado de ficheros audio

Puede eliminar los ficheros audio que ya no necesite.

1. Elija MENU>PROJECT>FILE DELETE.

2. Use para elegir el fichero a eliminar y pulse .

NOTA

Pulse para seleccionar/deseleccionar todos los ficheros.

3. Pulse .

4. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

No podrá eliminar ficheros audio si la protección está activada para sus proyectos.

Exportación de ficheros audio a unidades USB flash

Puede exportar los ficheros audio que quiera desde proyectos a unidades USB flash.

Los ficheros audio exportados serán almacenados en la unidad USB flash dentro de la subcarpeta "AUDIO" de la carpeta "ZOOM_L-20".

1. Ajuste a OFF.

2. Conecte la unidad USB flash (pendrive) al puerto USB HOST.

3. Ajuste a USB HOST.

4. Ajuste a ON.

5. Elija MENU>PROJECT>FILE EXPORT.

6. Use para elegir el fichero a exportar y pulse .

7. Edite el nombre.

Desplazamiento del cursor o cambio del carácter: Gire

Selección de carácter a cambiar/confirmación del cambio: Pulse

NOTA

・Los nombres de los ficheros audio pueden tener un máximo de 24 caracteres.

・Puede usar los siguientes caracteres para los nombres de los ficheros y proyectos.

　(espacio) ! # $ % & ' ( ) + , - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; = @

　A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ `

　a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { ˜ }

・Los nombres de proyecto/fichero no pueden ser solo espacios.

8. Pulse .

9. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

・No extraiga nunca una unidad USB flash mientras en la pantalla aparece “Please Wait...”.

・Los ficheros audio serán almacenados en la unidad USB flash en la subcarpeta "AUDIO" de la carpeta "ZOOM_L-20".

Importación de ficheros audio desde ficheros USB flash

Puede importar los ficheros audio que quiera desde unidades USB flash a proyectos existentes y asignarlos a canales.

NOTA

Use un ordenador para crear carpetas "ZOOM_L-20" y "AUDIO" previamente en la unidad USB flash (→ "Almacenamiento de proyectos en unidades USB flash"). Sólo podrá importar los proyectos que haya en la carpeta "AUDIO".

1. Ajuste a OFF.

2. Conecte la unidad USB flash (pendrive) al puerto USB HOST.

3. Ajuste a USB HOST.

4. Ajuste a ON.

5. Elija MENU>PROJECT>FILE IMPORT.

6. Use para elegir el fichero a importar y pulse .

NOTA

No puede importar ficheros audio desde unidades USB flash en proyectos en los que esté activada la protección.

7. Use para elegir el canal al que quiera asignar el fichero y pulse .

NOTA

・Los ficheros WAV mono pueden ser asignados a canales mono y los ficheros WAV stereo pueden ser asignados a canales stereo.

・No puede importar ficheros a canales que ya tengan ficheros asignados.

・Cuando los ficheros son importados, sus nombres de fichero cambiarán automáticamente de acuerdo a sus canales de importación.

8. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

No extraiga nunca una unidad USB flash mientras en la pantalla aparece “Please Wait ...”.

Uso de funciones de interface audio

Puede usar el L-20 como un interface audio USB de 22 entradas/4 salidas. Tras aplicar su compresor, cada canal de entrada dará salida siempre a su señal en el canal audio USB correspondiente. Los canales 1-20 y la salida de señal stereo del fader máster son enviados al ordenador (22 canales en total).

Instalación del driver

1. Descargue el fichero "ZOOM L-20 Driver" desde la web http://www.zoom.co.jp a su ordenador.

NOTA

・Puede descargar la última versión del "ZOOM L-20 Driver" desde la web anterior.

・Descargue el driver necesario para el sistema operativo que esté usando.

2. Ejecute el instalador e instale el driver.

Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para instalar el driver ZOOM L-20.

NOTA

Vea el Manual de instalación incluido con el pack del driver para ver los detalles de la instalación.

Conexión a un ordenador

1. Use un cable USB para conectar el puerto USB DEVICE al ordenador.

2. Ajuste el interruptor a AUDIO INTERFACE.

3. Ajuste a ON.

NOTA

・Ajuste a ON cuando realice la conexión a un dispositivo iOS.

・Cuando realice la conexión a un dispositivo iOS, use un adaptador Lightning a cámara USB (o un adaptador Lightning a cámara USB 3).

4. Configure el L-20 como el dispositivo de sonido del ordenador.

NOTA

・Las funciones de interface audio no pueden ser usadas cuando la frecuencia de muestreo sea 96 kHz.

Recepción de señales de retorno del ordenador a un canal stereo

1. Active el botón de canal / para el canal stereo que quiera usar para dar entrada a la señal.

La señal controlada por el canal es conmutada a la señal del canal audio USB (antes del ecualizador).

Uso de funciones de lector de tarjeta

Cuando esta unidad esté conectada a un ordenador, los datos de la tarjeta SD pueden ser verificados y copiados.

1. Use un cable USB para conectar el puerto USB DEVICE al ordenador.

2. Ajuste a CARD READER.

3. Ajuste a ON.

NOTA

Cuando use esta unidad en este CARD READER no podrá usar otras funciones y botones.

Ajustes de grabación y reproducción

Cambio del formato de grabación

Puede cambiar el formato de grabación dependiendo de la calidad audio y el tamaño del fichero que le interese obtener.

1. Open MENU>REC/PLAY>REC FORMAT.

2. Use para cambiar el formato y pulse .

AVISO

Durante la sobregrabación, la grabación se producirá a la profundidad de bits del fichero original. Por ejemplo, un fichero grabado a 16 bits no puede ser sobregrabado a 24 bits.

Cambio de ajustes de grabación automática

Puede configurar las condiciones para que se produzca el inicio y parada de la grabación automática.

Ajuste del nivel de inicio de la grabación automática

1. Vaya a MENU>REC/PLAY>AUTO REC>REC START LEVEL.

2. Use para cambiar el nivel de inicio y pulse .

La grabación comenzará automáticamente cuando el nivel de la señal de salida del fader MASTER supere el nivel configurado aquí.

AVISO

Puede ajustar este nivel entre -48 y 0 dB.

Ajuste de la parada automática

1. Vaya a MENU>REC/PLAY>AUTO REC>AUTO STOP.

2. Use para elegir el tiempo para la parada automática y pulse .

AVISO

Puede ajustar este valor a OFF o entre 0 y 5 segundos.

3. Vaya a MENU>REC/PLAY>AUTO REC>REC STOP LEVEL.

4. Use para ajustar el nivel de parada y pulse .

La grabación se detendrá de forma automática cuando el nivel de salida del fader MASTER permanezca por debajo del nivel configurado aquí durante el tiempo fijado en el paso 2.

NOTA

Si inicia la grabación una vez que haya configurado el inicio y parada de grabación automática, el nivel ajustado en el paso 4 aparecerá en los medidores de nivel MASTER.

Visualización de niveles de grabación en los medidores de nivel

Los niveles de las señales grabadas en la grabadora pueden ser visualizados en los medidores de nivel de cada canal.

1. Vaya a MENU>REC/PLAY>REC LEVEL METER.

2. Use para elegir ON y pulse .

Si los niveles de señal grabados son superiores que los niveles post fader, los niveles grabados aparecerán iluminados más tenuemente en los medidores de nivel.

Compensación de la latencia que se produce durante la entrada y salida

El L-20 puede compensar la latencia que se produce durante la entrada y salida si quiere escuchar su señal de salida durante la sobregrabación.

Use este elemento de menú para ajustar si será compensada o no la latencia que se produce durante la entrada y salida cuando OVER DUB esté en ON.

Cuando la compensación automática esté activada, los datos de grabación serán desplazados en la cantidad de latencia que se produce durante la entrada y salida.

1. Vaya a MENU>REC/PLAY>LATENCY ADJUST.

2. Use para elegir ON y pulse .

Cambio del modo de reproducción

1. Vaya a MENU>REC/PLAY>PLAY MODE.

2. Use para elegir el modo de reproducción y pulse .

Valor de ajuste
Explicación

OFF
Sólo es reproducido el proyecto activo. La reproducción sigue incluso cuando haya llegado al final de un fichero.

PLAY ONE

(una sola canción)

Sólo es reproducido el proyecto activo. La reproducción se detiene cuando haya llegado al final de un fichero.

PLAY ALL

(todas las canciones)

Todos los proyectos, desde el seleccionado hasta el último, son reproducidos.

REPEAT ONE

(repetición una canción)

El proyecto seleccionado se reproducirá de forma repetida.

REPEAT ALL

(repetición todas)

Todos los proyectos de la carpeta elegida serán reproducidos de forma repetida.

Cambio de la fuente de la señal de entrada de grabación

1. Vaya a MENU>REC/PLAY>REC SOURCE.

2. Use para elegir la fuente de grabación y pulse .

Valor de ajuste | Explicación
PRE COMP | Antes de que sea aplicado el compresor
POST COMP | Después de que sea aplicado el compresor

NOTA

Cuando elija PRE COMP, la señal de reproducción será insertada antes del compresor.

Cuando elija POST COMP, la señal de reproducción será insertada después del compresor.

Ajustes de tarjeta SD

Verificación del espacio libre de tarjetas SD

1. Vaya a MENU>SD CARD>REMAIN.

Aparecerá en pantalla el espacio libre de la tarjeta.

NOTA

El L-20 le mostrará algo menos que el espacio libre real de cara a conservar espacio suficiente como para evitar que el rendimiento de grabación de la tarjeta SD se vea comprometido.

Formateo de tarjetas SD

Formatee las tarjetas SD para usarlas con el L-20 .

1. Vaya a MENU>SD CARD>FORMAT.

2. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

・Antes de empezar a usar tarjetas SD que acabe de comprar o que hayan sido formateadas anteriormente en un ordenador, deberá formatearlas en el L-20 .

・Recuerde que con el formateo, todos los datos existentes previamente en la tarjeta SD serán borrados.

・Formatee una tarjeta SD antes de grabar en ella a 96 kHz.

Verificación del rendimiento de la tarjeta SD

Puede verificar si las tarjetas SD pueden ser usadas con el L-20 .

Puede realizar un test básico rápidamente, mientras que uno completo le llevará algo más de tiempo.

Ejecución de un test rápido

1. Vaya a MENU>SD CARD>PERFORMANCE TEST.

2. Gire para elegir QUICK TEST y pulse .

3. Use para elegir YES y pulse .

Comenzará el test de rendimiento de tarjeta. El proceso tarda unos 30 segundos.

En pantalla aparecerá el resultado de la prueba cuando haya sido completada.

4. Pulse para detener el test.

NOTA

Incluso aunque el resultado de la prueba de rendimiento sea "OK", esto no garantiza que no se produzcan errores de grabación. Esta información sólo sirve a título de referencia.

Ejecución de un test completo

1. Vaya a MENU>SD CARD>PERFORMANCE TEST.

2. Use para elegir FULL TEST y pulse .

En pantalla aparecerá la previsión de duración del test.

3. Use para elegir YES y pulse .

El resultado de la prueba aparecerá en pantalla cuando haya terminado.

Si el valor MAX de ACCESS RATE llega al 100％, la tarjeta estará dañada (NG).

4. Pulse para detener el test.

AVISO

Puede pulsar para activar la pausa y continuar con el test.

NOTA

Incluso aunque el resultado de la prueba de rendimiento sea "OK", esto no garantiza que no se produzcan errores de grabación. Esta información sólo sirve a título de referencia.

Ajustes diversos

Ajuste de la fecha y la hora

1. Elija MENU>SYSTEM>DATE/TIME.

2. Ajuste la fecha y la hora

Desplazamiento de cursor o cambio de valor: Gire

Selección de elemento/confirmación de cambio: Pulse

3. Pulse .

La primera vez que encienda la unidad cuando la extraiga del embalaje, deberá ajustar la fecha/hora.

Configuración del pedal

Si ha conectado un pedal (ZOOM FS01) a la toma CONTROL IN, podrá iniciar/detener la reproducción, el pinchado/despinchado de la grabadora o anular/reactivar el efecto de envío con el pie.

1. Vaya a MENU>SYSTEM>CONTROL IN.

2. Gire para elegir el valor de ajuste y pulse .

Valor de ajuste | Explicación
PLAY | Pulse el pedal para iniciar/detener la reproducción (equivalente a .)
PUNCH I/O | Use el pedal para controlar el pinchado/despinchado (equivalente a .)
EFX1 MUTE | Anulación/reactivación del efecto de envío 1.
EFX2 MUTE | Anulación/reactivación del efecto de envío 2.
EFX1&2 MUTE | Anulación/reactivación de los efectos de envío 1 y 2.

Cambio de la frecuencia de muestreo

El formato de fichero usado durante la grabación depende de este ajuste.

Antes de cambiar la frecuencia de muestreo, deberá apagar el L-20 .

1. Confirme que el interruptor esté ajustado a OFF.

2. Cambie la posición del interruptor .

AVISO

Las opciones son 44.1 kHz, 48 kHz y 96 kHz.

NOTA

・Formatee una tarjeta SD antes de grabar en ella a 96 kHz. Si graba sin formatearla primero, es posible que se produzcan cortes en la señal.

・Cuando elija 96 kHz, las siguientes operaciones de esta unidad estarán limitadas.

　- SEND EFX 1/2: desactivado

　- EQ: desactivado

　- OVER DUB: desactivado

　- Interface audio: desactivado

　- MONITOR OUT: solo la misma señal de salida idéntica que MASTER

3. Ajuste a ON.

NOTA

・La frecuencia de muestreo no puede ser modificada con la unidad en marcha.

・Si ha cargado un proyecto con una frecuencia de muestreo diferente a la ajustada en la unidad, no será posible la grabación y reproducción.

Desactivación de la función de ahorro de energía

La unidad se apagará automáticamente si no utiliza el L-20 durante un periodo de 10 horas.

Si quiere que la unidad no se apague automáticamente, desactive esta función de ahorro de energía.

1. Mientras mantiene pulsado , ajuste a ON.

2. Use para elegir OFF y pulse .

NOTA

Este ajuste queda memorizado en la propia unidad.

Ajuste del contraste de la pantalla

1. Vaya a MENU>SYSTEM>DISPLAY CONTRAST.

2. Gire para elegir el valor de ajuste y pulse .

AVISO

Puede ajustar esto de 1 a 10.

Restauración de ajustes a valores de fábrica

Puede reiniciar esta unidad a sus ajustes de fábrica (valores por defecto).

1. Vaya a MENU>SYSTEM>FACTORY RESET.

2. Use para elegir YES y pulse .

NOTA

Esto no reinicia los ajustes del mezclador. (→ "Reinicio de ajustes del mezclador")

Verificación de las versiones de firmware.

Puede comprobar las versiones del firmware del L-20 .

1. Vaya a MENU>SYSTEM>FIRMWARE VERSION.

En pantalla aparecerán las versiones de firmware.

Actualización del firmware

El firmware del L-20 puede ser actualizado a las versiones más modernas.

1. Copie el fichero de actualización del firmware al directorio raíz de una tarjeta SD.

NOTA

Descargue el fichero de actualización a la última versión desde la web de ZOOM (www.zoom.co.jp).

2. Introduzca la tarjeta SD en el L-20 .

3. Mientras mantiene pulsado , ajuste a ON.

4. Pulse .

NOTA

No apague la unidad ni extraiga la tarjeta SD durante un proceso de actualización de firmware. El hacer esto podría producir que el L-20 quedase dañado y no pudiese arrancar.

5. Una vez terminada la actualización del firmware, apague la unidad con el interruptor .

Control desde un iPad

Con la conexión de un BTA-1 u otro adaptador inalámbrico específico para ZOOM (opcional) y usando la app controladora específica, podrá controlar el L-20 desde un iPad.

NOTA

・Antes de encender el L-20 , conecte el BTA-1 o el otro adaptador inalámbrico específico para (opcional).

・Descargue la app específica desde el App Store.

Conexión con un iPad

Para realizar la conexión con un iPad es necesario que los empareje (sincronice) previamente.

1. Con el L-20 apagado, conecte el BTA-1 o el otro adaptador inalámbrico específico para (opcional).

2. Encienda el L-20 .

El L-20 arrancará en el modo de espera de grabación.

3. Ejecute la app específica en el iPad.

4. En la pantalla de ajustes de la app, realice la conexión.

AVISO

Para saber cómo configurar la app, consulte el manual de instrucciones de dicha aplicación.

Resolución de problemas

General

No hay sonido o la salida es muy baja

・Compruebe la conexión de altavoces y los ajustes de volumen en los altavoces.

・Compruebe la conexión de instrumentos y micros.

・Cuando use un micro condensador, active el interruptor .

・Compruebe que los pilotos SIG estén iluminados en verde.

・Compruebe que esté apagado.

・Suba todos los faders de canal y el máster y confirme que los medidores de nivel estén iluminados.

・Compruebe que el interruptor MASTER esté apagado o iluminado en rojo.

El sonido grabado es muy potente, muy silencioso o no se oye

・Ajuste las ganancias de entrada y compruebe que los pilotos SIG estén iluminados en verde.

・Cuando use un micro condensador, active el interruptor .

・Cuando esté grabando en una tarjeta SD, compruebe que esté iluminado en rojo.

No es posible grabar

・Cuando grabe en una tarjeta SD, compruebe que esté iluminado en rojo.

・Compruebe que queda espacio libre en la tarjeta SD.

・Al grabar en una tarjeta SD, compruebe que el proyecto no esté protegido (para evitar la sobregrabación).

Aparece “Write Error” y no es posible una grabación correcta/El detener una grabación tarda una cantidad de tiempo excesiva.

・Las tarjetas SD se van desgastando. Tras muchas grabaciones y borrados, la velocidad se va reduciendo.

・El formateo de una tarjeta en esta unidad puede mejorar su rendimiento. (→ "Formateo de tarjetas SD")

・Si el formateo de la tarjeta SD no mejora su rendimiento, le recomendamos que sustituya la tarjeta. Consulte en la web de ZOOM las tarjetas cuyo funcionamiento ha sido confirmado con esta unidad.

NOTA

No podemos garantizar el correcto rendimiento en grabación de las tarjetas SDHC/SDXC cuyo funcionamiento con esta unidad ha sido confirmado. El listado de tarjetas que encontrará sólo sirve para que disponga de una guía para localizar tarjetas cuyo funcionamiento haya sido verificado.

El sonido de reproducción no se puede escuchar o es muy silencioso

・Cuando esté reproduciendo desde una tarjeta SD, compruebe que esté iluminado en verde.

・Suba los faders de los canales y compruebe que los medidores de nivel están iluminados.

El sonido de los dispositivos conectados a las entradas distorsiona

・Compruebe que los pilotos SIG no se iluminan en rojo. Si lo hacen, reduzca la ganancia de entrada. También puede activar .

・Compruebe que en los medidores de nivel no se iluminan en los tramos más altos. Si un medidor de nivel está iluminado en el nivel máximo, reduzca la posición de su fader.

Un efecto de envío no funciona

・Compruebe que EFX 1/2 RTN no esté iluminado.

・Suba el fader EFX 1/2 RTN y compruebe que los medidores de nivel EFX 1/2 RTN estén iluminados.

・Compruebe la cantidad de envío de los canales en los que quiera usar el efecto.

No hay sonido o hay una salida muy baja desde MONITOR OUT A-F

・Compruebe las mezclas de cada salida.

・Compruebe que el volumen de salida de cada salida no esté al mínimo (mandos MONITOR OUT A-F).

・Compruebe los ajustes de los interruptores MONITOR OUT A-F.

Interface audio

No puede elegir o usar el dispositivo L-20

・Compruebe que el L-20 esté conectado correctamente al ordenador.

・Compruebe que esté ajustado a OFF en el L-20 .

・Salga de cualquier software que esté usando el L-20 y reinicie (apague y vuelva a encender) el L-20 .

・Vuelva a instalar el driver.

・Conecte el L-20 directamente a un puerto USB del ordenador. No haga la conexión con un hub USB.

Saltos en el sonido durante la grabación o reproducción

・Si puede ajustar el tamaño del buffer audio del software que esté usando, auméntelo.

・Conecte el L-20 directamente a un puerto USB del ordenador. No haga la conexión con un hub USB.

・Desactive la función de reposo y cualquier otra función de ahorro de energía del ordenador.

No se puede reproducir o grabar

・Compruebe que el L-20 esté conectado correctamente al ordenador.

・Compruebe que el opción de Sonido del ordenador que esté usando esté ajustada a "ZOOM L-20".

・Compruebe que el L-20 esté configurado para la entrada y salida en el software que esté usando.

・Compruebe que para los canales 17/18 y para los 19/20 esté iluminado en rojo y que los medidores de nivel estén iluminados.

・Salga de cualquier software que esté usando el L-20 y desconecte y vuelva a conectar el cable USB conectado al L-20 .

Especificaciones técnicas

[Número de canales de entrada y salida]

Entradas

Mono (MIC/LINE)

16

Stereo (LINE)

2

Salidas

MASTER OUT

1

MONITOR OUT

6

PHONES

1

Entradas

Mono (MIC/LINE)

Tipo

Tomas combo XLR/TRS (activo - XLR: 2, TRS: punta)

Ganancia de entrada

PAD OFF: +16 - +60 dB

PAD ON: -10 - +34 dB

Hi-Z ON: +6 - +50 dB

Impedancia de entrada

XLR: 3 kΩ TRS: 10 kΩ/1 MΩ (con Hi-Z ON)

Máximo nivel de entrada

PAD OFF: 0 dBu (a 0 dBFS) PAD ON: +26 dBu (a 0 dBFS)

Alimentación fantasma

+48 V

Stereo (LINE)

Tipo

Tomas TS/RCA (no balanceadas)

Máximo nivel de entrada

+14 dBu

[Salidas]

MASTER OUT

Tipo

Tomas XLR (balanceadas)

Máximo nivel de salida

+14.5 dBu

Impedancia de salida

100 Ω

MONITOR OUT A-F (con salida balanceada)conectado a monitores

Tipo

Tomas TRS (balanceadas)

Máximo nivel de salida

+14.5 dBu

Impedancia de salida

100 Ω

MONITOR OUT A-F (con salida no balanceada) conectada a auriculares

Tipo

Tomas de auriculares stereo standard

Máximo nivel de salida

42 mW + 42 mW a 60 Ω

Impedancia de salida

100 Ω

PHONES

Tipo

Tomas de auriculares stereo standard

Máximo nivel de salida

42 mW + 42 mW a 60 Ω

Impedancia de salida

100 Ω

[Buses]

MASTER

1

MONITOR

6

SEND EFX

2

[Banda de canal]

COMP

LOW CUT

40-600 Hz, 12 dB/OCT

EQ

HIGH: 10 kHz, ±15 dB, estantería

MID: 100 Hz - 8 kHz, ±15 dB, picos

LOW: 100 Hz, ±15 dB, estantería

PHASE

[Medidores de nivel]

12 segmentos

[Efectos de envío]

20 tipos

[Grabadora]

Máximo número de pistas simultáneas de grabación

22 a 44.1/48/96 kHz

Máximo número de pistas simultáneas de reprod.

20

Formato de grabación

WAV 44.1/48/96 kHz, 16/24 bits, mono/stereo

Soporte de grabación

Tarjetas SDHC 4-32 GB, tarjetas SDXC 64-512 GB

[Interface audio]

44.1/48 kHz

Grabación: 22 canales Reproducción: 4 canales

Profundidad de bits

24 bits

Interface

USB 2.0

[Lector de tarjeta]

Clase

Mass storage USB 2.0 High Speed

[USB HOST]

Clase

USB 2.0 High Speed

[Frecuencia de muestreo]

44.1/48/96 kHz

[Características de frecuencia]

44.1 kHz: -1.0 dB, 20 Hz - 20 kHz

96 kHz: -3.0 dB, 20 Hz - 40 kHz

[Ruido de entrada equivalente]

Mediciones reales: -128dB EIN (IHF-A) con entrada +60dB/150Ω

[Pantalla]

LCD retroiluminada (resolución 128×64)

[Alimentación]

Adaptador AD-19 (DC12V 2A)

[Consumo]

24 W máximo

[Dimensiones externas]

445 mm (L) × 388.4 mm (P) × 82.6 mm (A)

[Peso (solo unidad principal)]

3.71 kg

Especificaciones de efectos de envío

Nota: Los efectos de retardo que estén sincronizados con el tempo pueden ser sincronizados con el tempo del proyecto.

Para sincronizarlos, pulse el botón TEMPO y ajuste el tempo. Las negras serán sincronizadas al tempo.

[EFX 1]

1 Hall 1

Reverb de salón con un sonido brillante

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

2 Hall 2

Reverb de salón con un tiempo largo de reflexiones iniciales

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

3 Room 1

Reverb de habitación muy densa

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

4 Plate

Simulación de reverb de láminas

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

5 Church

Reverb que simula el sonido de una iglesia

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

6 DrumAmb

Reverb que añade ambiente natural (aire) a la batería

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

7 GateRev

Reverb especial muy adecuada para actuaciones con batería

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

8 Vocal 1

Efecto muy útil que combina retardo con reverb de salón

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

9 Vocal 2

Efecto que combina retardo con reverb mono

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

10 Vocal 3

Retardo muy bueno para baladas combinado con reverb de láminas

TMando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

[EFX 2]

1 Hall 3

Reverb de salón que simula el sonido de una actuación en un gran estadio

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

2 Room 2

Reverb de habitación con reflexiones no muy precisas

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

3 Spring

Simulación de reverb de muelles

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

4 Delay

Retardo digital con un sonido limpio

Mando parámetro 1:TIME

Mando parámetro 2:FEEDBACK

Sincronización tempo:SÍ

5 Analog

Simulación de un cálido retardo analógico

Mando parámetro 1:TIME

Mando parámetro 2:FEEDBACK

Sincronización tempo:SÍ

6 P-P Dly

Efecto que alterna la salida del retardo a izquierda y derecha

Mando parámetro 1:TIME

Mando parámetro 2:FEEDBACK

Sincronización tempo:SÍ

7 Vocal 4

Retardo muy bueno para rock con reverb de habitación

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

8 Chorus 1

Chorus stereo con una gran amplitud

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

9 Chorus 2

Chorus mono con variación de graves, que resulta muy útil para muchas aplicaciones distintas

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

10 Cho+Dly

Efecto que combina chorus y retardo

Mando parámetro 1:TONE

Mando parámetro 2:DECAY

Diagrama de bloques del mezclador

NOTA

El EQ gráfico insertado en MASTER OUT sólo puede ser controlado con la app específica para iPad.

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp

Z2I-3369-01A